<title>Xara Ltd</title>
<text>Gaddesden Place
Hemel Hempstead
HP2 6EX
United Kingdom
Tel: +44 1442 350000
Fax: +44 1442 350010</text>

<newline>
<link type="email" address="sales@xara.com" mark>sales@xara.com</link>
<newline>
<link type="www" url="http://www.xara.com/" mark>http://www.xara.com/</link>
