<title small><link type="goto" scene="Hardware">SpeedFan a VIA Hyperion</link></title>
<text>V softwarovém balíku VIA Hyperion 4in1 4.55  naleznete funkce pro optimalizaci èinnosti operaèního systému Windows na poèítaèích, jež využívají èipovou sadu VIA. Utilita SpeedFan 4.20 je urèena k monitorování rychlosti všech ventilátorù v systému a ke sledování teploty a napìtí komponent poèítaèù s chipsety podporujícími monitorování hardwaru.</text>
<title small noBeginSpace><link type="goto" scene="Hardware">TOPy</link></title>
<text>V této èásti najdete kompletní tabulky testù z aktuálního èísla.</text>
