<text>Po programu v minul�m ��sle, kter� umo��oval prov�d�n� �dr�by disku, pro v�s m�me dal�� velice u�ite�nou utilitu. Ta je ur�ena pro klonov�n� cel�ch disk�. Pt�te se, k �emu je takov� z�loha dobr�? P�edstavte si n�sleduj�c� situaci. Pr�v� jste nov� nainstalovali opera�n� syst�m, do n�j pak v�echny programy, kter� budete pou��vat, a provedli v�echna d�le�it� nastaven�. M�te tedy ide�ln� nakonfigurovan� po��ta�. Tato situace ov�em nevydr�� v��n�. Budete cht�t vyzkou�et n�jak� program, kter� se pozd�ji ov�em uk�e jako nepot�ebn�, a vy jej proto budete cht�t odinstalovat. Jen�e odinstalace cel� syst�m zbyte�n� zpomaluje, vyskakuj� na v�s okna s chybov�mi hl�kami a pr�ce obecn� se st�v� m�n� p��jemnou. Do takov�ho stavu se ov�em m��ete snadno dostat i bez �mysln� instalace n�jak�ho softwaru. Sta�� nem�t aktu�ln� antivirus. Tak� selh�n� hardwaru se �asto ned� p�edpokl�dat a najednou m��e b�t pozd�. Chcete-li se vyhnout n�sledn�m komplikac�m, spojen�m s novou reinstalac� syst�mu, m��ete vyu��t pr�v� tento program. S jeho pomoc� si vytvo��te z�lohu �erstv� nainstalovan�ho syst�mu a ve chv�li n�jak�ch probl�m� pak nebudete instalovat cel� syst�m znovu, ale jednodu�e zkop�rujete z�lohu, kterou jste si vytvo�ili. Produkt vy�aduje v pr�b�hu instalace s�riov� ��slo, je� obdr��te po vypln�n� formul��e na str�nk�ch v�robce: <link type="www" url="www.acronis.com/mag/pcw-czech-atid">www.acronis.com/mag/pcw-czech-atid</link>. D�le v�m p�in��me mo�nost upgradu produktu na vy��� verzi na str�nk�ch <link type="www" url="www.acronis.cz">www.acronis.cz</link></text>
<image path="@Akce\\acronis" x="110" y="182" height="400">
<text> </text>