省電力モードに入ったときに、どの程度の電力を消費するかを設定します。「部分的に節約する」と音源が動作を始めるまでの時間は短くなりますが、消費電力はあまり少なくなりません。「大幅に節約する」と消費電力は少なくなりますが、音源が動作するまでの時間が長くなったり、ノイズが出たりします。


パワーセーブするまでの時間を設定します。単位は秒です。設定時間を短くするとすぐにパワーセーブするようになりますが、特に電力消費の程度で「大幅に節約」を選んでいるようなときは、パワーセーブの頻度が増えるため、ノイズが出る回数が増えたり、音源の応答がしばしば悪くなったりします。設定時間を長くすると、パワーセーブの頻度が減るため、例えばノートブック機ではバッテリーの寿命に影響します。デスクトップ機では長め（60秒くらい）に、ノートブック機では短め（5秒くらい）にするとよいでしょう。


現在、DS-XG Audio Device がどのような状態にいるかを示しています。"動作中"、"待機中"、"省電力中"、"ドライバなし" で示します。"動作中"は現在音源が使用されていることを、"待機中"は音源は使用されていないが、省電力モードになっていないことを、"省電力中"は省電力モードになっていることを示します。"ドライバなし"は、ドライバがインストールされていないか、あるいは何らかの原因でデバイスが使用できない状態になっていることを示します。デバイスマネージャーなどで確認して下さい。


DS-XGの動作が終わっても省電力モードになりません。省電力モードに移行する際に発生するノイズがなく、また、音源の応答も早いのですが、消費電力は多くなります。


DS-XGの動作が終了した後、「パワーセーブするまでの時間」で指定した時間が過ぎると省電力モードになりますが、復帰時のノイズが小さく、復帰までの時間も短い状態にとどめます。消費電力はあまり少なくなりません。このモード中は、マイクロフォンやライン入力、およびCDオーディオなどの外部からのアナログ音声や、ZV portなどの外部からのデジタル音声の再生が可能です。


DS-XGの動作が終了した後、「パワーセーブするまでの時間」で指定した時間が過ぎると省電力モードになりますが、復帰時のノイズが小さい状態にとどめます。復帰までの時間が少し節約よりも長くなりますが、消費電力はそれよりも少なくなります。デスクトップ機に適した設定です。また、AC電源を接続しているノートブックもこの設定がよいでしょう。このモード中は、マイクロフォンやライン入力、およびCDオーディオなどの外部からのアナログ音声の再生が可能です。


DS-XGの動作が終了した後、「パワーセーブするまでの時間」で指定した時間が過ぎると最大限に消費電力を節約します。復帰時のノイズが大きく、復帰までの時間が長くなりますが、消費電力は最小になります。電池で運用しているノートブック機に適した設定です。