<title>Paragon Technologie GmbH</title>
<text>Pearl Str. 1-3
D-79426 Buggingen
Germany</text>

<newline>
<link type="www" url="http://www.paragon-software.com" mark>http://www.paragon-software.com</link>
<newline>
<link type="email" address="sales@paragon-software.com" mark>sales@paragon-software.com</link>
