<title>HI Software s.r.o.</title>
<text>Legionáøská 8
772 00, Olomouc
Tel.: 585 570 489
Fax.: 585 228 356</text>

<newline>
<link type="email" address="info@hisoftware.cz" mark>info@hisoftware.cz</link>
<newline>
<link type="www" url="http://www.hisoftware.cz/" mark>http://www.hisoftware.cz/</link>
