<text>Firma SODATSW spol. s r.o. uvolnila OptimAccess EasyReport jako freewarovou mutaci auditn�ho modulu OptimAccess Computer Audit. OptimAccess EasyReport p�edstavuje ��inn� n�stroj pro kontrolu stavu softwarov�ho i hardwarov�ho vybaven� po��ta�� a po�tu instalovan�ch licenc� vybran�ho softwaru v organizaci. OptimAccess EasyReport lze spustit z pevn�ho, v�m�nn�ho, USB nebo s�ov�ho disku a v�sledn� report je mo�n� ulo�it do RTF souboru, p��padn� p��mo vytisknout. Freeware OptimAccess EasyReport je v�znamn�m pomocn�kem pro pracovn�ky, kte�� maj� na starosti licen�n� podm�nky nabyt�ho softwaru, hardwarov� vybaven� a optimalizaci po��ta�� organizace. Zp�sob prov�d�n� softwarov�ho a hardwarov�ho auditu je certifikov�n a je ve shod� s pravidly, z�sadami a zp�sobem zabezpe�en� kontroly u��v�n� po��ta�ov�ch program� podle usnesen� vl�dy �. 624.
Freeware OptimAccess Dial je ur�en pro ochranu nastaven� dial-up p�ipojen� po��ta�e k internetu. Je-li OptimAccess Dial aktivn�, potom jeho driver zabr�n� jak�mukoli procesu zm�nit nastaven� st�vaj�c�ho telefonn�ho p�ipojen� a p�id�n� nov�ho. Dal�� funkc� je kontrola vyt��en�ho ��sla. Pokud dojde k vyto�en� jin�ho ��sla ne� toho uveden�ho v seznamu OptimAccess Dial, potom dojde k automatick�mu ukon�en� spojen� a generov�n� hl�en� s informac� o vyt��en�m ��sle. OptimAccess Dial chr�n� v� ��et za p�ipojen� k internetu p�ed ne��douc�m p�esm�rov�n�m vlivem ActiveX komponent, p��padn� dialer� a vysok�mi poplatky.</text>
