[servers]
count=3

[server0]
name=Main ASW server
url=http://www.asw.cz/iavs
StatsCollectType=cgi
StatsCollectUrl=http://www1.asw.cz/cgi/iavs_stats.cgi

[server1]
name=Main AVAST server
url=http://www.avast.com/iavs
StatsCollectType=cgi
StatsCollectUrl=http://www1.asw.cz/cgi/iavs_stats.cgi

[server2]
name=ALWIL Trade server
url=http://www.alwil.com/iavs
StatsCollectType=cgi
StatsCollectUrl=http://www1.asw.cz/cgi/iavs_stats.cgi
