<title>OFSOFT</title>
<text>
Ing. Old�ich Florian
Ry��nkova 8
613 00 Brno</text>

<newline>
<link type="email" address="ofsoft@volny.cz" mark>ofsoft@volny.cz</link>
<newline>
<link type="www" url="http://www.ofsoft.cz" mark>http://www.ofsoft.cz</link>
