
                  超想 CXWPS 精密排版系统 V2.3
                    北京超想电脑技术开发公司

                        第一章  系统介绍

（一）系统构成
      超想 CXWPS 系统盘              1片  (或含在CXDOS打印字库第3号盘内)

（二）系统使用条件
     1. 微机
        系统可在任何IBM PC/XT、AT、各种286、386及兼容机上安装使用。
     2. 显示器
        本系统支持 MDA、EGA、VGA、SVGA、TVGA 等显示器。
     3. 操作系统
        本系统可在DOS3.0以上版本的各种MSDOS、PCDOS环境下运行。

（三）系统特点
    超想CXWPS精密排版系统是由超想电脑技术开发公司在原Super PUC汉卡V2.2的基础
上研制开发的。它的特点是:
    1. 保持所有WPS原配功能，打印字库改用矢量字库，彻底改善原系统24、48点阵平
滑输出时的效果。
    2. 自带《自然码》汉字输入系统，还可外挂用户所喜欢的其它汉字输入方法（如：
五笔字型、双拼双音、八笔笔形、表形码、电报码等）。
    3. 纯软件形式，不需要汉卡，特别对于微型、手提和笔记本型没有扩充槽或扩充槽
不够的电脑最为要紧。系统软件采用硬盘安装技术，用户购买一套该系统，可在多台微
机上安装运行。
    4. 支持DOS3.31、5.0、6.0大硬盘及压缩硬盘，也可安装在 D: - Z: 任意盘上，不
受限制。
    5. 支持MS-DOS V5.0、6.0系统，显示字库支持XMS、EMS、INT15等系统内存管理，
可将部分程序放入系统高端运行，系统兼容性好，显示速度快，占用空间小。
    6. 可提供网络版系统，可在无盘工作占上实现共享打印功能，包括共享打印字库和
共享打印机，特别是可共享激光打印机。
    7. 与超想矢量字库打印系统（矢量打印驱动程序）共用打印字库，不重复占用硬盘
空间。

                        第二章  系统文件

（一）文件清单
         README.HLP              系统帮助文件
         INSTALL.BAT             系统安装批命令
         INSTNET.BAT             NOVELL网络系统安装批命令
      （CXWPS目录下的文件：）
                      CXWPS.BAT       超想WPS启动命令
                      CXPZK.EXE       矢量字库支持程序
                      WPS.EXE         WPS排版编辑程序
                      WPS.CFG         内部参数文件
                      WPS1.OVL        内部覆盖文件1
                      WPSCFG.EXE      颜色及字体设置
                      WPS.INI         配置文件
                      SAMPLE.WPS      打印示例
                      GG2.WPS         从小到大字的打印示例
                      CHARDEMO.WPS    各种英文字的打印示例

      （需要CXSPRT目录下的基本字库文件：）
                      HZKASCII       各种英文字体字库
                      HZKSLSTJ       宋体简体字矢量字库
                      ZHKSLFSJ       仿宋简体字矢量字库
                      HZKSLHTJ       黑体简体字矢量字库
                      HZKSLKTJ       楷体简体字矢量字库
      （可配置CXSPRT目录下的其他字库文件：）
                      HZKSLSTF       宋体字繁体矢量字库
                      ZHKSLFSF       仿宋字繁体矢量字库
                      HZKSLHTF       黑体字繁体矢量字库
                      HZKSLKTF       楷体字繁体矢量字库

                        第三章  系统安装

    当您拿到超想WPS系统加密软盘（系统盘为加密盘，上面盖有本公司原子印章，并印
有与产品保证卡上相符的软盘号），请依照下列步骤安装您的系统。

（一）安装：
    开机后将CXWPS系统1#盘或CXDOS系统3#插入软盘驱动器中，然后执行安装命令：
    A>INSTALL 源盘名 目标盘名
              其中：源盘为A:或B:盘，目标盘为C至Z任意盘

    安装方法如下：
    A:\>INSTALL A: C: ←┘

    若安装在NOVELL环境下：
    A:\>INSTNET A: Z:←┘

    系统安装完后，就可使用CXWPS系统和《自然码》汉字输入法了。

请注意：
    1、最好是在286以上机型下，并定义HIMEM或EMS之后使用，以免扩充内存冲突。
    2、机器中装有某些防病毒卡时（如瑞星卡），安装时会死机，则必须把防病毒卡
拔掉，或改用其它种类防病毒卡（如超想防病毒卡）。


                        第四章  系统启动

（一）系统启动：

    C:\>CXWPS

    用户可根据自己的需求执行以上批命令即可进入所需CXWPS环境。如要使用其他输入
方法，需执行相应的输入法，然后用Ctrl+Alt+Q进入外挂输入。例如：
     C>\CXDOS\PY
     C>\CXDOS\WBX

                        第五章  扩展内存及扩充内存使用的说明

    一、如何利用扩充内存
    超想CXWPS系统支持DOS版HIMEM中XEMM及EMS调用规范，最佳西文环境为MSDOS5.0，
在DOS5.0上应用时请在CONFIG.SYS中加入HIMEM。即：
        DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS              也可用WINDOWS中的HIMEM.EXE
                                             或 QEMM 或 386MAX
        DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM         设 EMS给ZRM用
        DOS=HIGH                             8286机型不可以用
        FILES=30
        BUFFERS=30
    若在DOS5.0以下环境中应用，如DOS3.30，本系统将强迫使用扩展内存，占用扩展内
存地址为1,0000:2000至1,4000:2000共256K，请注意避免与其他软件冲突。
    当在DOS 3.3版本下还要用VDISK时，可在CONFIG.SYS中多设一384K的虚盘，如：
        DEVICE=VDISK.SYS 384/E      让CXWPS及自然码使用
        DEVICE=VDISK.SYS 2000/E     用户自行使用
        FILES=30
        BUFFERS=30

    二、关于在使用386、486上高端驻留的方法：
    本系统在DOS5.0以上环境中运行时，可利用LOADHIGH命令将软件驻留在高端。使得
系统少占用基本内存。

    如在MS-DOS 5.0中，CONFIG.SYS 可做如下配置：
        DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS                  ;也可用WINDOWS中的HIMEM.EXE
        DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM FRAME=E000  ;也可用 QEMM 或 386MAX
        DOS=HIGH,UMB                             ;使用上端内存
        FILES=30
        BUFFERS=30
    在调用应用程序时，用高端运行命令。如：本系统安装时应按如下方式修改启动命
令。即将本系统中的CXWPS.BAT内容改为：
        ─────────────┬──────────────
         原来的CXWPS.BAT          │  改动后的CXWPS.BAT
        ─────────────┼──────────────
               cd \cxdos          │        cd \cxdos
               cxvzk              │        lh cxvzk
               cxvga              │        lh cxvga
               CD \ZRM            │        CD \ZRM
               zr 3               │        LH zr 3
               zc l1              │        LH zc L1
               vn l8              │        LH vn L8
               CD \CXWPS          │        CD \CXWPS
               PY                 │        LH PY
               WBX                │        LH WBX
               SET CXSZK=\CXSPRT  │        SET CXSZK=\CXSPRT
               CXPZK              │        CXPZK
               WPS                │        WPS
        ─────────────┴──────────────


                        第六章  CXWPS使用说明

    WPS是一个界面非常友好的编辑软件，您只需要知道用"ESC"键可调出下拉式菜单，
便可以自学操作了。
    记住：进入编辑后按<ESC>键。


       ——————————————  完  ————————————
