##base _gb_ConsoleBase
##public
##bias 264
pOS_MapRawKey(par1,puffer,pufSize,par4)(a0,a1,d0,a2)
pOS_RawKeyConvert(par1,puffer,pufSize)(a0,a1,d0)
##end
