NAME            WinCalc
DESCRIPTION     'Windows RPN Calculator.'
EXETYPE         WINDOWS 3.0
STUB            'WINSTUB.EXE'
CODE            PRELOAD FIXED
DATA            PRELOAD FIXED MULTIPLE
STACKSIZE       16384
HEAPSIZE        1024
EXPORTS         MWndProc
                BWndProc
                DlgProc
