<title><link type="goto" scene="Hardware">Ovlada�e</link></title>
<text>Tentokr�t v�m p�in��me software pro kontrolu rychlosti ot��ek ventil�tor� ve va�em po��ta�i a pro monitorov�n� teploty procesoru SpeedFan a ovlada�e pro grafick� karty Hercules, postaven� na �ipu z produkce kanadsk� firmy ATI.</text>

<title><link type="goto" scene="Hardware">TOPy</link></title>
<text>Zde najdete kompletn� tabulky test� aktu�ln�ho ��sla.</text>
