
HINWEISE, TIPS und TECHNISCHE PROGRAMMINFORMATIONEN
===================================================


    TIPS:
    -----
 
    * Verwenden Sie so oft wie möglich die RAMDISK-Funktion.
      Fast alle Funktionen werden dadurch bedeutend schneller
      ausgeführt. Die RAMDISK-Funktion sollte vor allem dann
      angewendet werden, falls sich die Kataloge auf relativ
      langsamen Medien (CD-ROM, MO-Laufwerk) befinden. 

    * Sollten Sie den Katalog sortiert haben,
      und diese Sortierung dauerhaft wüschen, sollten Sie die
      OPTIMIEREN-Funktion verwenden, um die Zugriffszeiten auf
      die einzelnen Datensätze zu beschleunigen.

    * Zu große Kataloge reduzieren die Übersichtlichkeit sowie
      die Zugriffsgeschwindigkeiten auf die einzelnen Datensätze.
      Erfahrungswerte zeigen, daß man ca. 300-500 Einträge pro
      Katalog nicht überschreiten sollte. Dies hängt jedoch auch von
      der Geschwindigkeit der Festplatte sowie von der Größe der
      xxx.image Datei ab.

    * Besitzer von Amigas mit AGA-Chipset sollten, wenn möglich, das
      Programm in DBLPAL starten und mit Hilfe des Preferences
      Programms ICONTROL die Funktion "Modus übernehmen" einstellen.
      So wird verhindert, daß beim Anzeigen von Grafiken (die meist
      im PAL-Modus gezeigt werden, durch die Funktion Modus Übernehmen
      im Preferences-Programm IControl dann in DBLPAL)
      die Bildwiederholfrequenzen nicht geändert werden und somit
      der Monitor nicht unnötig belastet wird.

    * Besitzen sie eine Grafikkarte, so benutzen sie am besten
      die hochauflösenden Grafikkartenmodi mit entsprechend
      höheren Bildwiederholfrequenzen. 

    * Besitzer von Wechselplattenlaufwerken sollten Ihre Katalogdateien
      auf die Wechselplatte legen (Datenpfad entsprechend ändern!).
      Dadurch werden unnötige Daten auf der normalerweise schnelleren
      internen Festplatte vermieden. Die Geschwindigkeit von
      Wechselplattenlaufwerken reicht für den Datenzugriff völlig aus.

    * Geschwindigkeitssteigerung beim Zugriff auf die Datensätze:

      Um auch bei sehr großen Katalogen eine schnelle
      Zugriffzeit zu erhalten, sollte jedoch folgendes beachtet werden:

     - Erhöhen die den Cache-Speicher ihrer Datenpartition auf ca. 200 kB
       (dies entspricht ca. 400 Buffers bei einer Blockgröße von 512
       Bytes). Lesen Sie hierzu im Amiga-DOS Handbuch die Beschreibung
       zum Befehl addbuffers nach.
     - Eine gewaltige Geschwindigkeitssteigerung vor allem bei großen
       Katalogen mit 1000, 2000 oder gar 5000 Einträgen erreichen sie,
       indem Sie die Blockgröße Ihrer Festplatte auf 2048 bzw. 4096
       Bytes erhöhen. Dies ist mit dem Systemprogramm HDTOOLBOX beim
       Partitionieren der Festplatte möglich. Danach muß jedoch die
       Partition neu formatiert werden. Dies ist jedoch bei der
       Betriebssystemversion 3.1 nicht mit allen Festplattencontrollern
       möglich, da noch einige kleine Fehler im Amiga Filesystem
       vorhanden sind. Eine überarbeitete Version des Filesystems
       befindet sich jedoch zur Drucklegung des Handbuches schon in
       Entwicklung und wird gegen Ende 1996 verfügbar sein.



    HINWEISE:
    ---------

    * Falls sie das Programm mehrmals starten, achten sie darauf,
      daß sie nicht auf die gleichen Katalogdateien zugreifen. Dies
      kann Kollisionen, im schlimmsten Fall sogar Programmabstürze
      bewirken.

    * Beim Katalogisieren von Grafiken wird der hierfür
      benötigte FAST-Memory als zusammenhängender Block im
      Hauptspeicher benötigt. Sollte der Hauptspeicher zu stark
      fragmentiert sein, kann es vorkommen, daß zwar ingesamt genug
      Speicher vorhanden ist, dieser aber nicht mehr als zusammenhängender
      Block vorliegt (-->PROGRAMM/INFORMATION). In solchen Fällen
      ist evtl. ein Neustart des Systems notwendig. Meistens hilft es
      jedoch auch, das Programm zu verlassen, einige Sekunden zu warten
      und danach das Programm wieder neu zu starten.



    TECHNISCHE PROGRAMMINFORMATIONEN
    --------------------------------


       Aufbau der Katalogdateien:
       --------------------------

       Ein Katalog setzt sich aus folgenden Files zusammen, welche im
       gewählten Datenpfad zu finden sind:

         name.CAT   : Diese Datei enthält globale Kataloginformationen
                      wie z.B Anzahl der Einträge, Typ etc..

         name.INDEX : Die Datei enthält sämtlich Informationen (Größe,
                      Speicherpfad, Bildschirmmodus, Stichworte etc.)
                      zu jeder katalogisierten Grafik.

         name.IMAGE : Diese Datei enthält die Thumbnails zu jeder
                      erfaßten Grafik.

       Sobald eines dieser Files gelöscht oder manipuliert wird, ist der
       Katalog wahlscheinlich unbrauchbar!!



       Speicherdarf der Katalogdateien:
       --------------------------------

       Besonders bei großen Katalogen wird doch einiges an Speicherplatz
       auf der Festplatte für die Katalogdateien benötigt. Der
       benötigte Speicherplatz ist jedoch von dem Katalogtyp abhängig.
       Es folgt eine Tabelle, welche den benötigten Speicherbedarf
       pro Katalogeintrag angibt.

              120x96  grau : 6 kB       120x96  farbe : 12 kB
              144x112 grau : 8 kB       144x112 farbe : 16 kB


       Beispiel:
       Für einen Katalog mit 400 Einträgen (120x96 grau) würden also
       ca. 2.4 MB Plattenplatz benötigt. Für eine ganze CD-ROM mit
       2000 Grafiken (120x96 grau) wären es schon 12 MB. Ein Farbkatalog
       würde den benötigten Speicherbedarf verdoppeln.


       Benötigter Hauptspeicher:
       -------------------------

       Um einen reibungslosen Programmablauf zu gewährleisten, sollten
       vor Programmstart mind. 1.4 MB FAST-RAM sowie ca. 260 kB CHIP-RAM
       (bei Grafikkarten evtl. FAST- statt CHIP-Memory)
       zur Verfügung stehen. Wird mit Farbkatalogen gearbeitet,
       erhöht sich der benötigte CHIP-Memory auf ca. 520 kB. Das Anzeigen
       und Katalogisieren besonders großer Grafiken, sowie das Starten
       externer Programme benötigt entsprechend zusätzlichen Speicher
       (eine Grafik mit 1024x768 Pixel und 256 Farben benötigt zum
       Beispiel ca. 750 kB Speicher, der vor allem auch als
       ein Stück vorliegen muß). Die Funktion Programm/Information
       gibt Aufschluß über den momentan freien Hauptspeicher. Außerdem
       können sie das Tool MEM-Meter auf dem PMPro-Screen öffnen,
       (über das AREXX-Pulldown) um eine ständige visuelle Kontrolle
       über den freien Hauptspeicher zu bekommen.
       
       Falls sie vorhaben, 24BIT-Grafiken zu bearbeiten, ist es ratsam,
       über 8MB (oder mehr) FAST-Memory zu verfügen. Dies liegt jedoch
       an der Natur der 24BIT-Grafiken, und nicht am PMPro.

       Hinweis:
       Der oben angegebene benötigte Hauptspeicher ist jedoch als
       nötige Untergrenze anzusehen!

       Grafikkarten reduzieren eventuell den benötigten CHIP-Memory,
       erhöhen aber dafür den benötigten FAST-Memory Bedarf.


       Programmbeschränkungen:
       -----------------------

        * Der Katalogname ist auf 20 Zeichen, die optionale Katalog-
          beschreibung ist auf 40 Zeichen beschränkt.

        * Die beiden Stichworte sind je auf 20 Zeichen begrenzt, die
          Bildbeschreibung ist auf 40 Zeichen begrenzt.

        * Der Katalogname muß den Dateinamenskonventionen des
          Amiga-Dos genügen (darf z.B. kein "/" oder ":" enthalten).

        * Die Anzahl der Einträge pro Katalog ist auf 999 beschränkt
          (aus Grüden der Übersichtlichkeit und Zugriffsgeschwindigkeit
          auf die einzelnen Datensätze).

        * Damit eine Grafik katalogisiert werden kann, darf der
          Speicherpfad nicht länger als 100 Zeichen sein.

        * Während des Programmlaufes führt das Programm keine
          Schreibaktivitäten mehr durch, wenn dadurch der
          freie Speicherplatz im Programmverzeichnis bzw. im
          Datenpfad auf unter 300kB sinkt. Achten Sie darauf, daß
          mind. ca. 1-2 MB freier Plattenspeicher im Programmverzeichnis
          sowie im Datenpfad immer vorhanden sind.

        * Die Größe der zu katalogisierenden Grafiken ist nur durch
          den vorhandenen freien Hauptspeicher begrenzt. 


