<title>SYCONIX, spol. s r.o.</title>
<text>Freyova 12
190 00 Praha 9
Tel: 283 89 11 53
Fax: 283 89 11 71</text>

<newline>
<link type="email" address="office@syconix.cz" mark>office@syconix.cz</link>
<newline>
<link type="www" url="http://www.syconix.cz/" mark>http://www.syconix.cz/</link>
