功能说明:
  本程序是北大中文DOS系统提供的辅助工具之一,它为汉字录入提供了极大的方便.
  本DOS系统提供拼音,五笔字型,大易等录入法码表文件,用户装入其中任意一种录入
法,即可进行通常的录入工作.
  用户如要对已有的码表文件进行增删字或词组等工作,或自行定义新的录入字词方式,
即可使用本程序提供的功能.

使用说明:
A.执行HGMB.EXE进入主菜单后,选择
   1.使用说明        系统说明书;
   2.创建新码表      用户自定义录入法;
   3.编辑码表文件    对已存码表进行增删等工作;
   0.退出            退出系统.
B.创建新码表参数有:
   1.文件名称
       码表存盘文件名,少于20字符. 
   2.码表名称
       该录入方法名称,少于20字符.
   3.激活键 
       进入该录入方式需敲的功能键.
       格式三种:
         A+F1    表示 (Alt+F1)
         S+F2    表示 (Shift+F2)
         C+F10   表示 (Ctrl+F10)
   4.总键数:
       总共使用的编码键数(少于64). 如拼音26个,五笔25个等。
   5.码长度:
       编码的最大长度(3-5). 如拼音为3,五笔为4,大易为5.
   6.编码集:
       使用的编码字符集
       例如: abcdef
             或 a＼z 代表abcd……xyz
   7.模糊键:
       用户自学习键.为一个字节.  
   若放弃创建新文件,随时按ESC退到主菜单. 
   若输入参数有错无法创建,系统报错后返回主菜单.
   若创建成功,自动进入编辑状态.
C.编辑码表文件有以下功能.
    1.插入码串
        将给出的编码和字符串,插入编辑的码表中。
        若编码非法则报错。
        可连续插入,按ESC退回编辑菜单.
        格式:
          插入编码 abcd
          插入字串 我 
        重码中间用'＼'分开。例: 我＼我们
    2.删除码串
        在码表中删除所给编码和字符串.
        格式:
          删除编码 abcd
          删除字串 我
        若要删除该编码下全部重码字符串,只按回车�婕纯伞� 
        可连续删除,按ESC退出。
    3.成组插入
        将要插入的编码和字符串以文件形式存贮
        格式:
          编码与字符串用空格分开,可以加注释(/�场�…��/).
          重码用＼分开(中间不得有空格)
          例:  PY.TXT(拼音码表)
               de 德＼得＼的＼锝 /�匙⑹酮�/  re 惹＼热
        给出文件名,即可将其中定义的码串成组输入到码表中,
        若有错误则报错,并将错误码串写入ERROR.DAT中。
    4.检索码串
        给出编码,屏幕将打出该码的所有字符串,可用于验证输入正确性,
        随时按ESC退出。
    5.码表信息
        显示该码表定义的信息. 如 文件名,码表名,激活键等.
    6.存盘退出
        存入当前码表,并返回主菜单.
    7.ESC放弃退出
        放弃当前码表,并返回主菜单.

