LIBRARY PerfGen

DESCRIPTION 'Performance Monitor Signal Generator'

EXPORTS
    OpenSigGenPerformanceData	        @1
    CollectSigGenPerformanceData        @2
    CloseSigGenPerformanceData	        @3
