<title>Acronis Germany GmbH</title>
<text>Balanstr. 59 
81541 Munich 
Germany 
Tel.: +49 (89) 613 728 4-0 
Fax: +49 (89) 613 728 4-99</text>

<newline>
<link type="www" url="http://www.acronis.com" mark>http://www.acronis.com</link>
<newline>
<link type="email" address="info@acronis.de" mark>info@acronis.de</link>
