; module definition file for EXTFH under OS/2
LIBRARY INITINSTANCE    ; EXTFH is a DLL
PROTMODE                ; needs to run in protected mode
DATA NONSHARED          ; expects OS/2 to duplicate data areas for each task
CODE LOADONCALL         ; load when needed
EXPORTS EXTFH @1        ; assumes that the PROGRAM-ID is EXTFH
EXPORTS _MFSTOP @2      ; enable DOSFREEMODULE call to work
