BEGIN DDIF

------------------------------------------------------------------------
-- DEVICE INFORMATION FILE  for Compaq Plasma display                 --
--                                                                    --
------------------------------------------------------------------------

--      + --- XHair flag
--      |  
--      V  
101     1  

--    +-----+-- X,Y Screen pixels per inch
--    V     V
301 77.00 77.00                         -- Plasma 640x400
--301 77.00 38.50                         -- CGA 640x200

END DDIF
END
                   
