  <>  한국형 도스쉘 MDIR II, 만든이 최정한(하이텔:hanee)  <>
 ------------------------------------------------------------

^Ins^        : 풀다운메뉴
^F10^        : 디렉토리 관리기
^/^, ^?^       : 도스명령 (^?^키는 메모리 점유않음)
             (^UP^ 혹은 ^DOWN^ 커저키 - 이전명령,
              Ins - 현재화일명 입력, ^Ctrl-Y^ - 지움)
^Enter^      : 메모리 점유않고 실행, 디렉토리/드라이브 바꾸기
             확장자별 실행, 압축화일보기, 압축화일 풀기
^Alt-X^      : 도스로 빠져나간다

'^M.CFG^'   환경설정, 확장자및 펑션키 정의 화일입니다
          현재의 환경을 바꾸고 싶다면 이화일을 수정하세요

<^Alt^>키나 <^Ctrl^>키를 누르면 화면하단에 명령키가 표시됩니다

<<< 메인화면 >>>
^Ctrl-Enter^ : 실행 (메모리 점유않함 & 옵션)
^Alt-SPACE^  : 실행 (메모리 점유않함 & 종료)
^Ctrl-SPACE^ : 실행 (메모리 점유않함 & 옵션 & 종료)
^Tab^        : 실행 (스와핑), 확장자별 실행
^S-Tab^      : 실행 (스와핑 & 옵션)
^SPACE^      : 화일 한개를 선택/취소
^Alt-U^      : 화일전체를 선택/취소
^+^          : 화일선택(와일드카드사용)
^-^          : 선택취소(와일드카드사용)
^.^          : 부모 디렉토리로
^\^          : 루트 디렉토리로
^S-드라이브^ : 드라이브 바꾸기(예:쉬프트+A,B,C,D...)
^Ctrl-A^     : 압축화일 만들기
^Ctrl-O^     : 압축화일 만들기(원본은 지움)
^Ctrl-X^     : 압축화일 풀기
^Ctrl-T^     : 이전에 실행한 도스화면 보기
^Ctrl-P^     : 하드디스크 파킹
^Ctrl-Z^     : 화일 속성바꾸기
^Ctrl-E^     : EGA/VGA의 43,50 라인으로
^Alt-A^      : 속성보기 (숨은화일보여줌)
^Alt-Z^      : 숨은화일 포함
^Alt-C^      : 화일 복사
^Alt-D^      : 화일및 디렉토리 지우기
^Alt-F^      : 화면에 보여줄 화일스펙 지정(필터)
^Alt-G^      : 디렉토리와 실행화일만 보기
^Alt-L^      : 화일명을 대/소문자로
^Alt-R^      : 화일및 디렉토리 이름 바꾸기
^Alt-K^      : 디렉토리 만들기
^Alt-O^      : 화일옮기기(원본은 지워짐)
^Alt-P^      : 텍스트화일 인쇄
^Alt-V^      : 화일보기
^Alt-N^/^E^/^S^/^T^: 화일명/확장자/크기/날짜순으로 정렬
^Alt-0^      : 정렬안함
^Alt-1^..^6^   : 한줄에 1,2,3,4,5,6개의 화일 출력하기
^Alt-M^      : 자동 출력모드 바꾸기
^[^, ^]^       : 드라이브명으로 선택막대 이동
^other^      : 화일 빨리찾기(^Ctrl-L^:다음찾기)

<<< 압축화일보기 >>>
^Esc^, ^.^  : 빠져나가기
^Alt-D^   : 지우기
^Ctrl-X^  : 압축풀기
^Alt-V^   : 화일보기
^Enter^   : 확장자별 실행
^Tab^     : 실행, 확장자별 실행(^S-Tab^=옵션주며 실행)
^/^       : 도스명령

<<< 디렉토리 관리기 >>>
^Ctrl-좌/우^ : 선택막대를 위/아래로(트리깊이에 상관없이)
^F2^         : 디렉토리 구조 다시 읽음
^F3^         : 드라이브 바꾸기(^드라이브명^=선택)
             ^Shift-드라이브명^=드라이브 바꾸기
^F6^, ^Alt-R^  : 디렉토리 이름바꾸기
^F7^         : 디렉토리 만들기
^F8^         : 서브디렉토리까지 지우기
^other^      : 빨리찾기(^Ctrl-L^:다음찾기)

