当系统处于省功耗模式时，可以设定功耗电平。设定“低节功耗电平”时则使至音源工作为止的时间缩短。设定“高节功耗电平”时消耗电量将变短。至DS-XG音源工作的时间越长，越容易产生噪音。


设定至电源保护的时间。单位为秒。设定时间越短，电源回马上进入保护状态。特别是节功耗设定为“高节功耗电平”时，因为电源保护的频度增加，噪音的产生频度也要增加，音源的响应也会渐渐地迟钝。如果设定时间越长，电源保护的频度会减少，例如笔记本电脑时会影响到电池的寿命。所以台式电脑设定时间稍长些（大约60秒），笔记本电脑设定时间稍短些（大约为5秒）较为合适。


表示现在DS-XG音频装置的“工作中”，“等待中”，“省功耗中”或者没有“驱动程序”等状态。“工作中”表示现在音源正在使用。“等待中”表示还没有使用音源或者没有在省功耗模式。而“省功耗中”表示处于省功耗模式状态。“驱动程序”表示没有被安装或者因某种原因而没有使用装置的状态。此时，请用装置管理器来进行确认。


即使DS-XG的功能已经结束但也不能进入省功耗模式。省功耗模式转换时不发生噪音。而且，音源的响应快，但消耗的电力变多、。


在DS-XG的功能完了以后，超过指定的“至电源保护执行的时间”时，进入省功耗模式，但是回复时噪音变小，至回复的时间比较短的状态。但省功耗电力效果却不大。处于这种模式时，麦克风和外部输入，以及再生CD音响等来自外部的模拟声音等。


在DS-XG的功能完了以后，超过指定的“至电源保护执行的时间”时，进入省功耗模式，但是回复时噪音只会在很小的范围。至回复的时间比节省时要长，但功耗电力却相对减小。这种设定最适合于台式电脑。而且使用AC电源的笔记本电脑也可以使用。处于这种模式时，麦克风和外部输入，以及再生CD音响等来自外部接口ZV的模拟声音等。


在DS-XG的功能完了以后，超过指定的“至电源保护执行的时间”时，可以达到最大的功耗节省。但是，回复时噪音会增大，至回复的时间变长，而功耗变为最小。这种设定最适合于靠电池工作的笔记本电脑。