Uebersicht

PageCALL LITE

Bevor Sie das erste Mal eine Meldung aussenden, vergewissern Sie sich, dass die COM-Port-Einstellung richtig ist. Dazu drücken Sie die Set...-Befehlsschaltfläche.

Wenn Sie während der Ausführung von PageCALL LITE Hilfe benötigen, klicken Sie auf dem Hauptfenster die  Hilfe-Befehlsschaltfläche

Klicken Sie nun auf das Thema, zu dem Sie gehen wollen.

Themen

Was ist PageCALL LITE?

Installation

Hauptfenster

Sendefenster

Modemeinstellung

Infofenster

Aufruf mit Parametern

Lizenz, Copyright und Beschränkungen

PageCALL LITE Registrierung

Updates

Kontaktadressen, Compuserve

Fehlercodes

Weitere PageCALL Produkte


Was ist PageCALL LITE

Der Name PageCALL stammt vom Wort Pager, die englische Bezeichnung für einen Funkruf-Empfänger.

PageCALL LITE ist ein einfach zu bediendes Funkrufprogramm, mit welchem an einzelne Teilnehmer numerische und alphanumerische Meldungen via Cityruf-Modem-Zugang (01691) auf einen Numerik-Empfänger oder einen Alfa-Numerik-Empfängerg gesandt werden können.

Um Meldungen an Funkrufempfänger zu senden brauchen Sie neben einem Windows-PC und PageCALL LITE noch ein Modem, das an Ihrem Computer angeschlossen ist.

Die Software benutzt das von der DeTeMobil definierte Teilnehmerführungsprotokoll, Fernsprechnetz 01691, Version 2.1, Stand 08.93.

PageCALL LITE für Cityruf gibt es als Demoversion und als Vollversion.

PageCALL ist in den Versionen PageCALL LITE und PageCALL PRO in der Schweiz bereits erfolgreich im Einsatz.


Demoversion

Die Demoversion ist voll funktionsfähig, sendet aber immer den programmierten Fixtext aus. Sie dürfen die Demoversion von PageCALL LITE frei an Drittpersonen weitergeben.


Vollversion

Die Vollversion kann beliebige Texte senden. Um die Vollversion zu erhalten müssen Sie die Registrierung ausfüllen und einsenden.


Installation

Mit Hilfe des mitgelieferten Install-Programmes können Sie auch ohne grosse EDV-Kentnisse eine einwandfreie Installation von PageCALL LITE ausführen.

Bitte beachten Sie, dass bevor Sie das Programm installieren, eine Sicherungskopie der INSTALL-Diskette anfertigen.

Die Installation braucht weniger als 1.5 MB Festplattenspeicher.


Hauptfenster

Das Hauptfenster von PageCALL LITE erlaubt die Eingabe von Meldungen sowie der Nummer des Cityruf-Empfängers. Das Fenster enthält auch diverse Befehlsschaltflächen zum Ausführen von weiteren Aktionen.

Klicken Sie auf einen Bereich im untenstehenden Hauptfenster um mehr Information zu erhalten.


Eingabe Meldung

Geben Sie hier die zu sendende Meldung ein. Wenn Sie als Empfängertyp Alphanumerik gewählt haben, so können Sie maximal 80 Zeichen eingeben. Falls Sie Numerik als Empfängertyp gewählt haben, so haben Sie 15 Stellen zur Verfügung.

Die Grösse des Fensters variiert nach Meldungstyp. Die Anzahl Zeichen wird automatisch beschränkt. Jedes Zeichen wird auf Gültigkeit geprüft und in ein falls möglich in ein gleichwertiges, gültiges Zeichen umgewandelt ( zB. wird é in e umgewandelt ).

Bei der Demo-Version von PageCALL LITE wird hier bereits ein Demo-Text angezeigt. Diesen Text können Sie zwar ändern, aber beim Senden wird wieder der Demo-Text eingefügt und auch versandt.


Zeichensatz

Gültige Zeichen für Meldungen

Je nachdem, ob sie als Empfängertyp alphanumerisch oder numerisch gewählt haben, ist der Zeichensatz für Meldungen verschieden:

alphanumerische Meldung

Gültige Zeichen sind nach deutschem ASCII-Zeichensatz 20 (Hex) bis 7E (Hex). Wenn Ihnen das nichts sagt, so schreiben Sie einfach drauflos. PageCALL LITE prüft während der Eingabe automatisch, ob Sie ein gültiges Zeichen eingegeben haben.

numerische Meldung

Gültige Zeichen sind Ziffern 0 bis 9, die Klammern  (  und  ) ,  Buchstaben U , u sowie der Leerschlag

Auch hier geschieht die Ueberprüfung auf gültige Zeichen automatisch; falsche Eingaben sind also gar nicht erst möglich.


Eingabe Funkrufnummer

Geben Sie die 7-stellige Funkrufnummer und falls notwendig zusätzlich 2 Ziffern für die Rufzone ein.

Falls Sie eine unvollständige oder unkorrekte Nummer eingeben, erscheint beim Senden die entsprechende Fehlermeldung.


Empfänger Typ

Geben Sie hier ein, ob es sich um einen Numerik-Empfänger oder einen Alpha-Numerik-Empfänger handelt.

Der Standardwert ist : Alphanumerik-Empfänger.

Falls Sie versuchen, eine Alphanumerik-Meldung an einen Numerik-Empfänger zu senden, erscheint beim Senden die entsprechende Fehlermeldung.


Numerik-Empfänger

Numerik Empfänger

Dieses Gerät kann Zahlen und einige Spezialzeichen empfangen.


Alphanumerik-Empfänger

Alphanumerik Empfänger

Dieses Gerät kann Zahlen und Buchstaben empfangen.


Modem Einstellungen
Modem-Einstellungen

Das Modem-Einstellungen Fenster dient dazu, die Uebertragungsparameter zu setzen. Falls Sie Probleme mit der Uebertragung von Meldungen haben, kann es sein, dass Sie eine oder mehrere dieser Einstellungen ändern müssen.

Klicken Sie auf einen Bereich im untenstehenden Fenster um mehr Information zu erhalten.

Falls Sie aus Versehen die Einstellungen einmal geändert haben können Sie mit der Standard-Befehlsschaltfläche die Werkseinstellungen wieder einlesen. Die Einstellungen werden in der Datei PARAM.PCD auf dem Arbeitsverzeichnis gespeichert.


Telefon Nummer

Dieser Wert ist bereits voreingestellt.

Aendern Sie diesen Wert nur, wenn die TELECOM eine neue Zugangsnummer Nummer für die Funkrufzentrale einrichtet oder der Ruf aus dem Ausland erfolgt! Beachten Sie, dass PageCALL LITE für das zur Zeit gültige Protokoll des Dienstes 01691 ausgelegt ist.

Der Standardwert ist : 01691

Falls Sie mit einer Telefonvermittleranlage arbeiten, müssen Sie zuerst ein Null setzen, damit Ihnen von der TVA eine Amtsleitung zugeteilt wird.

Zum Beispiel: 0 01691


Verzögerung

Wenn Sie Probleme mit der Verbindung haben (zB Wahl funktioniert, aber die Meldung wird nicht übertragen) geben Sie hier einen neuen Wert in Millisekunden (zB 100) ein. Je nach Modem kann dieser Wert variieren. Finden Sie die richtige Einstellung für Ihr Modem durch Probieren heraus.

Der Standardwert ist : 0

In den meisten Fällen funktioniert dieser Standartwert.


Wahlart

Wenn Sie über eine Zentrale mit Tonwahlmöglichkeit verbunden lassen Sie dieses Feld markiert, falls Sie keine Tonwahlmöglichkeit haben, löschen Sie die Markierung in diesem Feld.

Der Standardwert ist :  Tonwahl


COM Port

Wählen Sie hier aus der Liste der Möglichkeiten die Schnittstelle aus, an der Ihr Modem angeschlossen ist.

Der Standardwert ist : COM1:


Datenübertragung

An diesen Werten sollten Sie nichts ändern. Sie sind auf die von der Telecom vorgegebenen Werte eingestellt. Wenn Sie diese Werte ohne Grund ändern, kann eventuell keine Verbindung hergestellt werden.

Der Standardwert ist : 8 Bit, kein Paritätsbit, 1 Stopbit (8,N,1)


Modem Initialisierung

Geben Sie hier den Initialisierungsstring für Ihr Modem ein. Falls der voreingestellte Wert nicht funktioniert, prüfen Sie bitte zuerst die aktuelle Einstellung. Dazu schauen Sie bitte im Handbuch zu Ihrem Modem nach.

Der Standardwert ist : ATZ

Falls Sie Probleme mit der Modeminitialisiering oder der Datenübertragung haben, versuchen Sie die Werte ATZ Q0 V1 oder AT&F. Damit haben Sie bei den meisten Modems ein gutes Resultat.

Sollten Sie trotz Modem-Handbuch und diesen Informationen nicht weiter kommen, rufen Sie uns bitte an, wir helfen Ihnen gerne.


PageCALL Hotline

Telefon +41 41 890 780


Sendefenster

Das Sendefenster erscheint während der Uebertragung der Meldungen.

Klicken Sie auf einen Bereich im untenstehenden Fenster um mehr Information zu erhalten.

Während des Sendevorganges haben Sie Kontrolle über den jeweiligen Status der Übertragung.

Sie haben die Möglichkeit, das Senden jederzeit durch Drücken der Abbruch-Befehlsschaltfläche abzubrechen. Wenn die Uebertragung beendet oder abgebrochen ist, erscheint statt der Abbruch Befehlsschaltfläche eine OK Befehlsschaltfläche. Das Fenster kann nur geschlossen werden, wenn die OK-Befehlsschaltfläche erscheint.


Uebertragungsresultat

In diesem Feld wird die Nummer zusammen mit Resultatcode angezeigt.


Sendestatus

In der Statuszeile wird der aktuelle Uebertragungs-Status angezeigt.


Infobox
Infofenster

Das Infofenster zeigt die Programm-Version sowie Copyright und Vertreiber-Information an.


Programm-Aufruf mit Parametern

Es besteht die Möglichkeit PageCALL mit Parametern aufzurufen und so zB. Funkrufe aus einem anderen Programm abzusenden oder eine Funkrufnummer als Vorgabe zu setzen.

Dazu müssen Sie in der Befehlszeile die gewünschten Parameter angeben oder den Standard-Programmaufruf ändern.

Das Format der Befehlszeile lautet:

     PC_LITE [/ID=nnnnnnn] [/M=xxxxxxxxxxx] [/AN=s] [/X=s]

/ID=nnnnn    : Funkrufnummer

/M=xxxxxxxxx : Meldung wenn Leerzeichen vorkommen Meldung mit " " einfassen

/AN=s        : alfanumerik (s=1 : ja; s=0 : nein ) ( Standard = 1)

/X=s         : Programm nach Senden beenden (s=1 : ja; s=0 : nein)  Standard = 0

Die Parameter können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden. Die Parametereingaben sind nicht zwingend. Die Parameterkennung kann in Gross- oder Kleinbuchstaben geschrieben werden.

/ID :	 Wenn kein /ID Parameter angegeben wird, so wird die Meldung nicht gesandt.

/M  :	Wenn kein /M Parameter angegeben wird, so wird die (leere) Meldung nicht gesandt. Zu lange Meldungen werden beim Senden automatisch gekürzt (numerik 15 Zeichen; alfanumerik  80 Zeichen). Die Prüfung auf Gültigkeit der Zeichen wird erst in der Funkrufzentrale vorgenommen.

/AN :	begrenzt die Anzahl Zeichen, welche gesandt werden. (numerik: 15 Zeichen alfanumerik : 80 Zeichen). Standard ist Alfanumerik.

/X  :	bei /X=1 wird das Programm nach Senden der Meldung beendet. Zusätzlich wird die Umgebungsvariable PCERROR auf den Wert des aufgetretenen Fehlercodes gesetzt. Bei /X=0 bleibt das Uebertragungsfenster mit Resultatcode stehen. Standard ist: Programm nicht beenden.

Beispiel:

Senden der Meldung "Bitte rufen Sie mich zurück" an Funkrufnummer 1234567 und automatisches Beenden von PageCALL nach dem Senden:

PC_LITE /ID=1234567 /M="Bitte rufen Sie mich zurück" /X=1


Umgebungsvariable

Wenn das Programm mit dem Parameter /X=1 aufgerufen wird, so wird es nach Absenden des Funkrufes automatisch beendet. Der Fehlercode, der aufgetreten ist wird in die Umgebungsvariable PCERROR geschrieben und kann vom aufrufenden Programm abgefragt werden.


Programmeigenschaften

Zum Aendern der Programmeigenschaften aktivieren Sie zuerst das PageCALL-Symbol. Wählen Sie darauf im Programmmanager im Menu Datei den Menupunkt Eigenschaften... und geben Sie in der Befehlszeile nach dem Programmnamen die gewünschten Parameter ein.

Beispiel:

PC_LITE /ID=1234567 /M="Bitte rufen Sie mich zurück" /X=1


PageCALL Fehler-Codes

Fehlercodes

Folgende Uebertragungscodes können auftreten

Korrekte Uebertragung

 00	Uebertragung OK

Fehler bei der Funk-Zentrale

 30	unvollständige Nummer

 31	Rufzone fehlt

 32	Funkrufnummer ist Numerik-Gerät

 33	Rufzone nicht bekannt

 34	Funkrufnummer gesperrt

 35	Funkrufnummer nicht erreichbar

 36	Störung

 37	ungültige Funkrufnummer

 38	Funkruf nicht akzeptiert

 39	Funkrufnummer ist Nurton-Gerät

 40	Aussendung nicht garantiert!

 41	Keine Nachricht eingegeben

 42	durch Bediener abgebrochen

 999	Fehler 999

interne Fehler

 82	kein Träger

 83	kein Summton

 92	Linie besetzt

 93	keine Verbindung

 96	Schnittstelle bereits geöffnet

 97	Fehler beim Oeffnen der Schnittstelle

 98	Fehler beim Initialisieren des Modems


Uebertragung OK

Während der Uebertragung wurde keine Fehlersituation entdeckt. Die Funkrufzentrale hat den Funkruf akzeptiert und wird ihn aussenden.


unvollständige Nummer

die eingegebene Rufnummer existiert nicht. Fragen Sie beim Besitzer des Gerätes nach der genauen Nummer und den Rufzonen nach.


Rufzone fehlt

Um diesen Empfänger zu erreichen müssen Sie zusätzlich zur Rufnummer noch eine zweistellige Rufzone eingeben. Fragen Sie beim Besitzer des Gerätes nach der genauen Nummer und den Rufzonen nach.


Funkrufnummer ist Numerik-Gerät

beim Gerät mit der gewählten Funkrufnummer handelt es sich um ein Numerik-Empfänger. Solche Geräte können keine alfanumerischen Meldungen empfangen.


Rufzone nicht bekannt

wenn sie eine Rufzone eingeben, so muss diese auch eingelöst sein


Funkrufnummer gesperrt

Fragen Sie bitte bei der Telekom nach


Funkrufnummer nicht erreichbar

Fragen Sie bitte bei der Telekom nach


Störung

Die Aussendung des Funkrufes ist zur Zeit nicht möglich


ungültige Funkrufnummer

überprüfen Sie die eingegebene Nummer. Wahrscheinlich haben Sie sich vertippt


Funkruf nicht akzeptiert

Fragen Sie bitte bei der Telekom nach


Funkrufnummer ist Nurton-Gerät

beim Gerät mit der gewählten Funkrufnummer handelt es sich um ein Nur-Ton Gerät. Solche Geräte können keine numerische oder alfanumerische Meldungen empfangen.


Aussendung nicht garantiert!

es kann sein, dass der Funkruf nicht beim Empfänger ankommt. Es ist ratsam, die Meldung zu einem späteren Zeitpunkt ein zweites Mal zu senden.


Keine Nachricht eingegeben

Sie müssen eine Nachricht eingeben, die Meldung darf nicht leer sein


durch Bediener abgebrochen

Sie haben die während der Uebertragung die Abbrechen-Taste gedrückt.


Fehler 999

ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Benachrichtigen Sie uns bitte, damit wir der Sache auf den Grund gehen können.


kein Träger

kontrollieren Sie, ob die richtige Telefonnummer in den Modem-Einstellungen gesetzt ist.


kein Summton

überprüfen Sie, ob das Modem an der angegebenen Schnittstelle angeschlossen und eingeschaltet ist


Linie besetzt

die Telefonleitung ist besetzt. Versuchen Sie es später noch einmal.


keine Verbindung

überprüfen Sie, ob sie die korrekte Telefon-Nummer eingestellt haben


Schnittstelle bereits geöffnet

stellen Sie sicher, dass kein anderes Programm die Schnittstelle besetzt hat.


Fehler beim Oeffnen der Schnittstelle 7

überprüfen Sie, ob das Modem an der angegebenen Schnittstelle angeschlossen und eingeschaltet ist


Fehler beim Initialisieren des Modems

überprüfen Sie, ob das Modem an der angegebenen Schnittstelle angeschlossen und eingeschaltet ist


Lizenz, Copyright und Garantie

Eigentum

Alleiniger Eigentümer der PageCALL Software ist Pius Graber, Creative Engineering, CH-6365 Kehrsiten.

Copyright

Diese Software ist durch das Urheberrecht geschützt. Die Software sowie Dokumentation dürfen nicht als Ganzes oder teilweise kopiert, photokopiert, übersetzt oder zurückentwickelt (Reverse Engineering) werden, ohne schriftliche Zusage des Eigentümers der Software.

Die PageCALL Demoversion darf frei weiterverbreitet werden.

Lizenz

Sie haben das Recht, die Software durch eine Person und auf einem Computer gleichzeitig zu benutzen. Sie dürfen die Software auf mehreren Computern installieren, vorausgesetzt, dass die Software nur durch eine Person benutzt wird. Falls die Software von mehreren Personen benutzt werden soll, so müssen Sie für jede Person eine Lizenz erwerben.

beschränkte Garantie

Creative Engineering garantiert, dass die Software im wesentlichen gemäss Beschreibung funktioniert. Die Garantie beschränkt sich auf Rückerstattung des von Ihnen bezahlten Preises oder auf Ersatz der Software. Creative Engineering sowie die Lieferanten übernehmen keine Ersatzpflicht für Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von Daten, Informationen oder anderen finanziellen Verlusten.


PageCALL Registrierung

PageCALL LITE Registrierung        Klicken Sie hier, um das Formular zu drucken

Sie erhalten bei der Registrierung die Vollversion von PageCALL LITE.

Senden Sie diese Registrierung an

TKS

Inwilerstrasse

CH-6274 Eschenbach

Fax: +41 41 890 787

Ich registriere:

_____ 	PageCALL LITE	zu DM 	89.--*	DM ___________

Versandspesen	DM             5.00

Total	DM ___________

*inkl. MWST.  Bei Neukunden Lieferung nur gegen Vorauszahlung mittels Scheck.

Name, Vorname:	_____________________________________________________

Firma:	_____________________________________________________

Strasse:	_____________________________________________________

PLZ / Ort:	_____________________________________________________

Telefon:	____________________	Fax:	_______________________

Compuserve:	_____________________________________________________

Ort, Datum:	_____________________________________________________

Unterschrift:	_____________________________________________________


Updates

Sobald eine neue Version von PageCALL erscheint, erhalten Sie als registrierter Benutzer eine entsprechende Information. Sie haben dann die Möglichkeit, gegen eine geringe Gebühr die neueste Version Ihres Produktes bei Ihrem Software-Händler oder direkt beim Vertreiber zu erhalten.

Am einfachsten senden Sie uns eine Nachricht mit der Seriennummer Ihres PageCALL-Produktes (siehe Diskettenrückseite) und Sie erhalten die neueste Version von PageCALL.


Adressen, Compuserve

Für Vertrieb, Händleranfragen sowie technischer Unterstützung können Sie uns jederzeit per Telefon, Fax, Post erreichen:

TKS

Inwilerstrasse

CH-6274 Eschenbach

Tel.	 +41 41 890 780

Fax.	 +41 41 890 787

Der Autor des Programmes kann auf Compuserve ID

100275,1360

erreicht werden.

Ihre Meinung interessiert uns. Wir nehmen Anregungen und Kritiken immer gerne entgegen.


PageCALL Dateien

PageCALL LITE besteht aus folgenden Dateien:

PageCALL

PC_LITE.EXE	Cityruf-Programm

PCLITE.HLP	Online Hilfedatei / Handbuch

PARAM.PCD	Parameter für Modem-Einstellungen

INSTALL.LOG	enthält Angaben zu installierten Dateien und PM-Gruppen

Diese Dateien sind nach der Installation auf dem Verzeichnis Ihrer Festplatte, welches Sie bei der Installation angegeben haben.

Systemdateien

BWCC.DLL	Borland Standard-Buttons DLL

BWCC0007.DLL	Borland Standard-Buttons Deutsch DLL

Diese Dateien werden, falls noch nicht vorhanden auf das Windows-Systemverzeichnis Ihrer Festplatte kopiert.

Aenderung in der Datei WIN.INI

Falls der Eintrag Borland Library=BitmapLibrary=bwcc0007.dll im Abschnitt [BWCC] in der Datei "win.ini" noch nicht existiert, wird er am Ende der Datei hinzugefügt.


Weitere PageCALL Produkte

In kurzer Zeit wird PageCALL PRO erhältlich sein. Dieses Produkt ist für die Schweiz bereits im Einsatz. Merkmale:

 - Zeichenzähler zeigt die bereits eingegebenen Zeichen an

 - Funkrufverzeichnis mit beliebig vielen Einträgen (Empfangsgeräte und Gruppen)

 - Gruppenversand von Meldungen an mehrere Empfänger mit einem Tastendruck

 - Meldungs-Log mit Möglichkeit für Export in ACCESS, EXCEL usw.

 - Fixtexte für oft verwendete Meldungen

Falls Sie mehr erfahren wollen, verlangen Sie Unterlagen.


Befehlsschaltflächen


Mit der Send...-Befehlsschaltfläche wird die Meldung abgeschickt.

Die Send...-Befehlsschaltfläche wird erst aktiviert, wenn Sie einen Text und eine Funkrufnummer eingegeben haben.

Während dem Sendevorgang zeigt das Sende-Fenster den aktuellen Zustand der Uebertragung an.


Die Set...-Befehlsschaltfläche öffnet die Modem-Einstellungs-Fenster


Die Info...-Befehlsschaltfläche öffnet die Informations-Fenster


Die Exit Befehlsschaltfläche dient zum Beenden des Programmes


Setzt die Voreingestellten Werte für das Modem. Diese Werte sollten für die meisten Modems passen.


Speichert die vorgenommenen Aenderungen ab und schliesst das Modem-Einstellungs-Fenster.


Mit der OK-Befehlsschaltfläche schliessen Sie das Informations-Fenster.


Verwirft die vorgenommenen Aenderungen und schliesst das Fenster.


Verwirft die vorgenommenen Aenderungen und schliesst das Fenster.


Ruft die Online Hilfe auf.