Copyright: Helpfile Generated by HelpWriter!


Program AutoScan

Úvod

Program AutoScan je určený na spracovanie písomných dokumentov a fotografickej dokumnetácie pomocou technológie document image processing. Umožňuje zoskenovanie a ďalšie spracovanie jedno a viac stránkových dokumentov, resp. fotografických snímiek do súborov vo formáte TIFF.

Použitý formát ukladaných súborov TIFF ( Tag Image File Format) zaisťuje ich efektívne hromadné ukladanie pri zaistení vysokej kvality zobrazenia. Použité komprimačné algoritmy TIFF CCITT Group 3 a 4 pre čiernobiele dokumenty a JPEG pre farebné dokumenty umožňujú vysokú kvalitu zobrazenia pri zachovaní požadovaného kompresného pomeru.

Popis programu

Systémová ponuka

Práca s programom

Doporučenia

Licenčné podmienky a záruky

Help file generated by HelpWriter for Delphi.


Popis programu

Jednoduchosť obsluhy programu je daná tým, že program AutoScan pozostáva z jediného okna, ktoré môže byť podľa požiadaviek užívateľa rozdelené na dve časti, kedy v ľavej časti okna sú pod sebou zobrazené zmenšené náhľady na jednotlivé stránky zoskenovaného dokumentu a v pravej časti sa nachádza zobrazená aktuálna stránka dokumentu.Ovládanie programu je zaistené pomocou príkazov systémového menu programu a ikon na paneli nástrojov, ktoré duplikujú najpoužívanejšie funkcie zo systémového menu.

Ovládanie programu a jednotlivé ovládacie prvky sú upravené tak aby skenovanie viacstránkových dokumentov bolo zautomatizované v čo najväčšej miere s dôrazom na čo najmenšie odpútavanie pozornosti užívateľa od práve vykonávanej činnosti.

Pri použití ikon je vykonávaná činnosť spravidla vždy závislá na tom, či je ikona stlačená pravým alebo ľavým tlačítkom myši. Ďalšie zefektívnenie práce s programom je umožnené pomocou klávesových skratiek priradených jednotlivým príkazom systémového menu.

Program AutoScan umožňuje spracovanie jedno a viacstránkových čierno-bielych i farebných dokumentov. Počet stránok v dokumente nie je obmedzený, avšak nedoporučuje sa ukladanie viac ako 50-100 stránok do jedného súboru, čo zvyšuje dobu pre spracovanie takéhoto súboru. Veľké súbory tak isto môžu spôsobiť problémy pri ich preprave pomocou systémov elektronickej pošty.

Help file generated by HelpWriter for Delphi.


Práca s programom
Použitie programu

Zoskenovať nový dokument

Po spustení programu AutoScan (pomocou ovládacieho prvku v programe, ktorý AutoScan využíva) sa automaticky spustí aj skenovacie zariadenie a zoskenuje prvú stránku dokumentu v režime tzv. "PreView" t.j. prvá stránka sa zobrazí v systémovom dialogu ovládacieho programu skenera - tento dialog sa pri prvej stránke zobrazí bez ohľadu na stav príkazu "Rozhranie skenera" v menu "Zobraziť". Zoskenovanie stránky do okna AutoScan sa vykoná pomocou príslušného tlačítka v tomto dialogu.

Skenovanie ďalších stránok sa vykonáva opakovaným stláčaním klávesu Enter, alebo stláčaním tlačítka "Pridať stránku", alebo výberom príkazu "Pridať stránku" v menu "Dokument", alebo stlačením CTRL+N. Dialog rozhrania skenera sa buď zobrazuje alebo nezobrazuje v náväznosti na stav príkazu "Rozhranie skenera" v menu "Zobraziť", alebo príslušnej ikony.

Pridať ďalšiu stránku

V prípade ak ste zoskenovali čo len jedinú stránku a doposiaľ ste nepoužili žiadny iný ovládací prvok, je ako aktívne nastavené tlačítko "Pridať stránku", čo vám umožní bez odpútavania vašej pozornosti pridávať (skenovať) ďalšie stránky iba jednoduchým stláčaním klávesu Enter.

Rovnako je možné ďalšie stránky pridávať prostredníctvom príkazu "Pridať stránku" z menu "Dokument", alebo stlačením klávesovek skratky CTRL+N.

Preskenovať už existujúci dokument

Po otvorení dokumentu v okne programu AutoScan je možné preskenovať ľubovolnú stránku v dokumente takto:

- Pomocou príkazu "Skok na stránku" v menu "Stránka" zobrazte stránku, ktorá sa má preskenovať,

- v menu "Úpravy" vyberte príkaz "Preskenovať stránku".

Vložiť novú stránku

Po otvorení dokumentu v okne programu AutoScan je možné vložiť novú stránku do  dokumentu takto:

- Pomocou príkazu "Skok na stránku" v menu "Stránka" zobrazte stránku, pred ktorú sa má nová stránka vložiť,

- v menu "Úpravy" vyberte príkaz " "Vložiť stránku".

Pridať ďalšiu stránku

V prípade ak ste zoskenovali čo len jedinú stránku a doposiaľ ste nepoužili žiadny iný ovládací prvok, je ako aktívne nastavené tlačítko "Prida stránku", čo vám umožní bez odpútavania vašej pozornosti pridávať (skenovať) ďalšie stránky iba jednoduchým stláčaním klávesu Enter.

Rovnako je možné ďalšie stránky pridávať prostredníctvom príkazu "Pridať stránku" z menu "Dokument", alebo stlačením klávesovek skratky CTRL+N.

Vymazať stránku

Po otvorení dokumentu v okne programu AutoScan je možné vymazať ľubovolnú stránku takto:

- Pomocou príkazu "Skok na stránku" v menu "Stránka" zobrazte stránku, ktorá sa má vymazať,

- v menu "Úpravy" vyberte príkaz " "Vymazať stránku".

Poznámka

Nie je možné vymazať 1. stránku v jednostránkovom dokumente.

Uložiť dokument do súboru na disku PC alebo v sieti

- V menu "Dokument" vyberte príkaz "Uložiť ako ..",

- v dialogu pre uloženie súboru určite miesto a meno ukladaného súboru a

- stlačte tlačítko "Uložiť".

Postupné zväčšenie/zmenšenie zobrazenej stránky

Pri stlačení ikony s obrázkom lupy ľavým tlačítkom dôjde k jeho cyklickému zväčšovaniu. pri stlačení rovnakej ikony pravým tlačítkom myši dôjde naopak k jej zmenšovaniu.

Listovanie v dokumente

Postupné listovanie v dokumente smerom ku koncu dokumentu sa dosiahne stláčaním ikony na paneli nástrojov so symbolom stránok a šikmými šípkami ľavým tlačítkom myši. Listovanie smerom k začiatku sa dosiahne pri stlačení tej istej ikony pravým tlačítkom myši.

Tlač dokumentu

Dokument je možné vytlačiť pomocou stlačenia ikony so symbolom tlačiarne, alebo po výbere príkazu "Vytlačiť" z menu "Dokument".

Otvoriť externý dokument v súbore TIFF

Otvoriť ľubovolný súbor typu TIFF v okne programu AutoScan je možné stlačením ikony so symbolom otvorenej zložky.

Zobrazenie detailu

Stlačte ľavé tlačítko myši na ľavom hornom rohu vyberaného detailu. Tlačítko držte trvale stlačené a ukazovateľ myši premiestnite na pravý dolný roh vyberaného detailu. Pustite tlačítko myši. Vybraný detail sa zobrazí v celom okne.

Vypnutie dialogu skenovacieho zariadenia

Dialog skenovacieho zariadenia, ktorý sa zobrazuje pri skenovaní každej stránky je možné vypnúť stlačením ikony umiestnenej v pravo od tlačítka "Uložiť dokument". Dialog nie je možné potlačiť v prípade skenovania 1. stránky dokumentu. Vypnutie dialogu je výhodné pokiaľ sú parametre pre skenovanie trvale nastavené a skenované súp rovnakoveľké dokumenty.

Help file generated by HelpWriter for Delphi.


Systémová ponuka
Systemová ponuka

Dokument:

- Pridať stránku - spustí skenovacie zariadenie a zoskenuje ďalšiu stránku dokumentu, ktorú pripojí na koniec súboru - za poslednú stránku.

- Uložiť - uloží dokument, alebo vykonané zmeny na trvalo.

- Uložiť ako - uloží zoskenovaný dokument do súboru, ktorý určí užívateľ v klasickom dialogu pre uloženie súboru.

- Vytlačiť - vytlačí stránky dokumentu, ktoré užívateľ nastaví v klasickom dialogu pre tlač dokumentu.

- Koniec - ukončí program AutoScan. Ak v dokumente došlo k zmenám a tieto neboli uložené, program pred ukončením vyzve užívateľa k uloženiu zmien.

Stránka:

Slúži pre pohyb vo viacstránkovom dokumente.

- Ďalšia stránka - vo viacstránkovom dokumente zobrazí stránku, ktorá nasleduje za aktuálne zobrazenou stránkou.

- Predošlá stránka - vo viacstránkovom dokumente zobrazí stránku, ktorá predchádza aktuálne zobrazenú stránku.

- Skok na stránku - vo viacstránkovom dokumente zobrazí stránku, ktorej číslo uvedie užívateľ v dialogu pre zadanie čísla zobrazenej stránky.

- Prvá stránka - vo viacstránkovom dokumente zobrazí prvú stránku

- Posledná stránka - vo viacstránkovom dokumente zobrazí poslednú stránku.

Úpravy

- Vložiť pred stránku - spustí skenovacie zariadenie a zoskenuje stránku dokumentu tak, že túto vloží pred aktuálne zobrazenú stránku.

- Preskenovať stránku - spustí skenovacie zariadenie a stránku, ktorá je aktuálne zobrazená nahradí práve zoskenovanou stránkou.

- Vymazať stránku - vymaže aktuálne zobrazenú stránku. !!! Nie je možné vymazať 1. stránku dokumentu v prípade ak dokument neobsahuje viac ako 1 stránku !!!

Poznámka

Po vykonaní úpravy sa vždy doporučuje dokument uložiť.

Zobraziť

- Panel nástrojov - zobrazí/vypne zobrazenie panela nástrojov s ikonami.

- Stavový riadok - zobrazí/vypne zobrazenie stavového riadka v spodnej časti okna programu AutoScan.

- Prehľad stránok -zobrazí/vypne zobrazenie náhľadu na zmenšené obrázky jednotlivých stránok dokumentu v ľavej časti okna programu AutoScan.

- Rozhranie skenera -zobrazí/vypne zobrazovanie dialogu TWAIN rozhrania skenera pri skenovaní ďalších stránok dokumentu. Nie je možné vypnúť toto zobrazenie pri skenovaní prvej stránky dokumentu.  Táto možnosť je výhodná vtedy keď sú skenované stránky rovnakých rozmerov a rovnakej kvality.

Možnosti

- Lupa - umožní skokové zobrazenie aktuálnej stránky v pomere 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 a 400 percent.

- Zarovnať do okna  - pri spracovaní stránok, ktoré sú väčšie ako okno programu AutoScan je niekedy vhodné zobraziť stránku tak aby ju bolo vidno celú v okne. K tomu slúži práve tento príkaz menu.

- Otočiť do prava - otočí zobrazenú stránku o 90 stupňov do prava.

- Otočiť do ľava -otočí zobrazenú stránku o 90 stupňov do ľava.

- Otočiť o 180 stupňov - oočí zobrazenú stránku o 180 stupňov.

Skener

- Vybrať skener - zo systémového dialogu umožní vybrať zariadenie pre skenovanie (skener, dig. fotoaparát).

- Reset skener - v prípade problémov je možné skenovacie zariadenie uvolniť, reštartovať a použiť znova.

Pomoc

- Obsah -otvorí súbor AutoScan.HLP.

- O aplikácii - otvorí informačné okno "O aplikácii".

Help file generated by HelpWriter for Delphi.


Doporučenia

- Doporučené rozlíšenie skenovaných čiernobielych dokumentov je 200 - 300 DPI. pri skenovaní farebných snímiek je vhodné pomocou skúšobného zoskenovania zistiť najvýhodnejšie rozlíšenie.

- Pri tlači dokumentu je použitý klasický dialog OS Windows pre nastavenie parametrov pre tlač. Tento dialog je doplnený o tlačítko "Možnosti", pomocou ktorého je možné naviac nastaviť spôsob zarovnania tlače do stránky. Tlačítko je umiestnené v ľavo od tlačítka "OK" dialogu tlačiarne.

- Pre posun po stránkach, v prípade ak je viditeĺný zmenšený náhĺad stránok je možné použiť aj dvojité kliknutie ľavým tlačítkom myši na zmenšenom náhľade danej stránky.

- Niektoré z funkcií ako je rotácia, zarovnanie a tlač je možné vyvolať aj po stlačení pravého tlačítka myši na zobrazenej stránke dokumentu.

- Číslo v zlomku na pravej strane panela nástrojov ukazuje aktuálne zobrazenú stránku lomeno celkový počet stránok v dokumente.

- Aktuálna hodnota zväčšenia sa zobrazuje v pravej časti stavového riadka okna programu AutoScan.

Help file generated by HelpWriter for Delphi.


Licenčné podmienky
Licenčné podmienky a záruky

Program je chránený autorským zákonom a medzinárodnými dohodami o autorských právach ako aj ďalšími dohodami o ochrane duševného vlastníctva. Tento softwarový produkt nie je predmetom predaja, ale udeľuje sa licencia na jeho užívanie. Použitím software AutoScan, súhlasíte s ďalej uvedenými podmienkami a zaväzujete sa ich dodržiavať. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, musíte program vymazať.

Nezaregistrovaný program AutoScan môžete voľne používať po dobu  30 dní  za účelom vyskúšania. 	Po uplynutí tejto lehoty program buď zaregistrujte, alebo vymažte všetky jeho kópie.  Pre každý počítač na ktorom chcete program AutoScan používať musíte zaregistrovať samostatnú licenciu.

Licenciu nemožno zdieľať na niekoľkých rôznych počítačoch.

Nesmiete vykonať analýzu alebo spätný preklad software.

   	Licenčné podmienky použitia programu REGISTER.EXE

Registrovaný užívateľ je oprávnený vyhotoviť jednu záložnú kópiu registračného programu - program REGISTER.EXE. Registračný program nesmie byť poskytnutý iným osobám. Tento program je určený pre prvotné zaregistrovanie programu AutoScan a pre opakovanú registráciu v prípade napr. reinštalácie systému a pod.

Nesmiete vykonať analýzu alebo spätný preklad software. V žiadnom prípade nesmiete tento program, alebo Vaše ID poskytnúť ďalším osobám.

 Zodpovednosť za chyby programu - záruky

Program AutoScan sa poskytuje v stave v akom sa nachádza ku dňu distribúcie danej verzie. T.j. v programe sú odstránené všetky  funkčné vady a iné nedostatky programu o ktorých sa autor do tohoto  termínu dozvedel.   Vzhľadom k tomu, že v programe môžu byť aj závady, ktoré sa v priebehu testovania programu neprejavili, je možné používať  program  AutoScan len na vlastné riziko užívateľa.

Uživateľ súhlasí s tým, že celkové ručenie voči nemu za akékoľvek škody utrpené v súvislosti s používáním tohoto software, dokumentácie a súvisiacich výrobkov a servisov, nebude prevyšovať celkovú sumu zaplatenú za licenčné poplatky.

V prípade zistenia funkčnej vady programu má registrovaný užívateľ  nárok na bezplatné zaslanie (prostredníctvom E-Mailu)  opravenej kopie programu AutoScan. Za funkčné vady sa považujú iba tie vady programu, ktoré bránia v jeho používaní podľa užívateľskej dokumentácie - popisov činností uvedených v tomto dokumente resp. súbore help. Za takéto vady sa nepovažuje odlišné chovanie programu, ktoré je spôsobené inou než štandartnou SW resp. HW konfiguráciou  systému u užívateľa. (tieto odlišnosti môžu byť zapracované do ďalších verzií tohoto programu).

Help file generated by HelpWriter for Delphi.