Copyright: © On Time Solutions a.s.


PC World CD

Tento magazín je určený pro multimediální počítače,

kromě dobré videokarty - tj. alespoň s rozlišením

800 x 600 bodů s alespoň 256 barvami a případně

zvukové karty, předpokládá, že ho budete ovládat

myší nebo podobným polohovacím zařízením.

Do jisté míry lze ovládat i pomocí klávesnice,

následující seznam kláves zpřístupňuje pouze

základní funkce, k ostatním se dostanete

pouze pomocí myši.

Struktura celého CD-ROM magazínu má navíc věrný

obraz v adresářové struktuře, takže k jeho

procházení můžete použít i Průzkumníka Windows 95,

případně Správce souborů starších Windows.

Klávesa          Funkce

1	Hlavní nabídka

2	Novinky

3	Hardware

4	Software

5	Komunikace

F1, ?	Tato nápověda

Z	Zvuk zapnout/vypnout

H	Hudbu zapnout/vypnout

Alt+F4	Konec programu

Alt+F1 	O výrobci..

Některé programy mohou pro svůj běh vyžadovat

instalaci podpůrných knihoven. Vše, co byste případně

mohli potřebovat, najdete v adresáři SOFTWARE\SERVIS.

Uživatelé Windows 95 nemusí doinstalovávat podporu

Video for Windows (VFW), jejich systém umí video ve

formátu AVI přehrávat. V případě problémů si ale

mohou doinstalovat nejnovější verzi ActiveMovie,

která je také v adresáři SOFTWARE\SERVIS.

Někteří inzerenti zpracovali své prezentace ve

formátu .PDF (Portable Document Format). Program

pro prohlížení dokumentů tohoto typu najdete

v adresáři SOFTWARE\SERVIS\ACROBAT.

Informace některých firem jsou zpracované ve

formátu HTML stránek. K jejich prohlížení

potřebujete vhodný program - například Microsoft

Internet Explorer nebo Netscape Communicator.

Najdete je v adresáři KOMUNIKE\BROWSER.

V případě dalších problémů vyhledejte podporu

na naší www stránce - http://www.ontime.cz.

Tento CD-ROM vyrobila firma On Time Solutions pro

IDG Czechoslovakia, a.s. (viz soubor LICENCE.TXT).