<text>Mezi b�nou pr�ci s PC m�ly pat�it takov� �innosti, jako je z�lohov�n�, antivirov� testy a v neposledn� �ad� tak� preventivn� testy hardwaru po��ta�e. A pr�v� jeden takov� n�stroj v�m dnes nab�z�me. Jmenuje se OnTrack Data Advisor a slou�� k d�kladn�mu otestov�n� pam�ti RAM a pevn�ch disk�. Jeho velkou v�hodou je, �e se vejde na jednu bootovatelnou disketu. Ve Windows ji vytvo��te a po restartu po��ta�e nabootujete z diskety p��mo do tohoto programu. Po kr�tk�m otestov�n� na v�s zde �ek� sada test�: 1) System Memory test, kter� otestuje pam� RAM , jen� je velice d�le�it� pro chod a stabilitu po��ta�e.  2) SMART Status Check Of Each Hard Disk Drive, pro sledov�n� stavu a chov�n� disku na nejni��� �rovni a ukl�d�n� informac� do vnit�n� pam�ti. Odtud si je mohou p�e��st specializovan� programy a na jejich z�klad� odhadnout stav disku a to, zda se nebl�� jeho hardwarov� selh�n�. 3) 90-Second Test Of Each Hard Disk Drive, kter� je zalo�en na �daj�ch o geometrii disku a podle autor� je schopen odhalit a� 90 % probl�m�. 5) File Structure Test Of Each Partition pro kontrolu stavu struktury soubor� a adres��� na jednotliv�ch odd�lech. Na rozd�l od programu Scandisk ve Windows m� Data Advisor pln� a syst�mem neomezovan� p��stup k disku. Kone�n� 6) Complete Surface Scan Of Each Hard Disk Drive, co� je kompletn� test povrchu, kter� otestuje ka�d� datov� sektor na pevn�m disku (zap�e do n�j, n�sledn� zase �daje na�te a data se musej� shodovat). Tento test z pochopiteln�ch d�vod� trv� nejd�le a jeho d�lka velmi z�vis� na velikosti disku. V�ce informac� spole�n� s n�vodem k pou�it� produktu naleznete v rubrice Rychlokurz, je� je v�nov�na pr�v� tomuto softwaru.</text>
