<title>Mokry Systems, s.r.o.</title>
<text>Majdalenky 19
638 00 Brno
Tel.: +420 548 220 003
Fax:  +420 548 220 005</text>

<newline>
<link type="email" address="info@mokry.cz" mark>info@mokry.cz</link>
<newline>
<link type="www" url="http://www.mokry.cz" mark>http://www.mokry.cz</link>
