
                 超 想 字 符 型 显 示 系 统 V3.3
                    北京超想电脑技术开发公司

                        第一章  系统介绍

（一）系统构成
      超想汉字显示系统盘                1片   | 或1片(1.44M)
      《自然码》输入法盘                1片   |
      矢量字库打印驱动程序盘            4片  (1.2M 或 1.44M)
      （含宋、仿、黑、楷四种字体，其它字体需另购）
      《超想全字符型汉字系统使用说明》       1册

（二）系统使用条件
     1. 微机
        系统可在任何IBM PC/XT、AT、各种286、386及兼容机上安装使用。
     2. 显示器
        本系统可支持 MDA单显（720×350），EGA（640×350），
     CEGA（640×480），VGA/TVGA/SVGA（640×480，800×600，1024×768），
     CVGA（长城640×480，600×600，1024×768），并可全部实现26行显示。
     3. 操作系统
        本系统可在DOS3.0以上版本的各种MSDOS、PCDOS环境下运行。

（三）系统特点
    超想全字符型汉字显示系统是由超想电脑技术开发公司研制的。它集汉字显示、输
入、打印于一体，是用于 PC/XT、AT、各种 286、386 及兼容机的一种新型高性能的字
符型汉字系统，可使众多的西文软件无需汉化即可非常方便地使用汉字，且字型美观大
方。它有以下几个特点：
    1. 该系统具有很好的兼容性， 西文软件不经汉化就可灵活地在此环境上运行。它
采用智能处理，自动判别西文高位制表符。可直接运行未经汉化的PCTOOLS、PCSHELL、
BASIC、QUICK-BASIC、QUICK-C 25、TURBO-PASCALL、TURBO-C++、TURBO-DEBUG、DBASE、
FOXPRO-NET V2、CPAV、NORTON、EDIT 编辑等工具软件 、应用软件、通讯软件和网络软
件（SYSCON 、MENU 等）。
    2. 软件精练， 运行速度快，兼容性高。全部支持八个显示页、支持汉字显示、画
图、画点等所有原西文功能（可与UCDOS、2.13、CCDOS、LX环境兼容）。
    3. 字库自动装入扩充内存，占用基本内存空间少（VGA 、EGA 仅占用16K，MDA 只
占用 20K ）。字库包含方正排版系统扩充符号字符集。
    4. 可在高于 DOS 3.0 以上的各种 DOS 版本环境下运行。在 DOS 5.0 以上环境下
运行时，可利用上端内存，将系统程序装在高端内存中运行，不占用基本内存，从而实
现了“0”的突破。
    5. 自带《自然码》汉字输入系统，还可外挂用户所喜欢的其它汉字输入方法（如：
五笔字型、双拼双音、八笔笔形、表形码、电报码等）。
    6. 系统软件采用硬盘安装技术，用户购买一套该系统，可在多台微机上安装运行。


                        第二章  系统文件

（一）文件清单
         README.HLP              系统帮助文件
         INSTALL.BAT             系统安装批命令
         CXINST.EXE              硬盘安装程序
      （CXDOS目录下的文件：）
                      CXVZK.EXE       16×16点阵字库安装程序
                      CXVGA.EXE       超想VGA汉字显示系统安装程序
                      CXMDA.EXE       超想MDA汉字显示系统安装程序
                      CXEGA.EXE       超想EGA汉字显示系统安装程序
                      CXVGB.EXE       超想VGB汉字显示系统安装程序
                      CXEGB.EXE       超想EGB汉字显示系统安装程序
                      CXCFG.EXE       超想汉字系统修改程序
                      CXQ.COM         超想汉字系统退出驻留程序
                      CCLIB           16×16点阵字库
                      MCC16.EXE       16×16点阵字库造字程序(新增)
      （ZRM目录下的文件：）
                      ZR.EXE          自然码主程序
                      ZR.SYS          自然码默认参数文件
                      ZR.OV1          自然码数据文件1
                      ZR.OV2          自然码数据文件2
                      ZC.EXE          自定义词库管理程序
                      ZR.CZ           自定义词库文件，可编辑修改
                      VN.EXE          智能处理库管理程序
                      ZR.VN           智能处理库文件
                      ZRMOUT.COM      自然码退出驻留内存程序
                      ZRED.COM       自然编辑程序
                      ZREDS.EXE      自然编辑修改程序(新增)
                      CHGJMZ.EXE     自然码一级简码字修改程序(新增)
                      CHGJMC.EXE     自然码简码双字词修改程序(新增)
                      CHGJMC.DOC     自然码简码双字词修改程序使用说明
                      CHGZRM.EXE     自然码双词及编码修改与生成
                      ZRCZ.SUR       自然码双词源文件（可用编辑修改）
                      ZRBM.SUR       自然码编码源文件（可用编辑修改）
                      ZRM.TAB        自然码键位表
                      GYL.LST        格言录
                      ZRM.TCH        自然码自学习课程
      （CXSPRT目录下的文件：）
                      INSTALL  BAT   超想打印系统安装命令
                      PRTINSTN EXE   硬盘安装程序
                      CXPS     EXE   选择打印机型号
                      CXSZKN   EXE   矢量字库字模转换程序
                      CXPRDRV  EXE   打印驱动程序
                      CXHPRT   EXE   激光机打印驱动程序
                      CXPOUT   EXE   退出驻留程序
                      CXSP     EXE   稿纸打印程序
                      CXHF     EXE   特大字打印程序
                      INT10V   COM   驻留屏幕特显程序
                      LPT      EXE   折页打印程序
                      SC       COM   特显字头输出程序


                        第三章  系统安装

    当您拿到从北京超想电脑公司或代理处购买的超想全字符型汉字系统加密软盘（系
统盘为加密盘，上面盖有本公司原子印章，并印有与产品保证卡上相符的软盘号），请
依照下列步骤安装您的系统。
    本系统采用硬盘安装技术，安装次数不受限制。但只能在普通单机上使用，如欲想
安装在网络服务器硬盘共享使用，必须使用网络版CXDOS系统，请参阅网络版软件磁盘中
README.HLP 的说明。

（一）安装：
    开机后将CXDOS系统1#盘插入软盘驱动器中，然后执行安装命令：
    A>INSTALL 源盘名 目标盘名 显示器类型
              其中：源盘为A:或B:盘，目标盘为C至Z任意盘
    显示器类型有：VGA,MDA,EGA,VGB,EGB五种选择。
                  VGA对应1M的TVGA或SVGA、VGB对应512K的VGA
    例如：A>INSTALL A: C: VGA   或   B>INSTALL B: E: MDA

    安装方法如下：
    ① 将超想字符型汉字显示系统的 1 号盘插入到 A 驱动器或 B 驱动器里，进行系
统安装：
    C:\>A:←┘
    A:\>INSTALL A: C: VGA ←┘

         超想字符型中文显示系统 V3.3 版 (c)
         北京超想电脑技术开发公司·版权所有
         设计：周志农, 水山  一九九二年七月

         全功能第三代智能化自然码汉字输入系统
          超想5.0（CXDOS 专用版）1992年12月
               软件设计专家  周志农

注意：进入自然码汉字输入法, 请按<Ctrl>+<Alt>+1或<Shift>+<Alt>+1.
自然码自定义字词库安装完毕 ！
自然码智能处理库安装完毕 ！

         超想字符型汉字显示系统3.1版，硬盘安装程序
           (c) 1992.11  北京超想电脑技术开发公司
End of Installation ！
超想字符型汉字显示系统正确安装完毕 ！

         超想字符型汉字显示系统3.1版，硬盘安装程序
           (c) 1992.11  北京超想电脑技术开发公司
End of Installation ！
超想字符型汉字显示系统正确安装完毕 ！

        ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
        ┃1. 超想显示系统的启动命令是：CXDOS [/2]       ┃
        ┃2. 然后再执行 ZRM 或 WPS 6.0版的扩充输入法。  ┃
        ┃3. 有关系统的说明，请看 README.HLP 文件。     ┃
        ┃4. 愿超想公司优秀的产品能使您满意。           ┃
        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

C:\>

    这样，超想字符型汉字显示系统的主系统和自然码汉字输入法就安装完了。

    ②打印系统的安装
    本系统提供了功能强大的打印系统，它的基本配置包括宋体、仿宋、黑体、楷体四
种简体矢量字库。如果用户需要，还可以另外配置宋体（繁），仿宋（繁），黑体（繁
），楷体（繁），标宋（简），标宋（繁），报宋（简），秀丽（繁），细圆（简），
细圆（繁），准圆（简），准圆（繁），隶变（简），隶变（繁），大黑（简），大黑
（繁），魏碑（简），魏碑（繁），行楷（简），行楷（繁），隶书（简），琥珀（繁
），姚体（简），综艺（繁），美黑（简）等矢量字库，支持二十四针打印机及喷墨和
激光打印机。
    其安装格式为：

    INSTALL 源驱动器名 目标驱动器

    即将打印驱动程序和字库装入硬盘的子目录中。
C:\>A:←┘
A:\>INSTALL A: C:←┘

    系统安装完后，就可使用字符型汉字显示系统和《自然码》汉字输入法了。

请注意：
    1、如在安装或使用过程中，如出现：
             “硬盘加密点不存在或已破坏，Try again...”
       请用原盘重新安装。
    2、《自然码》输入法最好是在286以上机型下，并定义EMS之后使用。
    3、机器中装有某些防病毒卡时（如瑞星卡），如安装时会死机，则必须把防病毒卡
拔掉，或改用其它总类防病毒卡。


                        第四章  系统启动

（一）系统启动：
    在字符型汉字显示系统和自然码汉字输入法以及打印系统正确安装完毕后，系统在
目标盘建立CXDOS、ZRM和CXPRT子目录，在目标盘根目录下建立二个批处理文件，它们分
别是CXHZ.BAT（启动超想字符型汉字显示及自然码输入）、CXSPRT.BAT（启动超想矢量
字库打印系统命令）。

    ①单独启动超想字符型汉字显示系统批命令(CXHZ.BAT).
        echo off
        cd \cxdos
        cxvzk %1                 系统字库安装程序
        cxvga                    系统显示管理程序
        zr 3                     执行自然码主系统
        zc L1                    安装自然码自定义词库
        vn L8                    安装自然码智能词库
        cd \

    ②单独启动打印系统命令(CXSPRT.BAT):
      ECHO OFF
      SET CXSLZK=%2\PUBLIC\CXSPRT
      CD CXSPRT
      CXPS %1 %2
      CXSZKN
      CXPRDRV
      CXHPRT
      INT10V
      CD ..

    ③若希望将汉字系统及打印系统连起来执行，可自行建立超想字符型汉字显示系统、
打印系统、 自然码汉字输入系统启动批命令（CXHZ.BAT）：
      @echo off
      cd \cxdos                          将当前工作目录转到 CXDOS 子目录
      cxzk                               启动字库管理
      cxvga                              启动显示器管理
      cd \zrm                            将当前工作目录转到 ZRM 子目录
      zr 3                               启动自然码汉字输入法
      zc l                               安装自定义字词库
      vn l8                              安装智能处理库
      cd ..                              将当前工作目录转到根目录
      SET CXSLZK=C:\CXSPRT               设置字库位置
      CD\CXSPRT                          将当前工作目录转到CXSPRT
      cd\                                将当前工作目录转到根目录

    用户可根据自己的需求执行以上批命令即可进入所需汉字环境。如要使用其他输入
方法，需执行相应的输入法，然后用Ctrl+Alt+Q进入外挂输入。例如：
     C>\CXDOS\PY
     C>\CXDOS\WBX

    1.  如何启动字符型汉字显示及输入系统
    若用户只需提供超想全字符型汉字显示环境，而不需打印输出时，可执行：

    C:\>CXHZ ←┘

屏幕上显示：

            超想全字符型中文显示系统 V3.1 版(c)
            北京超想电脑技术开发公司 ·版权所有
            设计：周志农，水山   一九九二年七月

            全功能第三代智能化自然码汉字输入系统
              超想 5.0 版(版权所有)  1992年7月
                    软件设计专家  周志农

注意：进入自然码输入法，请按<Ctrl>+<Alt>+1或<Shift>+<Alt>+1 .
自然码自定义字词库安装完毕 ！
自然码智能处理库安装完毕 ！

C:\>

超想: Q外挂输入 W字符状态 E框表自动 R刷屏 T表格连接 Y光标静止 U字符半角 I

    屏幕上出现以上信息后，表示字符型汉字显示系统及自然码输入系统已经正常启动，
此后就可以显示处理汉字了。

    2.  如何启动汉字打印驱动系统
    若用户需要打印汉字文件， 应再接着执行CXSPRT. BAT 批处理命令。如：

    C:\>CXSPRT ←┘

    用户在第一次启动时，会出现一个打印机选择菜单，用户根据自己打印机的型号从
中选取所对应的打印机型号，一次选定后，以后每次再启动时就无需再选择了（网络版
不可以）。如果以后需要变更打印机类型，可再执行 CXPS 命令，从驱动程序清单中选
取所对应的打印机号。在执行 CXPS 命令时请注意：在键入CXPS后再键入一空格后按回
车键，才能进入菜单选择。如：

    C:\>CXPS空格←┘

    打印系统启动之后，就可以打印汉字文件了。如何使用打印系统，请参阅本手册后
面的打印系统使用说明。

     （有关打印及特殊显示控制命令请参看“系统的打印功能介绍”）


                        第五章  扩展内存及扩充内存使用的说明

    一、如何利用扩充内存
    超想汉字显示系统支持DOS版HIMEM中XEMM及EMS调用规范，最佳西文环境为
MSDOS5.0，在DOS5.0上应用时请在CONFIG.SYS中加入HIMEM。即：
        DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS              也可用WINDOWS中的HIMEM.EXE
                                             或 QEMM 或 386MAX
        DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 96          设96K EMS给ZRM用
        DOS=HIGH                             8286机型不可以用
        FILES=30
        BUFFERS=30
    若在DOS5.0以下环境中应用，如DOS3.30，本系统将强迫使用扩展内存，占用扩展内
存地址为1,0000:2000至1,4000:2000共256K，请注意避免与其他软件冲突。
    当DOS 3.3版本要用VDISK时，可在CONFIG.SYS中虚设一360K的虚盘，如：
        DEVICE=VDISK.SYS 360/E
        DEVICE=VDISK.SYS 2000/E
        FILES=30
        BUFFERS=30

    二、关于在使用386、486上高端驻留的方法：
    本系统在DOS5.0以上环境中运行时，可利用LOADHIGH命令将软件驻留在高端。使得
系统不占用任何基本内存，将所有基本内存都留给应用软件。

    如在MS-DOS 5.0中，CONFIG.SYS 可做如下配置：
        DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS    ;不能用WINDOWS中的HIMEM.EXE
        DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM FRAME=E000  ;也可用 QEMM 或 386MAX
        DOS=HIGH,UMB               ;使用上端内存
        FILES=30
        BUFFERS=30
    在调用应用程序时，用高端运行命令。如：本系统安装时应按如下方式修改启动命
令。即将本系统中的CXDOS.BAT内容改为：
        ─────────────┬──────────────
         原来的CXDOS.BAT          │  改动后的CXDOS.BAT
        ─────────────┼──────────────
          echo off                │  echo off
          cd \cxdos               │  cd \cxdos
          cxvzk %1                │  lh cxvzk %1
          cxvga                   │  lh cxvga
          zr 3                    │  lh zr 3
          zc L1                   │  lh zc l1
          vn L8                   │  lh vn l8
          cd..                    │  cd..
        ─────────────┴──────────────


                        第六章  功能键及功能调用说明

    一、CXDOS功能键使用说明
      1.中文显示与原英文显示开关      <Ctrl>+ESC
        功能：中西文状态显示切换功能键，进入西文显示后汉字系统不退出驻留内存
      2.扩充输入法进入开关            <Ctrl><Alt>+Q  或  <Shift><Alt>+Q
        功能：悬挂各种输入法。
        超想全字符型汉字系统提供WPS6.0下的外挂输入方法，可按如下说明进行：
        ①  将WPS 6.0系统中提供的外挂输入程序拷贝到\CXDOS子目录下
        ②  执行外挂输入法程序
              C:\CXDOS>WBX←┘
              C:\CXDOS>PY←┘
        ③  按CTRL+ALT+Q将外挂输入法悬挂上。
      3.文本模式和图形模式开关        <Ctrl><Alt>+W  或  <Shift><Alt>+W
        功能：文本与图形方式转换
        进入图形方式后，在屏幕右下角超想公司标识会改变颜色。
        默认状态：文本模式
      4.英文表格符号检测开关          <Ctrl><Alt>+E  或  <Shift><Alt>+E
        功能：检测西文表格线
              “框表自动”：超想汉字系统自动识别西文表格线
              “框表中文”：西文表格线全部显示为中文制表符
              “框表英文”：西文显示
        默认状态：框表自动
      5.重新显示屏幕                  <Ctrl><Alt>+R  或  <Shift><Alt>+R
        功能：当屏幕出现某些乱码时，手动刷屏。
      6.英文表格符连接开关            <Ctrl><Alt>+T  或  <Shift><Alt>+T
        功能：西文表格线中断、连接转换开关
        默认：表格连接
      7.光标闪烁开关                  <Ctrl><Alt>+Y  或  <Shift><Alt>+Y
        功能：光标闪烁设置
        默认状态：光标静止
      8.全角英文开关                  <Ctrl><Alt>+U  或  <Shift><Alt>+U
        默认状态：字符半角
      9.TURBO C 输入兼容开关          <Ctrl><Alt>+I  或  <Shift><Alt>+I
        功能：使用BORLABD C++前，先按[Shift][Alt]+"I"，看到提示行右角出现
              "TC"字样后，再使用。
        输入汉字时只能用外挂拼音或五笔。
     10.退出驻留开关                  <Ctrl><左Shift>+ESC

    二、CXDOS系统功能调用说明
        ( INT 10H, AH=14H,  AL=功能号 )
    功能号：
    AL=A0H    字符模式功能：BL=0 中文字符模式（默认）
                            BL=1 原英文模式
                            BL=2 中文字符模式（假图形模式）
                            BL=3 图形模式

    AH=A1H    TURBO C 输入：BL=0 普通输入（默认）
                            BL=1 TURBO C++ 输入

    AH=A2H    表框检测方式：BL=0 自动检测（默认）
                            BL=1 兼容其它字符汉字环境(速度快些,但效果不好)
                            BL=2 纯汉字方式
                            BL=3 纯表格方式

    AH=A3H    屏幕重新显示

    AH=A4H    中文表线：    BL=0 表线连接（默认）
                            BL=1 表线间断

    AH=A5H    光标方式：    BL=0 光标闪烁
                            BL=1 光标静止（默认）

    AH=A6H    光标闪烁时间：BL=时间值(1/18.2,0为关闭时钟检测)
                            （默认BL=5）
    AH=A7H    返回原英文并释放驻留

    AH=A8H    返回状态信息
                            AH=内部模式,AL=外部模式(40:49)
                            BH=表框状态,BL=中文表线状态
                            CH=光标方式,CL=光标闪烁时间
                            DX='ZR'
                            ES=内部当前段

    AH=A9H    设置边框状态：BL=0 取消边框方式（默认）
                            BL=1 设置边框方式
    在设置边框方式下，将显示后4个页定义为前4个显示页的字符边框属性（即此方式
下不能使用第4至8显示页面）。
    第一显示页：  B800:0000 - B800:0FFF  [字符, 底色    |字 色]
    第一边框页：  B800:4000 - B800:4FFF  [保留, 边框属性|保 留]
      ……          ……        ……
    其中边框属性为：0001下划线，0010上划线，0100左划线，1000右划线
    如定义左上角的字符为“左下划线”时，应先调用INT 10H(AX=14A9H,BL=1)，再将
B800:4000H 处填上 50H，最后在B800:0000H处写字时便会出现边线。


    第八章  在超想汉字系统下应用个别软件时的注意事项

      1. PCSHELL V7
         使用时用如下格式：PCSHELL /nf
      2. CPAV
         使用时用如下格式：CPAV /nf
      3. BORLABD C++
         使用前请先按[Shift][Alt]+"I"，看到提示行右角出现"TC"字样后，再
         使用。
      4. SIDEKEY、LOTUS 123
         显示正常，但无法输入汉字。这是由于其软件自身屏蔽汉字高位内码的
         缘故，与本系统无关，若一定要用请找汉化版。
      5. ACAD、WINDOWS
         本系统为全字符型，不能与图形软件混用。
      6. TURBO C
         在SVGA显示器上运行时可能会出现屏幕上移的情况，这时只需按两次CTRL+ESC
         即可。
      7. FOXPRO LAN 2.0 (建议使用FOXPRO LAN 2.5版)
         ①在DOS 3.0或不使用HIMEM时，CONFIG.SYS中要加空VDISK。
           CONFIG.SYS=DEVICE=VDISK.SYS 360/E
         ②使用HIMEM.SYS将扩展内存定义为扩充内存。
           CONFIG.SYS=DEVICE=HIMEME.SYS


                        第九章  CXDOS初始值设置

    一、设置CXDOS汉字系统初始值的程序(CXCFG.EXE)

    C:\CXDOS> CXCFG /? ←┘
     屏幕显示：

          超想全字符型中文显示系统配置程序
              (C)版权所有1992 版本1.0
                    设计者：邱劲松

      用法：CXCFG [/参数] ←┘
          参数：
               /Wn：n=0~3, 0--中文字符模式  1--原西文模式
                           2--中文图形模式  3--图形模式
               /In: n=0~1, 0--普通输入 1--Turbo C 输入
               /En: n=0~2, 0--自动检测 1--纯汉字方式  2--纯西文方式
               /Tn: n=0~1, 0--表线连接 1--表线间断
               /Yn: n=0~1, 0--光标闪烁 1--光标静止
               /Fn: n=0~255 刷屏时间（1/18.2）
               /R:  屏幕重新刷新
               /U:  退出CXDOS系统！
               /?:  显示本帮助信息！

    该方式特别适合于在CXDOS或CXHZ批命令中设置相应的参数。例如希望CXDOS在启动
后光标闪烁（默认静止），那么就可以CXDOS.BAT的最后加入CXCFG /Y0 即可。
    即把 CXDOS.BAT 的内容改为：
       CXVZK
       CXVGA
       CXCFG /Y0
       ……
       ……

    二、增加或修改CXDOS显示字库的程序(MCC16.EXE)

    C:\CXDOS> MCC16 ←┘


                       --------------------------------------------
                                    北京超想电脑技术开发公司
                                         一九九三年三月
