<title>Oksystem, spol. s.r.o.</title>
<text>Na Pankráci 125
140 21 Praha 4
tel.: +420 244 021 111</text>

<newline>
<link type="email" address="info@oksystem.cz" mark>info@oksystem.cz</link>
<newline>
<link type="www" url="http://www.oksystem.cz/" mark>http://www.oksystem.cz/</link>
