<text>V této rubrice naleznete výsledky testù multifunkèních zaøízení a 17palcových LCD displejù.</text>

<newline>
<text>LCD
<space size="50"><link type="assoc" path="Hardware\\topy\\lcd.xls" mark>tabulka pro Excel 97/2000</link>
<space size="50"><link type="assoc" path="Hardware\\topy\\lcd95.xls" mark>tabulka pro Excel verze 95</link>
</text>
<text>Multifunkèní zaøízení
<space size="50"><link type="assoc" path="Hardware\\topy\\multi.xls" mark>tabulka pro Excel 97/2000</link>
<space size="50"><link type="assoc" path="Hardware\\topy\\multi95.xls" mark>tabulka pro Excel verze 95</link>
</text>
<newline>
<link type="exec" path="Hardware\\Topy\\Excview\\xlViewer.exe" mark>MS Excel prohlížeè</link>
