<text><b>A-Data DDR2 512 MB 533 MHZ<b>
<link type="exec" path="akce\\foto\\adata.exe" mark>Více informací o produktu</link>
<space line size="36">
<b>Apacer DDR2 512 MB 533 MHz<b>
<link type="exec" path="akce\\foto\\apacer.exe" mark>Více informací o produktu</link>
<space line size="36">
<b>Corsair DDR2 512 MB 533 MHz<b>
<link type="exec" path="akce\\foto\\corsair533.exe" mark>Více informací o produktu</link>
<space line size="36">
<b>Corsair DDR2 XMS2-5400 1024 MB 675 MHz<b>
<link type="exec" path="akce\\foto\\corsair675.exe" mark>Více informací o produktu</link>
<space line size="22">
<b>Corsair DDR2 XMS2-6400 2048 MB 800 MHz<b>
<link type="exec" path="akce\\foto\\corsair800.exe" mark>Více informací o produktu</link>
</text>