##base _RenderBase
##bias 30
HAME_RenderHam(HamePort,rgb,X,Y,Width,Height,EDD)(A0,A1,D0,D1,D2,D3,D4)
HAME_RenderReg(HamePort,rgb,X,Y,Width,Height,EDD,lreg)(A0,A1,D0,D1,D2,D3,D4,D5)
HAME_SaveIFF(HamePort,name)(A0,A1)
##end
