
))      Standard Kelvinator protected symbol definitions for
))      AutoCAD Release 9.

)Pattern
?:

)Protect
*
*error*
+
-
/
/=
1+
1-
<
<=
=
>
>=
BLANKSYM
ENAME
FILE
INT
KMAP
LIST
OBJ
PAGETB
PICKSET
QUOTE
REAL
STR
SUBR
SYM
_ver
abs
add1
alloc
and
angle
angtos
append
apply
ascii
assoc
atan
atof
atoi
atom
boole
boundp
caaaar
caaadr
caaar
caadar
caaddr
caadr
caar
cadaar
cadadr
cadar
caddar
cadddr
caddr
cadr
car
cdaaar
cdaadr
cdaar
cdadar
cdaddr
cdadr
cdar
cddaar
cddadr
cddar
cdddar
cddddr
cdddr
cddr
cdr
chr
close
command
comment
cond
cons
cos
defun
difference
distance
done
entdel
entget
entlast
entmod
entnext
entsel
entupd
eq
equal
eval
exit
exp
expand
expt
findfile
fix
float
foreach
function
gc
gcd
getangle
getcorner
getdist
getint
getkword
getorient
getpoint
getreal
getstring
getvar
graphscr
grclear
grdraw
greaterp
grread
grtext
if
initget
inters
itoa
lambda
last
length
lessp
list
listp
load
log
logand
logior
lsh
mapcar
max
mem
member
menucmd
min
minus
minusp
not
nth
null
numberp
open
or
osnap
pause
pi
plus
polar
prin1
princ
print
progn
prompt
quit
quote
quotient
read
read-char
read-line
redraw
regen
rem
remainder
repeat
reverse
rtos
set
setq
setvar
shell
sin
sqrt
ssadd
ssdel
ssget
sslength
ssmemb
ssname
strcase
strcat
strlen
sub1
subst
substr
t
tblnext
tblsearch
terpri
textscr
times
trace
type
untrace
ver
vmon
while
write-char
write-line
zerop
~
c:iconmenu
c:cm
c:attpurge
c:menus

