功能说明:
  本程序是北大中文DOS系统提供的辅助工具之一,它为特殊符号的录入工作
提供方便.
  本DOS系统提供14张标准键盘,有俄文,日文等.用户若希望修改已定义键盘,
或重新定义键盘(系统允许定义26张键盘(A-Z)),本程序为您提供帮助.
  
使用说明:
A:执行HGJP.EXE,若存在HGJP.dat文件,则调入已定义键盘,
  否则省缺进入第一张标准键盘.
B.主菜单功能有:
  1.PgUp(↑←)向前翻已定义键盘,PgDn(↓→)向后翻。
    Home找第一张已定义键盘。End最后一张已定义键盘。
  2.<CR>编辑当前键盘。
  3. F 找到指定盘.
     A 在尾增加一键盘.
     I 在当前盘前插一盘,其余盘号依次后推.
     E 将当前盘与指定盘号的键盘交换.
     C 将当前盘复制插入到指定盘号键盘前.
     M 将当前盘移到指定盘的键盘前.
     D 删除当前盘.
     R 恢复当前盘.
     S 存盘.
     Q 退出系统.
C.主菜单下按<CR>进入编辑键盘状态.
  1.定义盘名,不定义可按ESC越过.
  2.↑、↓、←、→移动光标,Home移至行头,End移至行尾,
     PgUp移至左上角,PgDn移至下角.
  3. F 查找指定键.
     X 互换当前上下档键.
     M 将当前键上下档分别移至指定键上下档.
     R 在当前键上恢复最近一次被删除或覆盖的上下档键.
     E 两个键上下档分别交换.
     S 保留当前修改键盘.
     ESC 放弃修改该键盘.
D.编辑状态下按<CR>键修改当前键定义.
    上档、下档分别修改,按<CR>确认,ESC放弃修改.

