目次
 BDE 環境設定ユーティリティ

以下のそれぞれについてのヘルプを見るには，下線の付いている文字をクリックしてください。

	ドライバ データを作成，ソート，アクセスする方式，または SQL ODBC サーバーの接続を追加や削除する方式を変更する方法を説明します。
	エリアス データベースエリアスを追加，削除，変更する方法を説明します。
	システム アプリケーションの起動や Windows リソースの割り当てに使われる設定を定義する方法を説明します。
	日付，時間，数値 日付，時間，数値の表示形式を指定する方法とそれらがアプリケーションでどう文字列に変換されるかについて説明します。
ノート:	BDE 環境設定ユーティリティで変更した設定を有効にするには，起動しているすべての BDE クライアントアプリケーションをいったん終了し，起動し直す必要があります。


ファイル(F)｜開く(O)

［ファイル(F)｜開く(O)］は環境設定ファイル（.CFG）を開いて表示または編集するためのメニューです。［ファイル(F)｜開く(O)］を選択すると，環境設定ファイルを開くダイアログボックスが表示されます。

ファイル名(N)

カレントディレクトリにあるファイル（*.CFG または *.*）の一覧を表示します。

ファイルの種類(T)

［ファイル名(N)］テキストボックスに表示されたファイルの種類を表示します。

ディレクトリ(D)

カレントディレクトリを表示します。

ドライブ(V)

カレントドライブを表示します。

環境設定ファイル（.CFG）を選択するには，［ディレクトリ(D)］や［ドライブ(V)］のリストボックスを使ってファイルを見つけます。ファイルが見つかったら［OK］を選択して開きます。


ファイル(F)｜上書き保存(S)

BDE 環境設定ユーティリティで変更した設定を現在の環境設定ファイルへ保存するには［ファイル(F)｜上書き保存(S)］を選択します。

現在のファイルがデフォルトの環境設定ファイルでないと，非システム環境設定ファイルダイアログボックスが表示されます。現在のファイルを新しいデフォルトの環境設定ファイルにしたい場合は，［ハイ(Y)］を選択します。現在のデフォルトの環境設定ファイルを変えたくない場合は，［イイエ(N)］を選択します。

変更した設定は，起動しているすべての BDE クライアントアプリケーションをいったん終了し，起動し直したときに有効になります。


デフォルトの BDE 環境設定ファイル

環境設定ファイルはアプリケーションの起動時に使われます。デフォルトの環境設定ファイルは WIN.INI ファイルの [IDAPI] セクションに tCONFIGFILE01= という文で，たとえば次のように記述されます。

[IDAPI]

tCONFIGFILE01=C:\IDAPI\IDAPI.CFG

環境設定ファイルの名前は，拡張子「.CFG」を含めて半角 12 文字までで付けます。


ファイル(F)｜名前を付けて保存(A)

［ファイル(F)｜名前を付けて保存(A)］は現在の環境設定を名前の異なる環境設定ファイル（.CFG）に保存するためのメニューです。［ファイル(F)｜名前を付けて保存(A)］を選択すると，名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます。

ファイル名(N)

カレントディレクトリにあるファイル（*.CFG または *.*）の一覧を表示します。

ファイルの種類(T)

［ファイル名(N)］テキストボックスに表示されたファイルの種類を表示します。

ディレクトリ(D)

カレントディレクトリを表示します。

ドライブ(V)

カレントドライブを表示します。

環境設定ファイル（.CFG）を名前の異なる環境設定ファイル（.CFG）に保存するには，［ディレクトリ(D)］や［ドライブ(V)］のリストボックスを使って保存する場所を見つけます。既存のファイルを強調表示するか，または［ファイル名(N)］テキストボックスに名前を入力して［OK］を選択します。既存のファイルに上書きしてよければ［ハイ(Y)］を選択します。（上書きすると，一意のエリアスや ODBC ドライバ接続は消失します。）操作を中止するには［イイエ(N)］を選択します。

ノート:	 環境設定ファイルの名前には拡張子「.CFG」をつけてください。


ファイル(F)｜マージ(M)

［ファイル(F)｜マージ(O)］は使用中の環境設定ファイルへ別の環境設定ファイルをマージするためのメニューです。［ファイル(F)｜マージ(O)］を選択すると，パラメータのマージ元ダイアログボックスが表示されます。

ファイル名(N)

カレントディレクトリにあるファイル（*.CFG または *.*）の一覧を表示します。

ファイルの種類(T)

［ファイル名(N)］テキストボックスに表示されたファイルの種類を表示します。

ディレクトリ(D)

カレントディレクトリを表示します。

ドライブ(V)

カレントドライブを表示します。

環境設定ファイル（.CFG）を選択するには，［ディレクトリ(D)］や［ドライブ(V)］のリストボックスを使ってファイルを見つけます。ファイルが見つかったら［OK］を選択します。環境設定ファイルのマージダイアログボックスが表示されます。マージを続行するには［ハイ(Y)］を選択します。マージの操作を中止するには［イイエ(N)］を選択します。


参照ダイアログボックス

参照ダイアログボックスを使って現在の環境設定ファイル（.CFG）へマージする環境設定ファイル（.CFG）を検索します。

ファイル名(N)

カレントディレクトリにあるファイル（*.CFG または *.*）の一覧を表示します。

ファイルの種類(T)

［ファイル名(N)］テキストボックスに表示されたファイルの種類を表示します。

ディレクトリ(D)

カレントディレクトリを表示します。

ドライブ(V)

カレントドライブを表示します。

2 つ目の環境設定ファイル（.CFG）を選択するには，［ディレクトリ(D)］や［ドライブ(V)］のリストボックスを使ってファイルを見つけます。ファイルが見つかったら［OK］を選択して開きます。


ファイル(F)｜環境設定の終了(X)

［ファイル(F)｜環境設定の終了(X)］を選択すると，BDE 環境設定ユーティリティを終了します。変更を保存していないと，警告のメッセージが表示されます。変更を保存するか破棄するかを選択できます。


システムマネージャ

システムマネージャ（システムページ）は，BDE がアプリケーションを起動するときに使う設定を表示または変更するための画面です。

パラメータ

システムとネットワークのすべてのパラメータの一覧とそれらの現在の設定値が表示されます。BDE アプリケーションをインストールした直後は，すべての値がデフォルトの設定になっています。

説明

選択しているパラメータについての簡単な説明です。

設定値を変更するには，パラメータを強調表示し，既存の設定値を新しい設定値に置き換えます。

設定	説明

VERSION	BDE の現在のバージョンを記述する内部設定です。変更しないでください。

LOCAL SHARE	ローカルなドライブ上でネットワーク型のファイルロックを実行するように，BDE に指示します。［ローカル環境でのファイルの共有］を［共有する］にすると TRUE に設定され，［共有しない］にすると FALSE に設定されます。デフォルトは FALSE です。

MINIBUFSIZE	データベースのディスクキャッシュ用として予約するメモリの容量の最小値（KB 単位）です。値は 32 より大きく，Windows で利用可能な RAM の総量より小さい任意の整数です。デフォルトは 128 です。整数でない値は無視されます。

MAXBUFSIZE	データベースのディスクキャッシュに割り当てるメモリの容量の最大値（KB 単位）です。値は MINIBUFSIZE より大きく，Windows で利用可能な RAM の総量以下の任意の整数です。デフォルトは 2048 です。整数でない値は無視されます。

LANGDRIVER	システム言語ドライバです。有効な言語ドライバを選択してください。デフォルトはその国の Windows のバージョンに適合した OEM のドライバです。

MAXFILEHANDLES	BDE が使うファイルハンドルの最大数です。値は 5 から 255 の間の任意の整数です。値を大きくすれば，処理速度は向上しますが，Windows のリソースをより多く使います。デフォルトは 48 です。

SYSFLAGS	BDE の内部設定です。変更しないでください。

LOW MEMORY USAGE LIMIT	BDE で使おうとする低位メモリの最大容量（KB 単位）です。デフォルトは 32 です。

AUTO ODBC	ODBC エリアスをすべて ODBC.INI ファイルから引き出すには TRUE を設定します。デフォルトは FALSE です。

DEFAULT DRIVER	TYPE が FILE で，テーブル名が拡張子を持たない場合，最初に試みられるドライバです。

SQLQRYMODE	SQL データに対する問い合わせの方式です。SERVER または LOCAL に設定するか，空白のままにします。デフォルトの設定は空白です。詳しくは SQLQRYMODE の説明を参照してください。

ノート:	SQLQRYMODE パラメータは Borland SQL Link ドライバをインストールしている場合にのみ表示されます。


日付マネージャ

日付マネージャ（日付ページ）は，文字列を日付の値に変換するときに使われる設定を変更するための画面です。

パラメータ

すべての日付パラメータの一覧とそれらの現在の設定値が表示されます。BDE アプリケーションをインストールした直後は，すべての値がデフォルトの設定になっています。

説明

選択しているパラメータについての簡単な説明です。

設定値を変更するには，パラメータを強調表示し，既存の設定値を新しい設定値に置き換えます。

設定	説明

SEPARATOR	日付の値の年，月，日の要素を分離するために使われる区切り文字です。たとえば，値 "93.12.31" では，区切り文字としてピリオド（.）が使われています。デフォルトはピリオド（.）です。

MODE	年，月，日の順序を指定します。0（月日年），1（日月年），2（年月日），90（和暦 JnMMDD）のいずれかです。（ただし，dBASE は 90（和暦 JnMMDD）をサポートしません。）それ以外の値は無視されます。デフォルトは 2（年月日）です。

Paradox では，ここで指定した書式で問い合わせ条件を入力しなければなりません。たとえば，2（年月日）に設定し，問い合わせで 12.31.1993 という条件を入力しても，正しい結果は得られません。

FOURDIGITYEAR	年の値に使われる桁数（4 または 2）を指定します。TRUE ならば，年は 4 桁（たとえば 1993）で表されます。デフォルトは FALSE で，年は 2 桁（93）で表されます。

Paradox では，たとえば問い合わせで条件を "1993.12.@@" と入力するか "93.12.@@" と入力するかを決めるために参照されます。MODE を 90（和暦）にすると，FOURDIGITYEAR は意味を持ちません。

YEARBIASED	2 桁で入力された年に 1900 を加算すべきかどうかを指示します。デフォルトは TRUE です。

Paradox では，たとえば TRUE の場合に "69.7.21" を入力すると，値は "1969.7.21" であると解釈されます。FALSE の場合，日付は入力したとおりに（この場合 "0069.7.21" と）に解釈されます。

LEADINGZEROM	月が 1 桁のときに，先行するゼロを付けるかどうかを指定します。デフォルトは FALSE です。

Paradox では，たとえば TRUE の場合に "80.1.1" を入力すると，日付は "80.01.1" に変換されます。FALSE ならば値は "80.1.1" です。TRUE に設定すると，問い合わせで "80.@.1" という条件を入力しても "80.1.1" は見つかりません。"80.@@.1" という条件で見つかります。

LEADINGZEROD	日が 1 桁のときに，先行するゼロを付けるかどうかを制御します。デフォルトは FALSE です。

Paradox では，たとえば TRUE の場合に "80.1.1" を入力すると，値は "80.1.01" に変換されます。FALSE ならば，日付は "80.1.1" です。TRUE に設定すると，問い合わせで "80.1.@" という条件を入力しても "80.1.1" は見つかりません。"80.1.@@" という条件で見つかります。


時間マネージャ

時間マネージャ（時間ページ）は，文字列を時間の値に変換するときに使われる設定を変更するための画面です。

パラメータ

すべての時間パラメータの一覧とそれらの現在の設定値が表示されます。BDE アプリケーションをインストールした直後は，すべての値がデフォルトの設定になっています。

説明

選択しているパラメータについての簡単な説明です。

設定値を変更するには，パラメータを強調表示し，既存の設定値を新しい設定値に置き換えます。

設定	説明

TWELVEHOUR	時の値を 12 時間制で表現するかどうかを指示します。たとえば，現在が午後 8 時 21分である場合，TWELVEHOUR が TRUE ならば時刻は "08:21 PM" です。FALSE ならば時刻は "20:21" です。デフォルトは FALSE です。

AMSTRING	TWELVEHOUR が TRUE のとき，午前（夜の 0 時から昼の 0 時まで）を示すために使われる文字列です。任意の文字列を入力できます。デフォルトは "AM" です。TWELVEHOUR が FALSE の場合，AMSTRING は無視されます。

PMSTRING	TWELVEHOUR が TRUE のとき，午後（昼の 0 時から夜の 0 時まで）を示すために使われる文字列です。任意の文字列を入力できます。デフォルトは "PM" です。TWELVEHOUR が FALSE の場合，PMSTRING は無視されます。

SECONDS	時間の値に秒を含めるかどうかを指定します。たとえば，現在が午後 8:21:35 である場合，SECONDS が TRUE ならば時刻は "8:21:35 PM" です。FALSE ならば時刻は "8:21 PM" です。デフォルトは TRUE です。

MILSECONDS	時間の値にミリ秒を含めるかどうかを指定します。MILSECONDS が TRUE の場合，時間の値に（たとえば "8:21:35:54 PM" というように）ミリ秒が含まれます。FALSE ならば時間の値にミリ秒は含まれません。デフォルトは FALSE です。


数値マネージャ

数値マネージャ（数値ページ）は，文字列を数値に変換するときに使われる設定を変更するための画面です。

パラメータ

すべての数値パラメータの一覧とそれらの現在の設定値が表示されます。BDE アプリケーションをインストールした直後は，すべての値がデフォルトの設定になっています。

説明

選択しているパラメータについての簡単な説明です。

設定値を変更するには，パラメータを強調表示し，既存の設定値を新しい設定値に置き換えます。

設定	説明

DECIMALSEPARATOR	整数部分から小数部分を分離するために使われる文字です。たとえば，3.14 では整数（3）と小数部（14）はピリオド（.）で分けられています。任意の文字列を入力できます。デフォルトはピリオド（.）です。

THOUSANDSEPARATOR	大きな数値を 1000 単位で区切るために使われる文字です。たとえば，1,000,000.00 ではカンマ（,）が 100 万と 1000 の要素を区切っています。任意の文字を入力できます。デフォルトはカンマ（,）です。

DECIMALDIGITS	金額型や実数型の項目で小数点以下何桁まで使うかを指定します。

Paradox の問い合わせでは，金額型の項目に対してのみここでの設定が有効になります。

LEADINGZERON	1 と -1 の間の数値に，小数点の左側に先行するゼロを付けるかどうかを示します。たとえば，値が .14 で LEADINGZERO が TRUE ならば，値は 0.14 と表されます。FALSE ならば，先行するゼロはありません（.14）。デフォルトは TRUE です。

Paradox では，たとえば TRUE に設定して ".12@" という問い合わせ条件を指定しても "0.123" は見つかりません。"0.123" という条件で見つかります。


ドライバマネージャ

ドライバマネージャは，アプリケーションがテーブルをどのように作成，ソート，処理するかを BDE が決定するときに使う設定を表示または変更するための画面です。

ドライバ名

ワークステーションにインストールされているドライパの種類を表示します。STANDARD ドライバは Paradox と dBASE です。そのほかは SQL サーバー用のドライバで，個別にインストールします。

新規ドライバ(N)

利用可能なドライバの一覧へ ODBC ドライバ接続を追加できます。

ドライバを削除(D)

利用可能なドライバの一覧から ODBC ドライバ接続を削除できます。

パラメータ

選択したドライバの種類のためのすべてのパラメータの一覧とそれらの現在の設定値が表示されます。ドライバをインストールした直後は，すべての値がデフォルトの設定になっています。

説明

選択しているパラメータについての簡単な説明です。

設定値を変更するには，ドライバ名を選択してパラメータを強調表示し，既存の設定値を削除して新しい設定値を入力します。


ドライバ(D)｜Paradox の設定
ドライバ: Paradox の設定

Paradox のテーブルをどのように作成，ソート，処理するかを設定するには，ドライバ名として Paradox を選択し，設定したいパラメータを強調表示します。既存の設定値を削除し，テキストボックスに新しい設定値を入力します。

設定	説明

VERSION	Paradox ドライバの内部バージョン番号です。これは内部設定です。変更しないでください。

TYPE	ドライバで接続する先のサーバーの種類です。 SERVER（SQL サーバー）または FILE（標準のファイルサーバー）のどちらかです。これは内部設定です。変更しないでください。

NET DIR	ネットワークコントロールファイル（PDOXUSRS.NET）があるディレクトリです。

LANGDRIVER	テーブルのソート順序と文字セットを決定する言語ドライバです。詳しくは，使用可能なドライバの説明を参照してください。日本のデフォルトは japan です。

LEVEL	Paradox の一時テーブルを作成するために使われるテーブル形式です。Paradox 4.0 テーブル形式ならば 4，Paradox 5.0 テーブル形式ならば 5 に設定します。デフォルトは 4 です。

BLOCK SIZE	Paradox のテーブルのレコードを保存するために使われるディスクブロックのサイズです。テーブルを作成すると，ディスクスペースがブロック単位で割り当てられます。設定できる値は 2048，4096，16384，32768 のいずれかです。デフォルトは 2048 です。

FILL FACTOR	Paradox がインデックスファイルとして別のディスクブロックをいつ割り当てるかを決定するパーセント単位の値です。インデックスが現在のディスクブロックでこの量を満たしたときに，Paradox はファイルのために別のディスクブロックを割り当てます。値を小さくすれば，処理速度は向上しますがインデックスのサイズが増加します。値を大きくすれば，インデックスファイルは小さくなりますがインデックスの作成に時間がかかります。値は 1 から 100 の間の任意の整数です。デフォルトは 95 です。

STRICTINTEGRTY	参照の整合性をサポートしていないアプリケーション（たとえば Paradox 4.0）が，参照の整合性の機能を使って，テーブルを変更することを許すかどうかを決定します。たとえば，TRUE の場合に Paradox 4.0 が参照の整合性を使ってテーブルを変更しようとすると，エラーメッセージが表示されます。FALSE にすればテーブルを変更できますが，データの整合性が失われることがあります。デフォルトは TRUE です。


ドライバ(D)｜dBASE の設定
ドライバ: dBASE の設定

dBASE のテーブルをどのように作成，ソート，処理するかを設定するには，ドライバ名として dBASE を選択し，設定したいパラメータを強調表示します。既存の設定値を削除し，テキストボックスに新しい設定値を入力します。

設定	説明

VERSION	dBASE ドライバの内部バージョン番号です。これは内部設定です。変更しないでください。

TYPE	ドライバで接続する先のサーバーの種類です。現在使えるのは FILE（標準のファイルサーバー）のみです。これは内部設定です。変更しないでください。

LANGDRIVER	テーブルのソート順序と文字セットを決定する言語ドライバです。詳しくは，使用可能なドライバの説明を参照してください。日本のデフォルトは DB932JP0 です。

LEVEL	dBASE の一時テーブルを作成するために使われるテーブル形式です。dBASE 5.0 テーブル形式ならば 5，dBASE 4.0 テーブル形式ならば 4，dBASE III と dBASE III PLUS のテーブル形式ならば 3 に設定します。デフォルトは 5 です。

MDX BLOCK SIZE	dBASE が .MDX ファイルに割り当てるディスクブロックのサイズ（バイト単位）です。値は 512 の倍数になる整数です。デフォルトは 1024 です。

MEMO FILE BLOCK	dBASE がメモファイル（.DBT）に割り当てるディスクブロックのサイズ（バイト単位）です。値は 512 の倍数になる整数です。デフォルトは 1024 です。


ドライバ(D) | ODBC ドライバ接続の設定
ドライバ: ODBC ドライバ接続の設定

新しい ODBC ドライバ接続の作成

ODBC ドライバ接続の削除

ODBC データ元のテーブルをどのように作成，ソート，処理するかを設定するには，ドライバ名として ODBC ドライバ接続を選択し，設定したいパラメータを強調表示します。既存の設定値を削除し，テキストボックスに新しい設定値を入力します。

設定	説明

VERSION	ODBC ドライバの内部バージョン番号です。これは内部設定です。変更しないでください。

TYPE	この ODBC ドライバ接続を識別する名前です。半角英数字を 12 文字まで組み合わせて指定すると，IDAPI 環境設定ユーティリティが自動的に "ODBC_." という文字列を先頭に付加します。たとえば，ODBC データ元が "Silver" という ORACLE サーバーにあり，ODBC ドライバ接続に "orasilver" という名前を付けたとします。そうすると，IDAPI 環境設定ユーティリティが "ODBC_orasilver" という名前に変換します。

DLL	ドライバのダイナミックリンクライブラリ（*.DLL）の名前です。

ODBC DRIVER	ワークステーションを目的の ODBC サーバーへ接続するときに使う ODBC ドライバです。

DRIVER FLAGS	製品固有の内部フラグです。ボーラント社のテクニカルサポートの担当者から指示がないかぎり変更しないでください。

USER NAME	ODBC サーバーをアクセスするためのデフォルト名です。

ODBC DSN	このエリアスが接続する ODBC データ元です。ODBC ドライバ接続を作成したときの ODBC データ元の名前と同じでなればなりません。

OPEN MODE	ODBC ドライバ接続がデータベースを開くモードです。指定できるモードは READ ONLY または READ/WRITE です。デフォルトは READ/WRITE です。

SCHEMA CACHE SIZE	スキーマ情報をキャッシュする SQL テーブルの個数です。指定できる値は 0 から 32 です。デフォルトは 8 です。

SQLQRYMODE	SQL データに対する問い合わせの方式です。SERVER または LOCAL に設定するか，空白のままにします。デフォルトの設定は空白です。詳しくは SQLQRYMODE の説明を参照してください。

SQLPASSTHRU MODE	BDE アプリケーションがデスクトップの問い合わせとパススルー SQL 文による問い合わせをするとき，同じエリアス接続で SQL サーバーへアクセスするかどうかを指定します。指定できるモードは NOT SHARED，SHARED AUTOCOMMIT，SHARED NO AUTOCOMMIT のいずれかです。デフォルトは SHARED AUTOCOMMIT です。SQLPASSTHRU MODE の説明を参照してください。


エリアスマネージャ

エリアスマネージャ（エリアスページ）は，STANDARD または SQL ドライバのエリアスを追加，削除，変更するための画面です。

エリアス名

利用可能なすべてのエリアスが表示されます。

新規エリアス(N)

新しいエリアスを追加できます。

エリアスを削除(D)

エリアス名リストボックスで強調表示したエリアスを削除できます。

パラメータ

現在選択しているエリアスのすべてのパラメータの一覧とそれらの現在の設定値が表示されます。

説明

選択しているパラメータについての簡単な説明です。


STANDARD エリアスの作成

エリアスページで STANDARD エリアスを追加，削除，変更します。

エリアス名

利用可能なすべてのエリアスが表示されます。

新規エリアス(N)

新しいエリアスを追加できます。

エリアスを削除(D)

エリアス名リストボックスで強調表示したエリアスを削除できます。

パラメータ

現在選択しているエリアスのすべてのパラメータの一覧とそれらの現在の設定値が表示されます。

説明

選択しているパラメータについての簡単な説明です。

以下のパラメータが表示されます。

設定	説明

TYPE	ドライバで接続する先のサーバーの種類です。 STANDARD エリアスを作成するには FILE にします。

PATH	Paradox，dBASE，またはテキストテーブルがあるディレクトリです。


ODBC ドライバ接続エリアスの作成

エリアスページで ODBC ドライバ接続のエリアスを追加，削除，変更します。

エリアス名

利用可能なすべてのエリアスが表示されます。

新規エリアス(N)

新しいエリアスを追加できます。

エリアスを削除(D)

エリアス名リストボックスで強調表示したエリアスを削除できます。

パラメータ

現在選択しているエリアスのすべてのパラメータの一覧とそれらの現在の設定値が表示されます。

説明

選択しているパラメータについての簡単な説明です。

以下のパラメータが表示されます。

設定	説明

TYPE	このエリアスを使って接続する先の ODBC サーバーの種類です。 ODBC ドライバ接続のための名前の先頭は "ODBC_" で始まります。

PATH	ボーランド社以外から供給される ODBC ドライバのある場所を示すパスです。

USER NAME	ODBC サーバーをアクセスするためのデフォルト名です。

ODBC DSN	このエリアスが接続する ODBC データ元です。ODBC ドライバ接続を作成したときの ODBC データ元の名前と同じでなればなりません。

OPEN MODE	ODBC ドライバ接続がデータベースを開くモードです。指定できるモードは READ ONLY または READ/WRITE です。デフォルトは READ/WRITE です。

SCHEMA CACHE SIZE	スキーマ情報をキャッシュする SQL テーブルの個数です。指定できる値は 0 から 32 です。デフォルトは 8 です。

SQLQRYMODE	SQL データに対する問い合わせの方式です。SERVER または LOCAL に設定するか，空白のままにします。デフォルトの設定は空白です。詳しくは SQLQRYMODE の説明を参照してください。

LANGDRIVER	SQL データを表示するときに使う言語ドライバです。デフォルトは空白です。

SQLPASSTHRU MODE	IDAPI アプリケーションがデスクトップの問い合わせとパススルー SQL 文による問い合わせをするとき，同じエリアス接続で SQL サーバーへアクセスするかどうかを指定します。指定できるモードは NOT SHARED，SHARED AUTOCOMMIT，SHARED NO AUTOCOMMIT のいずれかです。デフォルトは SHARED AUTOCOMMIT です。SQLPASSTHRU MODE の説明を参照してください。


新規エリアスの追加ダイアログボックス

新規エリアスの追加ダイアログボックスを使って，データベースの新しいエリアスを作成します。

新規エリアス名(N)

作成しようとするエリアスの名前を入力します。

エリアスの種類(T)

新しいエリアスが使うドライバの種類が表示されます。デフォルトは STANDARD（Paradox または dBASE），エリアスの結合先の SQL サーバーの名前，ODBC ドライバ接続名のいずれかです。

新しいエリアスを追加するには，［新規エリアス名(N)］テキストボックスにエリアス名を入力し，［エリアスの種類(T)］リストボックスで種類を変更します。必要ならば，エリアスマネージャの右パネルで環境設定パラメータをエリアスに適した設定値に変更します。

新しいエリアスを現在の環境設定ファイルに保存するには，［ファイル(F)｜上書き保存(S)］を選択します。

新しいエリアスをほかの名前の環境設定ファイルに保存するには，［ファイル(F)｜名前を付けて保存(A)］を選択します。


エリアスの削除ダイアログボックス

BDE 環境設定ユーティリティで現在の環境設定ファイルからエリアスを削除しようとすると，削除を実行するかどうか確認のメッセージが表示されます。

現在選択しているエリアスを削除してよければ，［ハイ(Y)］を選択します。

現在選択しているエリアスを削除したくなければ，［イイエ(N)］を選択します。


非システム環境設定ファイルダイアログボックス

現在使っている環境設定ファイル（.CFG）と異なる名前を付けて環境設定ファイルを保存しました。保存したファイルを新しいデフォルトの環境設定ファイル にしたい場合には，WIN.INI ファイルを編集し [IDAPI] セクションの tCONFIGFILE01 パラメータを変更しなければなりません。

環境設定ユーティリティで WIN.INI ファイルを編集するには，［ハイ(Y)］を選択します。変更は次回にアプリケーションを起動したときに有効になります。

WIN.INI ファイルを変更しないでおくには，［イイエ(N)］を選択します。


ODBC ドライバの追加ダイアログボックス

ODBC ドライバの追加ダイアログボックスを使って，ドライバの一覧（［ドライバ名］リストボックス）へ ODBC ドライバ接続を追加します。ドライバの一覧に ODBC ドライバ接続が表示されたら，その接続のためのエリアスを作成できます。ODBC データ元のエリアスを使うと，BDE アプリケーションを通して ODBC データベースへ接続できます。

SQL Link ドライバ

ODBC ドライバ接続に付けたい名前です。新しい「ドライバ名」の先頭は必ず "ODBC_ " で始まります。

デフォルトの ODBC ドライバ

この ODBC データ元へ接続するのに使う ODBC ドライバの名前です。

デフォルトのデータ元名

目的の ODBC データ元の名前です。

新しい ODBC ドライバ接続を追加するには，その接続のための名前を［SQL Link ドライバ］テキストボックスに入力します。［デフォルトの ODBC ドライバ］ドロップダウンリストボックスで目的のデータ元のための ODBC ドライバを見つけます。それから［デフォルトの ODBC ドライバ］ドロップダウンリストボックスで目的のデータ元を見つけます。

ノート:	表示される一覧に ODBC ドライバまたは ODBC データ元名が見つからない場合，それらが正しくインストールされていない可能性があります。ODBC ドライバをインストールし直すか ODBC データ元を設定し直す必要があるかもしれません。

新しいエリアスを現在の環境設定ファイルに保存するには，［ファイル(F)｜上書き保存(S)］を選択します。

新しいエリアスをほかの名前の環境設定ファイルに保存するには，［ファイル(F)｜名前を付けて保存(A)］を選択します。


ODBC ドライバの削除ダイアログボックス

ODBC ドライバの削除ダイアログボックスを使って，ドライバの一覧（［ドライバ名］リストボックス）から ODBC ドライバ接続を削除します。

削除したい ODBC ドライバを強調表示して［ドライバを削除(D)］を選択します。削除を実行するかどうか確認のメッセージが表示されます。

削除してよければ，［ハイ(Y)］を選択します。 削除を中止するには，［イイエ(N)］を選択します。


ODBC ドライバ接続

BDE アプリケーションから ODBC ドライバへの接続です。接続には以下のソフトウェアが必要です。

BDE アプリケーション

ボーランド社以外から供給される ODBC ドライバ

Microsoft ODBC ドライバマネージャ

ワークステーション側の BDE エリアス

サーバー側の ODBC データ元

ODBC ドライバ接続を作成すると，BDE 環境設定ユーティリティの利用可能なドライバの一覧（ドライバ名リストボックス）に表示されます。

作成した ODBC ドライバ接続を使うと，目的の ODBC データ元のエリアスを設定し，BDE アプリケーションを通して ODBC データ元へ接続できます。


既存のファイルに上書き

新しい環境設定情報に既存の環境設定ファイルと同じ名前を付けて保存しようとしました。既存の環境設定ファイルに上書きすると，そのファイルにしかないエリアスや ODBC ドライバ接続は消失します。

続行するには［ハイ(Y)］を選択します。

操作を中止するには［イイエ(N)］を選択します。


環境設定ファイル（.CFG）を閉じる
環境設定ファイルを閉じるダイアログボックス

BDE 環境設定ユーティリティで現在の環境設定ファイル（.CFG）に変更を加え，まだ保存していません。

変更を保存するには［ハイ(Y)］を選択します。

変更を破棄するには［イイエ(N)］を選択します。


使用可能な Paradox の言語ドライバ

説明

次の表は Paradox テーブルで使える言語ドライバとそれぞれの言語ドライバのコードページです。

ノート:	内部ドライバ名の大文字と小文字は区別されます。

ドライバ名	内部ドライバ名	コードページ	言語

ascii	ascii	437	英語

japan	japan	932	日本語


使用可能な dBASE の言語ドライバ

説明

次の表は dBASE テーブルで使える言語ドライバと言語ドライバがサポートする言語です。

ノート:	内部ドライバ名の大文字と小文字は区別されます。

ドライバ名	内部ドライバ名	言語

DB437US0	DB437US0	英語

DB932JP0	DB932JP0	日本語

DB932JP1	DB932JP1	日本語


BDE 環境設定ユーティリティエラー

エラーダイアログボックスに表示されるメッセージを読み，エラーの原因を判断してください。さらにヘルプを見たい場合，以下の手順で操作します。

1.	ヘルプウィンドウの［検索(S)］ボタンを選択します。

2.	キーワードで検索ダイアログボックスのテキストボックスにエラーメッセージの先頭の何文字かを入力します。

関係するヘルプトピックのタイトルが下のリストボックスに表示されます。

3.	下のリストボックスからトピックタイトルを選択し，［ジャンプ(G)］を選択します。

トピックの説明を読み終わったら，エラーメッセージウィンドウで［OK］を選択し，再びもとの操作に戻ります。


SQLQRYMODE の設定

設定	説明
NULL（空白）	デフォルトのモードです。まず，可能なかぎり SQL サーバーの方式で問い合わせを試みます。実現できないと IDAPI の方式（Borland のデスクトップ）で問い合わせをします。
SERVER	SQL サーバーの方式で問い合わせをします。実現できないと，問い合わせは完了しません。
LOCAL	IDAPI の方式（Borland のデスクトップ）で問い合わせを実行します。


SQLPASSTHRU MODE の設定

設定	説明
NOT SHARED  (空白)	パススルー SQL とパススルーでない SQL は同じ接続を共有しません。
SHARED AUTOCOMMIT	パススルー SQL とパススルーでない SQL が同じ接続を共有し，（明示的なクライアントのトランザクションやバッチモードでないかぎり）パススルー SQL 文が自動的にコミットされます。
SHARED NOAUTOCOMMIT	パススルー SQL とパススルーでない SQL が同じ接続を共有します。ただし，パススルーﾄ SQL 文が自動的にコミットされるわけではありません。


エリアスの変更

エリアスを変更するには，変更したいエリアスとパラメータを強調表示し，新しい設定値を入力して古い設定値と置き換えます。


新規エリアスの追加

新しいエリアスを作成するには，［新規エリアス(N)］ボタンを選択します。新しいエリアスの追加ダイアログボックスが表示されます。（新しいエリアスを作成すると，最初はデフォルトの種類である STANDARD になっています。）

新しいエリアスの名前を入力してエリアスの種類を選択してください。


エリアスの削除

エリアスを削除するには，削除したいエリアスを強調表示して［エリアスを削除(D)］ボタンを選択します。エリアスの削除ダイアログボックスで確認のメッセージに対して［ハイ(Y)］を選択します。


環境設定ファイルを開けませんでした
環境設定ファイルを開けませんでした.

BDE 環境設定ユーティリティは，指定されたファイルを開けませんでした。ファイルの種類が正しくない（.CFG ファイルではない）か，または壊れている可能性があります。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，ほかの環境設定ファイルでもう一度試してください。


環境設定ファイルを変更できませんでした
環境設定ファイルを変更できませんでした.

BDE 環境設定ユーティリティは，既存の環境設定ファイルへ変更内容を上書きできませんでした。

このセッションで変更した設定値を保存するには，BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，［ファイル(F)｜名前を付けて保存(A)］でほかの名前の環境設定ファイルへ保存してください。


最小バッファサイズは 32 から 65535 までです
最小バッファサイズは 32 から 65535 までです.

MINBUFSIZE はデータベースのディスクキャッシュ用として予約するメモリ容量の最小値（KB 単位）です。このパラメータは BDE 環境設定ユーティリティのドライバページにあります。

エラーの原因は，MINBUFSIZE に 32 から 65535 までの整数以外の値を設定しようとしたことです。BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度入力してください。

ノート:	カンマやピリオドで数値を千単位に区切らないでください。たとえば，65,535 ではなく 65535 と指定します。


最大バッファサイズは 32 から 65535 までです
最大バッファサイズは 32 から 65535 の範囲で指定してください.

MAXBUFSIZE はデータベースのディスクキャッシュ用として予約するメモリ容量の最大値（KB 単位）です。このパラメータは BDE 環境設定ユーティリティのシステムページにあります。

エラーの原因は，MAXBUFSIZE に以下のいずれかを設定しようとしたことです。

32 から 65535 までの整数以外

MINBUFSIZE の設定値以下の値

128 の倍数でない値

Windows で使用可能な RAM の合計容量を超える値

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度入力してください。

ノート:	カンマやピリオドで数値を千単位に区切らないでください。たとえば，65,535 ではなく 65535 と指定します。


最小バッファサイズは最大バッファサイズを超えてはいけません
最小バッファサイズは最大バッファサイズを超えてはいけません.

MINBUFSIZE は データベースのディスクキャッシュ用として予約するメモリ容量の最小値（KB 単位）です。このパラメータは BDE 環境設定ユーティリティのシステムページにあります。

エラーの原因は MINBUFSIZE に MAXBUFSIZE（最大バッファサイズ）を超える値を設定しようとしたことです。BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度入力してください。


ネットワークコントロールファイルのディレクトリは有効なディレクトリ名でなければなりません
ネットワークコントロールファイルのディレクトリは有効なディレクトリ名でなければなりません.

NETDIR の設定値は Paradox のネットワークコントロールファイル（PDOXUSRS.NET）がある場所を指定します。このパラメータは BDE 環境設定ユーティリティのドライバページにあります。

エラーの原因は，存在しないパスを入力したか，またはそこに PDOXUSRS.NET ファイルがないことです。BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度入力してください。

必要ならば，Windows のファイルマネージャで［ファイル(F)｜検索(S)］コマンドを使って PDOXUSRS.NET ファイルを見つけてください。


小数点記号と桁区切り記号が同じ文字で設定されています
小数点記号と桁区切り記号が同じ文字で設定されています.

DECIMALSEPARATOR は数値の整数部と小数部を区切る小数点記号に使う文字を指定します。たとえば 3.14 のピリオド（.）がそうです。THOUSANDSEPARATOR は 4 桁以上の数値を千単位で区切る 3 桁区切り記号に使う文字を指定します。たとえば 1,000 のカンマ（,）がそうです。どちらの設定も BDE 環境設定ユーティリティの数値ページにあります。

DECIMALSEPARATOR と THOUSANDSEPARATOR には違う文字を設定する必要があります。BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度入力してください。


環境設定ファイルの形式が無効です
環境設定ファイルの形式が無効です.

正しい環境設定ファイルの形式ではないファイルを開こうとしました。環境設定ファイルの拡張子は「.CFG」でなければなりません。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，ほかのファイルでもう一度試してください。


環境設定ファイルは書き込み禁止です.

BDE 環境設定ユーティリティで変更できない環境設定ファイルを開こうとしました。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，ほかのファイルでもう一度試してください。


ファイルの書き込みエラー

BDE 環境設定ユーティリティは，既存の環境設定ファイルへ変更内容を上書きできませんでした。

このセッションで変更した設定値を保存するには，BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，［ファイル(F)｜名前を付けて保存(A)］でほかの名前の環境設定ファイルへ保存してください。


エリアス名が無効です. 有効な名前を入力してください
エリアス名が無効です. 有効な名前を入力してください.

入力したエリアス名に不正な文字が 1 文字以上使われています。エリアス名に使える文字は半角英数字だけです。BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度入力してください。


エリアス名が重複しています. 新しい名前を入力してください
エリアス名が重複しています. 新しい名前を入力してください.

すでに別のエリアスに使われている名前をエリアスに付けようとしました。1 つの環境設定ファイルの中でエリアスの名前が重複してはなりません。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度入力してください。


ドライバ名が無効です. 有効な名前を入力してください
ドライバ名が無効です. 有効な名前を入力してください.

入力した ODBC ドライバ接続名に不正な文字が 1 文字以上使われています。ODBC ドライバ接続名に使える文字は半角英数字だけです。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度入力してください。


ドライバ名が重複しています. 新しい名前を入力してください
ドライバ名が重複しています. 新しい名前を入力してください.

すでに別の ODBC ドライバ接続に使われている名前を ODBC ドライバ接続に付けようとしました。1 つの環境設定ファイルの中で ODBC ドライバ接続の名前が重複してはなりません。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度入力してください。


ODBC はインストールされていません. ドライバを追加できません
ODBC はインストールされていません. ドライバを追加できません.

BDE 環境設定ユーティリティが ODBC ダイナミックリンクライブラリ（IODBC01.DLL）にアクセスできませんでした。IODBC01.DLL ファイルは IDAPI ディレクトリ，つまり BDE アプリケーションに共通のホームディレクトリまたは WINDOWS\SYSTEM ディレクトリにインストールされます。エラーの原因は IODBC01.DLL が壊れているか，正しくインストールされていないことです。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，IODBC01.DLL がワークステーションのハードディスクのどこにあるか調べてください。上に示した以外の場所にファイルが見つかった場合，IDAPI ディレクトリへ移動してください。それから BDE 環境設定ユーティリティを再起動し，もう一度試してください。

それでも問題が解決しない場合，BDE アプリケーションをインストールし直す必要があるかもしれません。


ODBC ディレクトリのドライバ名を選択してください
ODBC ディレクトリのドライバ名を選択してください.

ODBC ドライバを指定しないで ODBC ドライバ接続を作成しようとしました。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度試してください。.  ［デフォルト ODBC ドライバ］のドロップダウンリストで自分の接続用の ODBC ドライバを見つけてください。

使いたい ODBC ドライバが見つからない場合，ドライバを正しくインストールしていない可能性があります。詳しくは，ODBC ドライバごとのマニュアルを参照してください。


ODBC データソース名を選択してください
ODBC データ接続元の名前を入力してください.

ODBC データ元名を指定しないで ODBC ドライバ接続を作成しようとしました。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度試してください。 自分の ODBC ドライバのためのデータ元が 2 つ以上ある場合，［デフォルト ODBC データ元名］のドロップダウンリストで 1 つを選択してください。

使いたい ODBC データ元が見つからない場合，環境設定ファイルの設定値が正しくない可能性があります。詳しくは，ODBC ドライバごとのマニュアルを参照してください。


ODBC ディレクトリのみ削除できます
ODBC ディレクトリのみ削除できます.

BDE 環境設定ユーティリティで現在の環境設定ファイルからドライバを削除しようとしました。ドライバの一覧に追加またはそこから削除できる唯一のドライバの種類は ODBC ドライバ接続 です。その理由は，ODBC ドライバ接続だけを BDE アプリケーションから独立してインストールすることはできませんが，BDE 環境設定ユーティリティで ODBC ドライバ接続を作成できるからです。

操作を中止するには［OK］を選択します。


ファイルはマージされませんでした
ファイルはマージされませんでした.

BDE 環境設定ユーティリティは指定されたファイルから現在の環境設定ファイルへ情報をマージできませんでした。環境設定ファイルとして正しい形式でない（たとえば拡張子が「.CFG」でない）ファイルを指定した可能性があります。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，もう一度試してください。.拡張子が「.CFG」であるファイルを指定してください。


ODBC のロード中にエラーが発生しました
K  ODBC のロード中にエラーが発生しました.


ODBC が不正かまたは正しくインストールされていません
ODBC 不正かまたは正しくインストールされていません.

BDE 環境設定ユーティリティが ODBC ダイナミックリンクライブラリ（IODBC01.DLL）にアクセスできませんでした。IODBC01.DLL ファイルは IDAPI ディレクトリ，つまり BDE アプリケーションに共通のホームディレクトリまたは WINDOWS\SYSTEM ディレクトリにインストールされます。エラーの原因は IODBC01.DLL が壊れているか，正しくインストールされていないことです。

BDE 環境設定のエラーメッセージの画面で［OK］を選択し，IODBC01.DLL がワークステーションのハードディスクのどこにあるか調べてください。上に示した以外の場所にファイルが見つかった場合，IDAPI ディレクトリへ移動してください。それから BDE 環境設定ユーティリティを再起動し，もう一度試してください。

それでも問題が解決しない場合，BDE アプリケーションをインストールし直す必要があるかもしれません。


使用している ODBC マネージャが更新されていません
使用している ODBC マネージャは更新されていません. IDAPI ではバージョン 2 以降の ODBC が必要です.

BDE アプリケーションから ODBC データ元へ接続するには，以下のソフトウェアが必要です。

BDE アプリケーションと BDE エリアス

ボーランド社以外から供給される ODBC ドライバ

Microsoft ODBC ドライバマネージャのバージョン 2.0 以上

詳しくは，データベースのシステム管理者に相談してください。