
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;   THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
;   KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
;   IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR
;   PURPOSE.
;
;   Copyright (C) 1992 - 1996	Microsoft Corporation.	All Rights Reserved.
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LIBRARY     callback

DESCRIPTION 'Low-level callback for MIDI Input'

CODE        FIXED
DATA        FIXED

HEAPSIZE    2048

EXPORTS
            midiInputHandler            @2
	    PutEvent			@3
