<title>CRP</title>
<text>Richard Sm�ek M.D.
Na �bo�� 10
182 00 Praha 8
Tel.: 284 810 231
Fax: 284 810 234</text>

<newline>
<link type="email" address="spa@sanatorium-smisek.cz" mark>spa@sanatorium-smisek.cz</link>
<newline>
<link type="www" url="http://www.sanatorium-smisek.cz" mark>http://www.sanatorium-smisek.cz</link>
