Z powodu wielu nowych funkcji zastosowanych w systemie Windows 95, niektóre rozszerzenia interfejsu użytkownika systemu Windows 3.1 mogą nie działać poprawnie.

Program Calendar znajdujący się w zestawie hDC First Apps jest jednym z owych rozszerzeń interfejsu użytkownika systemu Windows 3.1. Przy próbie załadowania programu Calendar hDC, kalendarz będzie widoczny, lecz żadna z jego funkcji nie będzie dostępna.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Express Systems pod numerem telefonu (206) 728-8300. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią zestawu hDC First Apps.


Ważne

Program Stacker w wersji 4.0 lub starszej nie obsługuje długich nazw plików. Nie należy używać tych wersji programu Stacker do kompresji, optymalizacji, zmiany rozmiarów, dekompresji lub zmiany spodziewanego współczynnika kompresji dysku, w którym są używane długie nazwy plików. W przeciwnym wypadku długie nazwy plików zostaną skrócone do ośmiu znaków z trzyznakowym rozszerzeniem. Oprócz tego program Stacker w wersji 4.1 i starszej nie może wykonać kompresji dysków, w których używa się obsługi dużego dysku (FAT32).

Dodatkowe informacje można znaleźć w miejscu firmowym "Stac" sieci World Wide Web pod adresem:

http://www.stac.com/


Z powodu wielu nowych funkcji zastosowanych w systemie Windows 95, niektóre zmienione elementy interfejsu użytkownika systemu Windows 3.1 mogą nie działać poprawnie.

Program Do It On Your Desktop jest jednym z owych zmienionych elementów interfejsu użytkownika systemu Windows 3.1. Przy próbie uruchomienia programu Do It On Your Desktop program nie będzie działać. Aby korzystać z tego programu, należy uzyskać jego zaktualizowaną wersję.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Moon Valley Software pod numerem telefonu (800) 473-5509. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Do It On Your Desktop.


Program Lotus ScreenCam w wersji 2.0 i starszych wyświetla filmy Windows 3.1 w systemie Windows 95, lecz nie rejestruje aktywności ekranowej systemu Windows 95. Aby uzyskać informacje na temat zaktualizowanych wersji programu ScreenCam poprawnie realizujących te funkcje, należy się skontaktować z firmą Lotus.

Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni zatelefonować pod numer (800) 343-5414. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu ScreenCam.


Podczas używania tej wersji programu Peachtree Accounting w systemie Windows 95 mogą wystąpić problemy.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu, która jest całkowicie zgodna z systemem Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni zatelefonować pod numer (800) 336-1420. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Peachtree Accounting.


Podczas korzystania z programu Adobe Photoshop w wersji 3.0, zmiana ustawień domyślnych w oknach dialogowych może spowodować problemy. Na przykład w oknie dialogowym Otwórz można napotkać problemy, jeśli zostanie zmienione ustawienie w polu listy "Wyświetl pliki w formacie".

Zarejestrowani użytkownicy programu Adobe Photoshop będą powiadamiani przez firmę Adobe o tym, kiedy będzie dostępna aktualizacja korygująca ten problem. Użytkownicy, którzy jeszcze nie zarejestrowali swych kopii programu Adobe Photoshop powinni się skontaktować z firmą Adobe pod numerem (800) 87-ADOBE (800-872-3623). Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do lokalnego dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy produktów Adobe.


Z powodu wielu nowych funkcji zastosowanych w systemie Windows 95, niektóre zmienione elementy interfejsu użytkownika systemu Windows 3.1 mogą nie działać poprawnie.

Program Crystal Walls jest jednym z owych zmienionych elementów interfejsu użytkownika systemu Windows 3.1. Przy próbie uruchomienia programu Crystal Walls będą widoczne obrazy, lecz ich animacja będzie niemożliwa. Aby korzystać z tego programu, należy uzyskać jego zaktualizowaną wersję. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni zatelefonować do firmy Domain Virtual World, Inc. pod numer (800) 896-7537. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować pod numer (206) 328-7200.


Program narzędziowy dysku został napisany dla systemu Windows 3.1. Z powodu rozszerzeń wprowadzonych w systemie plików Windows 95, które obsługują długie nazwy plików, niektóre funkcje tego programu mogą nie działać poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia zaktualizowanych wersji programu napisanych dla systemu Windows 95, należy się skontaktować z producentem tego programu lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program zabezpieczenia antywirusowego został napisany dla systemu Windows 3.1. Z powodu rozszerzeń wprowadzonych w systemie plików Windows 95, na przykład obsługi długich nazw plików, niektóre funkcje tego programu mogą nie działać poprawnie w systemie Windows 95. Ogólnie wirusy można będzie wykrywać, lecz nie usuwać. Ten program może także sporadycznie wykrywać aktywność wirusa w sytuacjach, gdy w rzeczywistości wirusów brak.

Aby uzyskać informacje na temat programów antywirusowych napisanych dla systemu Windows 95, należy się skontaktować z producentem tego programu lub sprzedawcą oprogramowania.


Jeśli używany jest zestaw Access Developer's Toolkit w wersji 2.0 do tworzenia dysków instalacyjnych, które będą używane w systemie Windows 3.1, należy tworzyć te dyski w systemie Windows 3.1.

Jeśli dyski instalacyjne zostaną utworzone w systemie Windows 95, będą one zawierać składniki systemu Windows 95. Jeśli dyski zostaną użyte w systemie Windows 3.1, pliki systemu Windows 3.1 zostaną zamienione na ich odpowiedniki w systemie Windows 95, co spowoduje poważne problemy.

Jeśli ktokolwiek korzystający z tego programu będzie używać systemu Windows 3.1, dyski instalacyjne należy utworzyć w systemie Windows 3.1.


Jeśli używany jest zestaw Visual Basic Setup Toolkit w wersji 3.0 do tworzenia dysków instalacyjnych, które będą używane w systemie Windows 3.1, należy tworzyć te dyski w systemie Windows 3.1.

Jeśli dyski instalacyjne zostaną utworzone w systemie Windows 95, będą one zawierać składniki systemu Windows 95. Jeśli dyski zostaną użyte w systemie Windows 3.1 pliki systemu Windows 3.1 zostaną zamienione na ich odpowiedniki w systemie Windows 95, co spowoduje poważne problemy.

Jeśli ktokolwiek korzystający z tego programu będzie używać systemu Windows 3.1, dyski instalacyjne należy utworzyć w systemie Windows 3.1.


Jeśli używany jest program Aris MPC Wizard w systemie Windows 95 z wykorzystaniem palety zawierającej więcej niż 256 kolorów, program może przestać działać.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje na temat ustawiania palety do korzystania z 256 lub mniejszej liczby kolorów.


Z powodu wielu nowych funkcji zastosowanych w systemie Windows 95, niektóre zmienione elementy interfejsu użytkownika systemu Windows 3.1 mogą nie działać poprawnie.

Uruchomienie zamienionego elementu interfejsu użytkownika systemu Windows 3.1 w systemie Windows 95 powoduje, że niektóre funkcje interfejsu stają się niedostępne.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym zmienionym elemencie interfejsu, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany do pracy tylko w systemie Windows NT. Wykorzystuje on zalety interfejsu systemu Windows NT lub funkcje niedostępne w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje o tym programie w wersji zaprojektowanej do pracy w systemie Windows 95, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Nie należy uruchamiać programu instalacyjnego Microsoft Sound System w wersji 2.0 w systemie Windows 95. Zamiast tego należy zainstalować sprzęt Microsoft Sound System wykonując następującą procedurę.

Aby zainstalować sprzęt Microsoft Sound System w systemie Windows 95

1	Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż polecenie Ustawienia.

2	Kliknij Panel sterowania, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę "Dodaj nowy sprzęt".

3	Zainstaluj kartę dźwiękową postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.


System Windows 95 jest silnie zintegrowanym systemem operacyjnym zapewniającym wiele nowych funkcji. Z powodu różnic w systemie operacyjnym, niektóre narzędzia systemu Windows 3.1 takie, jak TabWorks, wymagają aktualizacji lub odmiennego sposobu użycia w systemie Windows 95.

Chociaż program TabWorks w bieżącej wersji można uruchamiać w systemie Windows 95, nie zaleca się używania go jako interfejsu domyślnego. Zamiast tego należy uruchamiać program TabWorks przez kliknięcie przycisku "Start", a następnie klikając polecenie Programy. Można będzie używać wszystkich elementów znajdujących się obecnie w książce TabWorks, lecz dodanie nowego elementu do książki z wykorzystaniem funkcji File Tracking lub metodą przeciągania elementu będzie niemożliwe. Nowa wersja programu TabWorks dla Windows 95 jest już dostępna i zawiera wiele nowych funkcji, które są szczególnie przydatne w udoskonalonym systemie operacyjnym Windows 95.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą XSoft pod numerem telefonu (800) 909-4446. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu TabWorks.


Samouczek do programu PFS:Window Works może nie działać poprawnie, jeśli pasek zadań jest ustawiony jako "Zawsze na wierzchu". Przy próbie uruchomienia samouczka z paskiem zadań na wierzchu program może przestać działać. Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić ustawienie paska zadań przed uruchomieniem samouczka.

Aby zmienić ustawienie paska zadań

1	Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż polecenie Ustawienia.

2	Kliknij polecenie Pasek narzędzi, a następnie wyczyść pole wyboru "Zawsze na wierzchu".


Programy do sterowania dźwiękiem MaxTime, FN-esse i Toshiba, które zostały napisane dla systemu Windows 3.1 uniemożliwiają poprawne wyświetlanie przycisków paska zadań systemu Windows 95 reprezentujących działające programy. W razie potrzeby użycia jednego z tych programów, przyciski reprezentujące działające programy nie będą poprawnie wyglądać na pasku zadań. Aby przełączać się między otwartymi programami, należy naciskać klawisze ALT+TAB.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z lokalną obsługą produktów Toshiba albo zatelefonować pod numer (800) 999-4273. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tego programu.


Ta wersja programu zabezpieczenia antywirusowego została napisana dla systemu Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, niektóre funkcje tego programu nie będą działać poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Firma Symantec jest osiągalna pod numerem telefonu (800) 441-7234 lub (541) 334-6054. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tego programu.


Program Family Tree Maker w wersji 2.0 może nie działać poprawnie, jeśli pasek zadań jest ustawiony jako "Zawsze na wierzchu". Przy próbie uruchomienia programu Family Tree Maker z paskiem zadań na wierzchu program może przestać działać. Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić ustawienie paska zadań przed uruchomieniem tego programu.

Aby zmienić ustawienie paska zadań

1	Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż polecenie Ustawienia.

2	Kliknij polecenie Pasek narzędzi, a następnie wyczyść pole wyboru "Zawsze na wierzchu".

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Banner Blue Software pod numerem telefonu (510) 794-6850. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tego programu.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, niektóre funkcje programu TrueEffects mogą nie działać poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą MicroLogic pod numerem telefonu (510) 652-5464. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu TrueEffects.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, ta wersja programu NCD PC-Xware może nie działać poprawnie w systemie Windows 95. Jeśli program PC-Xware zostanie zainstalowany w komputerze z systemem Windows 95, uruchomienie komputera może się okazać niemożliwe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą NCD pod numerem telefonu (800) 296-3359 . Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tego programu.


Program Wired for Sound w wersji 1.0 został napisany dla systemu Windows 3.1 i jest zbyt ściśle związany z tym systemem operacyjnym, aby poprawnie działać w systemie Windows 95.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Aristo-Soft, Inc. Firma jest osiągalna w następujący sposób: telefon (800) 278-6768 lub (510) 426-5355; faks (510) 426-6703. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Wired for Sound.


Przy próbie zamknięcia starszych wersji programu Icon Hear It, program może przestać działać.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni telefonować pod numer (805) 781-3890 lub wysłać faks pod numer (805) 781-3898. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Icon Hear it.


Jeśli używany jest program DaVinci eMAIL oraz korzysta się z drukarki sieciowej, należy się upewnić, czy ścieżka sieciowa jest skojarzona z portem drukarki (nazywa się to także "przechwytywaniem" portu drukarki). W przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy przy drukowaniu na drukarce sieciowej.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.

Jeśli używany jest program DaVinci eMAIL w wersji 3.0, niemożliwe jest dodawanie licencji użytkowników w systemie Windows 95. Aby dodać nowych użytkowników, należy zastosować program DaVinci eMAIL w wersji 3.1.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą ON Technology Corporation. Firma jest osiągalna pod następującymi numerami: telefon (800) 328-4624; faks (919) 319-7088. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu DaVinci eMAIL.


Próbowano użycia 16-bitowej wersji narzędzi zarządzania Windows NT, które nie działają w systemie Windows 95. Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować nową 32-bitową wersję tych narzędzi, które są dostępne w sieci Microsoft Network.


Jeśli został zainstalowany program Microsoft Exchange, który jest dołączony do systemu Windows 95, uruchomienie starszych wersji programu Microsoft Mail będzie niemożliwe. Podczas instalacji programu Microsoft Exchange niektóre pliki Microsoft Mail ulegają zamianie. Starsze wersje programu Microsoft Mail nie mogą korzystać z nowej wersji tych plików.


Program Nickelodeon Director's Lab może wyświetlać pewne komunikaty o błędach na końcu programu instalacyjnego. W takim wypadku należy ręcznie zamknąć program instalacyjny.

Po dodaniu nowych skrótów przez program instalacyjny może pojawić się następujący komunikat "Komunikat programu instalacyjnego: Skrypt lub biblioteka DLL została uszkodzona. Załadowanie szablonu okna dialogowego jest niemożliwe: 'mscuistf.dll: 2'." W wypadku wystąpienia takiego komunikatu należy wykonać następującą procedurę.

Aby zamknąć program instalacyjny Nickelodeon Director's Lab

1	Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL.

2	W oknie dialogowym Zamknij program kliknij program instalacyjny Director's Lab, a następnie kliknij przycisk "Koniec zadania".

Spowoduje to usunięcie komunikatów o błędach i zamknięcie programu instalacyjnego.


Program WorldView CD-ROM produkowany przez firmę Aris Entertainment zawiera zmodyfikowaną wersję programu Microsoft Video dla Windows. Ponieważ ta nowa wersja nie została poprawnie skonfigurowana, może ona wyświetlać błędne komunikaty, że sterownik urządzenia jest uszkodzony z sugestią kontaktu z obsługą techniczną produktu.

Postępując zgodnie z instrukcjami w pliku Readwrld.txt można uzyskać na ekranie komunikat o błędzie informujący, że plik źródłowy lub dysk docelowy może być uszkodzony. W razie wystąpienia takiego komunikatu o błędzie, należy wykonać poniższą procedurę.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, że plik Iccvid.drv jest uszkodzony

1	Zaznacz następujący tekst:

command /c copy x:\vfwsetup\iccvid.drv %windir%\system /y

2	Skopiuj zaznaczony tekst naciskając klawisze CTRL+C.

3	Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij przycisk "Uruchom".

4	Wklej tekst zaznaczony w kroku 1 naciskając klawisze CTRL+V.

5	Zaznacz literę x we wklejonym tekście, a następnie wpisz literę swej stacji CD-ROM.

6	Kliknij przycisk "OK".

7	Ponownie zainstaluj program Video dla Windows postępując według instrukcji w pliku Readwrld.txt.


Po uruchomieniu programu Turbo Debugger w wersji 3.1 dla Windows w systemie Windows 95 mogą wystąpić problemy.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu, która działa w systemie Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Borland International, Inc. Aby złożyć zamówienie, należy zatelefonować pod numer (800) 331-0877. Aby uzyskać obsługę techniczną, należy zatelefonować pod numer (408) 461-9110. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Turbo Debugger.


Starsze wersje programu PrintCache były projektowane do modyfikacji części sterowników drukarek systemu Windows 3.1. Jeśli starsze wersje programu PrintCache zostaną uruchomione w systemie Windows 95, nie będzie działać żaden ze sterowników drukarek w komputerze.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z firmą LaserTools pod numerem telefonu (510) 420-8242.


Jeśli korzysta się z drukarki sieciowej, należy się upewnić, czy ścieżka sieciowa jest skojarzona z portem drukarki (nazywa się to także "przechwytywaniem" portu drukarki). W przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy przy drukowaniu na drukarce sieciowej z tego programu.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ta wersja programu pcAnywhere została zaprojektowana do pracy w systemie Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, program ten nie działa poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji programu pcAnywhere w wersji 2.0 zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Firma Symantec jest osiągalna pod numerem telefonu (800) 441-7234 lub (541) 334-6054. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu pcAnywhere.


Aby przechwycić port drukarki

1	Kliknij tutaj  [image], aby otworzyć folder Drukarki.

2	Kliknij ikonę używanej drukarki.

3	W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.

4	Kliknij kartę "Szczegóły", a następnie zaznacz port określony w polu wyboru "Drukuj do następującego portu".

5	Jeśli nazwa określonego portu zaczyna się od liter LPT, port został przechwycony. Zamknij okno dialogowe właściwości.

Jeśli nazwa określonego portu zaczyna się od znaków (\\), zanotuj tekst wyświetlany w polu "Drukuj do następującego portu", a następnie wykonaj poniższe czynności.

6	Kliknij przycisk "Przechwyć port drukarki".

7	Na liście "Urządzenia" wybierz port drukarki, który nie jest jeszcze używany.

8	Na liście "Ścieżka" wpisz tekst zanotowany w kroku 5, a następnie kliknij przycisk "OK".

9	W polu "Drukuj do następującego portu" zaznacz port wybrany w kroku 7.

Wskazówka

Aby uzyskać Pomoc na temat elementu, kliknij  [image] w górnej części okna dialogowego, a następnie kliknij element.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows program Thumbelina może nie instalować się poprawnie w systemie Windows 95. Problem ten można rozwiązać dodając wiersz do pliku System.ini, który zmusza system Windows 95 do przekazania do programu instalacyjnego informacji, że jest to system Windows w wersji 3.1.

Aby umożliwić uruchomienie programu Thumbelina

1	Wydrukuj lub zanotuj poniższe instrukcje.

2	Kliknij tutaj  [image], aby uruchomić edytora konfiguracji systemu.

3	W menu Okno kliknij plik Win.ini.

4	Odszukaj sekcję [Compatibility].

5	W sekcji [Compatibility] wpisz w oddzielnym wierszu następujący tekst:

DSHELL=0x00200000

6	W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.

7	Zapisz zmiany w pliku Win.ini klikając przycisk "Tak".

8	Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom program instalacyjny programu Thumbelina.

9	Wykonaj ponownie kroki od 2 do 7, lecz tym razem usuń tekst dodany do pliku Win.ini.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows 95, w programie MCS Stereo w wersji 1.05 nie można przełączać się między środowiskiem standardowym i rozszerzonym. Przy próbie przełączenia formanty miksera zostaną wyłączone. Aby je ponownie włączyć, należy zamknąć program, a następnie otworzyć go ponownie.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Animotion Development Corp. Firma jest osiągalna pod następującymi numerami: telefon (800) 536-4175 lub (205) 591-5715; faks (205) 591-5716; pomoc techniczna (205) 591-5715; pomoc techniczna BBS (205) 591-5795. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu MCS Stereo.


Oprogramowanie zarządzania siecią NetTools w wersjach 5.1 i 5.2 firmy McAfee zawiera program Appman.exe, który jest zamiennikiem Menedżera programów dla Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows program Appman.exe może nie działać poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą McAfee Associates, Inc. Firma jest osiągalna pod następującymi numerami: telefon (408) 988-3832; faks (408) 970-9727; pomoc techniczna BBS (408) 988-4004. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu NetTools.


Przy korzystaniu z programu Adobe Acrobat w wersji 1.0 w systemie Windows 95 może wystąpić ogólny błąd ochrony. W razie wystąpienia takiego błędu, należy zaktualizować posiadany program do najnowszej wersji programu Acrobat.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia najnowszej wersji programu Acrobat, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni zatelefonować pod numer (800) 272-3623. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Acrobat.


System Windows 95 nie rozpoznaje wyłączania urządzenia wykonywanego przez program o nazwie Secure firmy Compaq. W celu bezpiecznego wyłączania urządzeń należy stosować program instalacyjny Compaq F10 Setup wraz z hasłem instalacji. Urządzenie można także wyłączyć wykonując następującą procedurę.

Aby wyłączyć urządzenie sprzętowe

1	Kliknij tutaj  [image], aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości systemu.

2	Kliknij znak plus obok typu sprzętu, a następnie dwukrotnie kliknij nazwę sprzętu.

3	W obszarze "Wykorzystanie urządzenia" wyczyść pole wyboru obok bieżącej konfiguracji.

Jeśli w obszarze "Wykorzystanie urządzenia" wyświetlanych jest kilka konfiguracji, wyczyść pola wyboru obok wszystkich konfiguracji, dla których chcesz wyłączyć urządzenie.

Wskazówka

Po wyłączeniu urządzenia ustawienia zasobów mogą nie być zwolnione, jeśli nie ma urządzenia typu Plug and Play. Aby zwolnić ustawienia zasobów używanych przez to urządzenie, kliknij przycisk "Tematy pokrewne" poniżej.

 Tematy pokrewne


Program RemindMe w wersji 1.0 nie działa w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows. Przy próbie uruchomienia tej wersji programu RemindMe, program nie będzie działać.

Aby uzyskać informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Velocity Development Corp. Firma jest osiągalna w następujący sposób: telefon (800) 856-2489 lub (415) 776-8000; faks (415) 982-3299; pomoc techniczna (415) 392-4357. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu RemindMe.


Ten program został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows 95, niektóre funkcje programu takie, jak test stacji dysków elastycznych RPM, test pamięci RAM i testy wideo nie działają poprawnie.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Landmark Research International Corp. Firma jest osiągalna w następujący sposób: telefon (800) 683-6696 lub (813) 443-1331; faks (813) 443-6603; pomoc techniczna (800) 683-0854. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tego programu.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, program Pixar's Typestry może nie działać poprawnie, dopóki nie zostanie dla niego utworzony plik Win32s.ini, który następnie należy zapisać w folderze System.

Aby utworzyć plik Win32s.ini

1	Kliknij tutaj  [image], aby uruchomić program Notatnik.

2	W Notatniku wpisz następujący tekst:

[WIN32s]

Version=1.3

3	Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

4	Nazwij plik Win32s.ini i zapisz go w folderze System, który znajduje się w folderze zawierającym pliki systemu Windows 95.

Aby uzyskać Pomoc na temat elementu w oknie dialogowym Zapisz jako, kliknij  [image]  w górnej części okna dialogowego, a następnie kliknij element.

Aby uzyskać informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Pixar, Inc. Firma jest osiągalna w następujący sposób: telefon: (800) 888-9856 lub (510) 236-4000; faks: (510) 236-0388; pomoc techniczna: (800) 937-3179. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Typestry.


Program SpaceManager w wersji 1.53 lub starszej nie działa poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego. Chociaż można zainstalować program SpaceManager w trybie MS-DOS, większość narzędzi programu nie będzie działać poprawnie.

Ponieważ program SpaceManager nie jest już produkowany, zaleca się nabycie podobnego programu, który został zaprojektowany dla systemu Windows 95.


Tę grę należy zainstalować lub uruchamiać z wiersza poleceń. Przy próbie jej uruchomienia lub instalacji przez kliknięcie przycisku "Start", a następnie kliknięcie polecenia Uruchom, gra nie zainstaluje się lub nie będzie poprawnie działać.

Aby uruchomić tę grę

1	Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż polecenie Programy.

2	Kliknij tryb MS-DOS.

3	Wpisz polecenie powodujące instalację lub uruchomienie gry.


Program Rebel Assault, gra o dużym wykorzystaniu CPU, działa lepiej w komputerze wyposażonym w procesor 486 lub szybszy. Jeśli komputer jest wyposażony w procesor 386, należy wykonać następującą procedurę.

Aby uruchomić grę Rebel Assault w komputerze z procesorem 386

1	Zamknij program Rebel Assault, a następnie skorzystaj z programu Mój komputer do odszukania ikony programu.

2	Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę programu Rebel Assault, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

3	Kliknij kartę "Program", a następnie kliknij przycisk "Zaawansowane".

4	Zaznacz pole wyboru "Tryb MS-DOS".

5	Kliknij przycisk "OK" we wszystkich otwartych oknach dialogowych, a następnie ponownie uruchom program Rebel Assault.

Wskazówka

Chcąc poznać typ procesora w komputerze, należy prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę "Mój komputer", a następnie kliknąć polecenie Właściwości.


Gdy program Super PC-Kwik w wersji 4.0 działa w systemie Windows 95, może on spowodować nieodwracalne problemy na dyskach twardych, które były poddane kompresji za pomocą programu DoubleSpace. Jest to spowodowane zmianami wprowadzonymi do systemu operacyjnego Windows 95.

Zaleca się rezygnację z instalacji programu Super PC-Kwik w wersji 4.0 w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą PC-Kwik Corporation. Firma jest osiągalna w następujący sposób: telefon (800) 274-5945 lub (503) 644-5644; faks (503) 646-8267; pomoc techniczna (503) 644-8827. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Super PC-Kwik.


Ważne

Ta wersja programu PC Tools została zaprojektowana do pracy w systemie MS-DOS lub Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, niektóre funkcje tego programu mogą nie działać poprawnie w systemie Windows 95. Jeśli używana jest obsługa dużego dysku (FAT32), program ten może w ogóle nie działać.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia nowych narzędzi dyskowych zaprojektowanych do pracy w systemie Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Firma jest osiągalna pod numerem telefonu (800) 441-7234 lub (541) 334-6054. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu PC Tools.


System Windows 95 można instalować na istniejących dyskach poddanych kompresji za pomocą programu SuperStor i w istniejących woluminach plików poddanych kompresji. Jednak z powodu niezgodności, po zainstalowaniu systemu Windows 95 dysków nie można poddać kompresji za pomocą programu SuperStor.

Na przykład system PC DOS w wersji 6.3 używa polecenie sstor /ds. Program SuperStor/DS korzysta z pliku o nazwie Defrag.exe do kompresji dysku. Podczas instalacji systemu Windows 95 plik ten został zastąpiony nowszą wersją, a program SuperStor nie może wykorzystać nowszej wersji tego pliku.

Nie są znane wersje programu SuperStor przeznaczone dla systemu Windows 95. Chcąc poddać kompresji nowy dysk lub utworzyć nowy poddany kompresji wolumin plików, należy użyć programu DriveSpace, który jest dołączony do systemu Windows 95. Można także próbować nabyć program kompresji zaprojektowany dla systemu Windows 95.


Program DoubleTools dla DoubleSpace wyprodukowany przez firmę Addstor jest niezgodny z systemem MS-DOS w wersjach 6.2, 6.22 i Windows 95. Nie należy instalować tego programu w systemie Windows 95. W przeciwnym wypadku, po ponownym uruchomieniu komputera utraci się dostęp do wszelkich istniejących woluminów plików.


Program Carbon Copy w wersji 2.5 i starszych nie działa w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows. Przy próbie uruchomienia składników host lub guest programu Carbon Copy, komputer przestanie działać.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Microcom. Firma jest osiągalna pod następującymi numerami: telefon (800) 822-8224; faks (617) 551-1021; pomoc techniczna BBS (617) 762-5134. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Carbon Copy.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, ta wersja programu Cyberflix jest niezgodna z systemem Windows 95. Zaktualizowaną wersję tego programu można łatwo uzyskać z sieci CompuServe lub America Online. Nie mając konta w żadnej z tych sieci można się skontaktować z firmą Cyberflix pod numerem (615) 546-7846, aby uzyskać informacje na temat nabycia zaktualizowanej wersji tego programu. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tego programu firmy Cyberflix.

Aby zaktualizować produkt firmy Cyberflix korzystając z sieci CompuServe

Aby zaktualizować produkt firmy Cyberflix korzystając z sieci America Online


Aby zaktualizować produkt firmy Cyberflix korzystając z sieci CompuServe

1	Uruchom Menedżera informacji CompuServe, wersję dla systemu Windows sieci CompuServe.

2	Kliknij menu Services, a następnie kliknij polecenie GO.

3	W oknie dialogowym Go wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk "OK":

gamepub

4	Dwukrotnie kliknij "Index Of Game Publishers".

5	Ustal, w którym forum znajdują się gry Cyberflix, a następnie kliknij przycisk "Anuluj".

6	Dwukrotnie kliknij odpowiednie forum.

Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem tego forum, musisz się do niego przyłączyć, aby załadować pliki Cyberflix.

7	Dwukrotnie kliknij Cyberflix.

8	Kliknij menu Biblioteka, a następnie kliknij polecenie Przeglądaj.

9	Kliknij program, który chcesz załadować, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z sieci CompuServe można znaleźć w Pomocy CompuServe.


Aby zaktualizować produkt firmy Cyberflix korzystając z sieci America Online

1	Kliknij menu Idź do, a następnie kliknij polecenie Słowo kluczowe.

2	Wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij polecenie Go.

software

3	Kliknij przycisk "Search The Libraries", a następnie wpisz poniższe polecenie:

Cyberflix

4	Kliknij listę "List Matching Files", a następnie kliknij nazwę gry, którą chcesz załadować.

5	Kliknij przycisk "Download Now".

Dodatkowe informacje na temat korzystania z sieci America Online można znaleźć w Pomocy America Online.


Jeśli przy próbie uruchomienia programu Adobe Illustrator w wersji 4.0 występuje ogólny błąd ochrony, można usunąć ten problem używając standardowych sterowników karty graficznej VGA dostarczanych wraz z systemem Windows 95. Jeśli karta jest już ustawiona na standard VGA, należy kliknąć przycisk "Uruchom program".

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o zmianie sterowników karty graficznej.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Adobe pod numerem (800) 833-6687. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Adobe Illustrator.


Aby zmienić sterownik karty graficznej

1	Kliknij tutaj  [image], aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości ekranu.

2	Kliknij przycisk "Zmień typ wyświetlania".

3	W obszarze "Typ karty" kliknij przycisk "Zmień".

4	Kliknij przycisk "Pokaż wszystkie urządzenia".

5	Na liście "Producenci" kliknij pozycję "Standardowe typy wyświetlania".

6	Na liście "Modele" kliknij pozycję "Standardowa karta graficzna (VGA)".

7	Kliknij przycisk "OK", a następnie kliknij przycisk "Zamknij" w oknach dialogowych Zmień typ wyświetlania i Właściwości ekranu.

8	Zostanie wyświetlony komunikat z żądaniem ponownego uruchomienia komputer, aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane. Jeśli działają jakiekolwiek programy, zapisz wszelkie dane, a następnie kliknij przycisk "Tak".


Program instalacyjny EarthCare! instaluje ikony programu w sposób nie obsługiwany przez system Windows 95. Chociaż program instalacyjny wykonywany jest z powodzeniem, nie zostaną utworzone żadne ikony. Można uruchomić program EarthCare! używając polecenia Uruchom lub tworząc podmenu EarthCare! w menu Programy, a następnie dodając ikony do podmenu.

Aby uruchomić program EarthCare! używając polecenia Uruchom

Aby utworzyć podmenu i ikony dla programu EarthCare!

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Wayzata Technology, Inc. pod numerem telefonu (800) 735-7321. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu EarthCare!.


Aby uruchomić program EarthCare! używając polecenia Uruchom

1	Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij polecenie Uruchom.

2	W polu "Otwórz" wpisz następujący tekst:

x:\pc\earthc.exe

Zamiast litery x wpisz literę stacji CD-ROM.


Aby utworzyć podmenu i ikony dla programu EarthCare!

1	Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij polecenie Otwórz.

2	Dwukrotnie kliknij folder "Programy".

3	Kliknij menu Plik, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.

4	Wpisz następującą nazwę dla foldera:

EarthCare!

5	Naciśnij klawisz ENTER, a następnie dwukrotnie kliknij właśnie utworzony folder.

6	W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót.

7	Osiem razy użyj kreatora Utwórz skrót do utworzenia skrótów dla każdego z następujących elementów. Zamiast litery x wpisz literę stacji CD-ROM.

Wiersz poleceń	Nazwa skrótu
x:\pc\earthc.exe	EarthCare!
x:\pc\read_me.wri	Read Me
x:\pc\register.wri	Register!
x:\pc\iloveair.wri	Tekst "I Love Air"
x:\pc\iloveani.wri	Tekst "I Love Animals"
x:\pc\ilovedrt.wri	Tekst "I Love Dirt"
x:\pc\ilovewtr.wri	Tekst "I Love Water"
x:\pc\songs.wri	Słowa do piosenek
8	Aby uruchomić program EarthCare!, kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Programy, a następnie wskaż program EarthCare!


Korzystając z drukarki sieciowej w programie 3D Home Architect w systemie Windows 95, należy się upewnić, czy ścieżka sieciowa jest skojarzona z portem drukarki (nazywa się to także "przechwytywaniem" portu drukarki). W przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy przy drukowaniu na drukarce sieciowej.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Broderbund Software, Inc. pod numerem (800) 521-6263. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu 3D Home Architect.


Aby zainstalować dodatkowe czcionki z pakietu Microsoft TrueType Font Pack, dwukrotnie kliknij ikonę "Czcionki" w Panelu sterowania.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o dodawaniu czcionek w systemie Windows 95.


Niektóre funkcje tej wersji programu Time Line firmy Symantec mogą nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows. Przy próbie użycia funkcji takich, jak makro Tools.run i przykłady Time Line, program przestanie działać.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Symantec pod numerem (800) 441-7234. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Time Line.


Usiłowano zainstalować program Close-Up w wersji 6.0 lub Close-Up/LAN Pro w wersji 6.1. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows 95, tylko część Remote programu Close-Up jest obecnie zgodna z systemem Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji programu Close-Up zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Norton-Lambert Corp. Firma Norton-Lambert jest osiągalna w następujący sposób: telefon (805) 964-6767 wew. 1; faks (805) 683-5679. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Close-Up.


Nie należy uruchamiać programu instalacyjnego dla tej wersji programu firmy Humongous Entertainment. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows 95, instalacja tego programu w komputerze może spowodować błędy systemu. Można jednak uruchomić program z dysku CD-ROM. W tym celu należy odnaleźć plik Autofred.exe lub Autofarm.exe, dwukrotnie go kliknąć, a następnie kliknąć przycisk "Play". Aby ułatwić uruchamianie programu, można dodać do menu Start lub Programy polecenie dla tego programu.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje na temat dodawania polecenia do menu Start lub Programy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Humongous Entertainment pod numerem (206) 485-1212. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią produktu firmy Humongous Entertainment.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, kompilator firmy Symantec C++ Professional w wersji 6.1 i starszych nie działa poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego kompilatora zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Symantec pod numerem (800) 441-7234. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią kompilatora Symantec C++ Professional.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, program Upfront w wersji 1.1 może nie działać w systemie Windows 95.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą SketchTech. Firma jest osiągalna w następujący sposób: telefon (612) 379-1435; faks (612) 331-4962. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Upfront.


Z powodu rozszerzeń wprowadzonych do sterowników wyświetlania w systemie Windows 95, usługa Proxy nie działa w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Funk Software, Inc. Firma jest osiągalna w następujący sposób:

Telefon (800) 828-4146

Faks (617) 547-1031

Poczta elektroniczna sales@funk.com

World Wide Web http://www.funk.com/

Poza Stanami Zjednoczonymi należy telefonować pod numer (617) 497-6339.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, składnik programu WanderLink o nazwie Proxy nie działa w systemie Windows 95. Podczas instalacji programu WanderLink Client należy się upewnić, że nie zostały zainstalowane składniki Proxy Master lub Host.

Aby uzyskać informacje na temat wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Funk Software, Inc. Firma jest osiągalna w następujący sposób:

Telefon(800) 828-4146

Faks(617) 547-1031

Poczta elektroniczna sales@funk.com

World Wide Web http://www.funk.com/

Poza Stanami Zjednoczonymi należy telefonować pod numer (617) 497-6339.


Z powodu rozszerzeń wprowadzonych do sterowników graficznych w systemie Windows 95, program Poetry in Motion nie działa poprawnie, jeśli ekran jest ustawiony na rozdzielczość inną niż 640 na 480.

Kliknij  [image], aby uzyskać informacje na temat zmiany rozdzielczości ekranu na wartość 640 na 480.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego programu, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Voyager Co. pod numerem (800) 446-2001. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Poetry in Motion.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, pewne funkcje tej wersji programu Wired for Sound Pro mogą nie działać poprawnie w systemie Windows 95.

Można załadować aktualizację programu Wired for Sound w wersji 4.0 zgodną z systemem Windows 95 z następujących usług sieciowych:

Usługa	Metoda

Aristo-Soft BBS	Zatelefonuj pod numer (510) 426-5641.

Sieć CompuServe 	Wpisz GO ARISTOSOFT.

Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.aristosoft.com/

Sieć FTP	Połącz się z adresem ftp.aristosoft.com

Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych, którzy nie mają dostępu do żadnego z tych źródeł mogą się skontaktować z firmą Aristo-Soft, Inc. pod numerem (800) 278-6768 lub (510) 426-5355 i poprosić o aktualizację o kodzie MS95. Aby uzyskać ogólną pomoc lub informacje, należy telefonować pod numer (510) 426-5355 lub wysłać faks pod numer (510) 426-6703. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Wired for Sound Pro.


Jeśli korzysta się z drukarki sieciowej z programu PerForm PRO, należy się upewnić, czy ścieżka sieciowa jest skojarzona z portem drukarki (nazywa się to także "przechwytywaniem" portu drukarki). W przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy przy drukowaniu na drukarce sieciowej.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o programie PerForm PRO, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Delrina Technology Inc. pod numerem (800) 268-6082. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu PerForm PRO.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, w systemie Windows 95 nie można uruchamiać programu Remotely Possible/Sockets w wersji 1.1.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Avalan Technology, Inc. pod numerem (800) 441-2281 lub (508) 429-6482. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tego programu.


Aby zainstalować ten produkt firmy Lotus z komputera podłączonego do sieci, należy wykonać mapowanie litery dysku do komputera sieciowego.

Kliknij tutaj [image], aby uzyskać informacje o mapowaniu litery dysku do komputera sieciowego.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji programu Ami Pro w wersji 3.1 zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z wydziałem edytorów tekstów firmy Lotus Development Corp. Firma jest osiągalna w następujący sposób: telefon (800) 831-9679 lub (404) 391-0011; pomoc techniczna (508) 988-2500. Użytkownicy w Europie powinni telefonować pod numer 011-44-784-455-445. Użytkownicy w Azji powinni telefonować pod numer 011-813-5496-3101. Użytkownicy z innych regionów powinni telefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tego programu.


Ważne

Program Stacker w wersjach 4.1 i starszych nie może wykonywać kompresji dysków, w których używa się obsługi dużego dysku (FAT32).

Dodatkowe informacje można znaleźć w sieci Stac's World Wide Web pod adresem:
http://www.stac.com/


Ważne

Nie należy używać programu Stacker w wersjach 4.0 lub wcześniejszych do kompresji dysków, w których są używane długie nazwy plików. W przeciwnym wypadku długie nazwy plików zostaną skrócone do ośmiu znaków z trzyznakowym rozszerzeniem. Oprócz tego program Stacker w wersji 4.1 i starszej nie może wykonać kompresji dysków, w których używa się obsługi dużego dysku (FAT32).

Dodatkowe informacje można znaleźć w miejscu firmowym "Stac" sieci World Wide Web pod adresem:

http://www.stac.com/


Wersje 2.0 i 2.2 programu Bounds Checker firmy Nu-Mega nie działają w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Nu-Mega. Firma jest osiągalna pod numerem telefonu (800) 468-6342 lub (603) 889-2386. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Bounds Checker.


Jeśli instalowany jest program ClarisWorks w wersji 2.0, należy kontynuować instalację. Jeśli instalowany jest program ClarisWorks w wersji 1.0 dla Windows, programu tego nie można zainstalować korzystając z programu Setup.exe, który jest umieszczony na pierwszym dysku. Zamiast niego należy użyć programu Setupcw.exe, który jest umieszczony na drugim dysku.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Claris Corp. Firma jest osiągalna pod numerem telefonu (408) 727-9004, a pomoc techniczna BBS pod numerem (408) 987-7421. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu ClarisWorks.


Ta wersja programu Norton AntiVirus została zaprojektowana do pracy w systemie Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, niektóre funkcje tego programu nie będą działać poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Firma Symantec jest osiągalna pod numerem telefonu (800) 441-7234 lub (541) 334-6054. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Norton Antivirus.


Ta wersja programu Norton Desktop lub Norton Backup dla Windows została zaprojektowana do pracy w systemie Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, niektóre funkcje tego programu nie będą działać poprawnie w systemie Windows 95. W niektóry przypadkach program w ogóle nie będzie działać.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia programów zaprojektowanych specjalnie dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Firma jest osiągalna pod numerem telefonu (800) 441-7234 lub (541) 334-6054. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Norton Desktop dla Windows.


Ta wersja programu Norton Utilities została zaprojektowana do pracy w systemie MS-DOS lub Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, niektóre funkcje tego programu nie będą działać poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Firma jest osiągalna pod numerem telefonu (800) 441-7234 lub (541) 334-6054. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Norton Utilities.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, niektóre funkcje programu Norton Commander mogą nie działać poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Firma jest osiągalna pod numerem telefonu (800) 441-7234 lub (541) 334-6054. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Norton Commander.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. W systemie Windows 95 program ten nie działa poprawnie z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego. Próbując mimo to uruchomić ten program należy najpierw zapisać wszelkie dane używane w innych działających programach.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Chociaż ten program działa w systemie Windows 95, przy próbie wydruku mogą wystąpić problemy. W razie potrzeby, temat dotyczący usuwania problemów w Pomocy Windows 95 może być źródłem rozwiązań problemów z drukowaniem.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Uruchomienie tego programu w systemie Windows 95 może być niemożliwe przy użyciu pewnych ustawień wyświetlania. W razie napotkania problemów, należy zmienić liczbę kolorów wyświetlanych na monitorze na 256 lub 16.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o zmianie palety kolorów.

Jeśli problemy nadal występują, należy się skontaktować z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Uruchomienie tego programu w systemie Windows 95 może być niemożliwe przy użyciu pewnych ustawień wyświetlania. W razie napotkania problemów, należy zmienić rozdzielczość ekranu na wartość 640 na 480.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o zmianie rozdzielczości ekranu.

Jeśli problemy nadal występują, należy się skontaktować z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Z powodu zaawansowanych 32-bitowych funkcji sieciowych w systemie Windows 95, program ten może nie działać poprawnie. Jeśli zachodzi potrzeba dalszego używania tego programu, należy korzystać z oprogramowania sieciowego, które było zainstalowane w komputerze przed instalacją systemu Windows 95. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy się skontaktować z administratorem sieci.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


System Windows 95 jest zdolny do wykrywania wielu typów sprzętu. Aby się upewnić, czy sprzęt jest poprawnie zainstalowany, należy zastosować kreatora Dodaj nowy sprzęt do instalacji sterowników sprzętu.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o instalacji nowego sprzętu.


Nie należy zmieniać ustawień sprzętu za pomocą programu Panelu sterowania dostarczonego wraz ze sprzętem. Zamiast tego należy wykonać poniższą procedurę.

Aby zmienić ustawienia sprzętu

1	Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż polecenie Ustawienia.

2	Kliknij Panel sterowania, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę sprzętu, który ma być zmieniony. Jeśli sprzęt nie ma ikony, dwukrotnie kliknij ikonę "System".

3	Zmień ustawienia zgodnie z potrzebami.

Wskazówka

Aby uzyskać Pomoc na temat elementu, kliknij  [image] w górnej części okna dialogowego, a następnie kliknij element.


Aby uzyskać informacje na temat uruchomienia tego programu w systemie Windows 95, należy się zapoznać z treścią pliku Readme.txt.

Aby znaleźć i otworzyć plik Readme.txt

1	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "Pliki lub foldery".

2	W polu "Nazwa" wpisz następujący tekst:

readme.txt

3	Kliknij przycisk "Znajdź teraz".

System Windows może znaleźć wiele plików Readme.txt.

4	Dwukrotnie kliknij plik Readme.txt, który został znaleziony w folderze zawierającym pliki systemu Windows.

5	Przeszukaj plik, aby znaleźć nazwę tego programu.


W większości komputerów ten program systemu MS-DOS działa poprawnie w systemie Windows 95. Jeśli w tym komputerze program nie działa poprawnie, może być konieczne uruchomienie go w trybie MS-DOS. Tryb MS-DOS usuwa z pamięci system Windows 95 i tworzy środowisko MS-DOS.

Aby uruchomić ten program w trybie MS-DOS

1	Zakończ program, jeśli działa, a następnie wykorzystaj ikonę "Mój komputer" do znalezienia ikony programu.

2	Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę programu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

3	Kliknij kartę "Program", a następnie kliknij przycisk "Zaawansowane".

4	Zaznacz pole wyboru "Tryb MS-DOS".

5	Kliknij przycisk "OK" we wszystkich otwartych oknach dialogowych, a następnie ponownie uruchom program.


Uruchomienie tego programu w systemie Windows 95 może spowodować utratę stabilności systemu lub uniemożliwić poprawne uruchomienie. Zaleca się, aby nie uruchamiać tego programu w systemie Windows 95.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


W systemie Windows 95 dopuszczalne są dłuższe nazwy drukarek niż we wcześniejszych wersjach systemu Windows. W rezultacie można tworzyć nazwy drukarek, których istniejące programy nie mogą rozpoznać.

Jeśli pojawią się problemy z drukowaniem na drukarce sieciowej o nazwie dłuższej niż 14 znaków, można poprosić administratora sieci o zmianę jej nazwy, albo przechwycić port drukarki.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.


Ten program MS-DOS wymaga rozszerzonej pamięci (EMS) do poprawnego działania. Jeśli używany jest menedżer pamięci taki, jak QEMM lub 386Max, należy sprawdzić w dokumentacji dostarczonej wraz z tym menedżerem pamięci, w jaki sposób można dodać pamięć EMS. Jeśli używany jest menedżer pamięci EMM386, należy wykonać poniższą procedurę.

Aby się upewnić, że program Emm386.exe zapewnia rozszerzoną pamięć

1	Kliknij tutaj  [image], aby uruchomić edytor konfiguracji systemu.

2	W menu Okno kliknij polecenie Config.sys.

3	 Jeśli brak wierszy zawierających nazwę Emm386.exe, oznacza to, że komputer jest poprawnie skonfigurowany. Nie wykonuj następnych kroków procedury.

Jeśli jest wiersz zawierający nazwę Emm386.exe, upewnij się, że w tym wierszu nie ma instrukcji NOEMS. W przeciwnym wypadku należy z wiersza usunąć tylko instrukcję NOEMS.

4	W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.

5	Kliknij przycisk "Tak", aby zapisać zmiany.

6	Uruchom ponownie komputer. Pamięć EMS powinna być teraz dostępna dla programu.


Nie należy instalować tego sterownika drukarki w systemie Windows 95. Należy uzyskać zaktualizowany sterownik od producenta drukarki albo zainstalować sterownik dostarczony wraz z systemem Windows 95. Aby zainstalować sterownik będący uzupełnieniem systemu Windows 95, należy wykonać poniższą procedurę.

Aby zainstalować sterowniki drukarek systemu Windows 95

1	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Ustawienia, a następnie w podmenu kliknij polecenie Drukarki.

2	Dwukrotnie kliknij ikonę "Dodaj drukarkę".

3	Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, programu Famous Places nie można zainstalować za pomocą programu instalacyjnego Setup.exe. Zamiast niego należy użyć programu Fpsetup.exe, który jest umieszczony w tym samym folderze. Program instalacyjny Fpsetup.exe może nie skopiować niektórych z niezbędnych plików z powodu zmian w sterownikach urządzeń Video for Windows. Aby rozwiązać ten problem, przed uruchomieniem programu Famous Places należy wykonać poniższą procedurę.

Aby skopiować niezbędne składniki

1 Zanotuj te wskazówki lub wydrukuj je klikając przycisk "Drukuj" w tym temacie.

2 Zakończ program instalacyjny Famous Places, a następnie wykonaj poniższe czynności.

3	Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij polecenie Uruchom.

4	W polu "Otwórz" wpisz następujący tekst:

command /c copy x:\indeo.drv %windir%\system /y

Zamiast litery x wpisz literę stacji CD-ROM.

5	Kliknij przycisk "OK". Program Famous Places powinien teraz działać poprawnie.


Składniki animowane programu Star Trek Interactive Technical Manual są instalowane na dysku twardym w folderze o nazwie Windows. Jeśli folder zwierający pliki systemu Windows 95 nie nazywa się Windows, składniki animowane mogą nie działać poprawnie. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać poniższą procedurę.

Aby skopiować składniki animowane programu Star Trek

1	Wydrukuj lub zanotuj te instrukcje.

2	Kliknij przycisk "Uruchom program", a następnie zakończ program instalacyjny Star Trek Interactive Technical Manual.

3	Po zakończeniu programu instalacyjnego kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij polecenie Uruchom.

4	W polu "Otwórz" wpisz następujący tekst:

command /c copy x:\qtw\*.* %windir%\system /y

Zamiast litery x wpisz literę stacji CD-ROM.

5	Kliknij przycisk "OK".

6	Uruchom ponownie komputer.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, przed uruchomieniem tego programu trzeba dodać wiersz do pliku System.ini. Zanotuj poniższe instrukcje lub wydrukuj je klikając przycisk "Drukuj" w tym temacie. Po zakończeniu programu instalacyjnego należy wykonać poniższą procedurę.

Aby zmodyfikować plik System.ini

1	Kliknij tutaj  [image], aby uruchomić edytor konfiguracji systemu.

2	W menu Okno kliknij polecenie System.ini.

3	Odszukaj sekcję o tytule [386ENH].

4	Do sekcji [386ENH] dodaj następujący wiersz:

device=vwwsd.386

5	W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.

6	Kliknij przycisk "Tak", aby zapisać zmiany.

7	Uruchom ponownie komputer. Po uruchomieniu komputera program będzie gotowy do uruchomienia.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, nie można zakończyć programu Martian Memorandum naciskając klawisze CTRL+Q. Zamiast nich należy nacisnąć klawisze ALT+SPACE, a następnie kliknąć przycisk "Zamknij".


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, nie można zakończyć programu Amazon – Guardians of Eden naciskając klawisze CTRL+Q. Zamiast nich należy nacisnąć klawisze ALT+SPACE, a następnie kliknąć przycisk "Zamknij".


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, uruchomienie programu CameraMan dla Windows w wersji 2.0 może się okazać niemożliwe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Motion Works pod numerem (800) 587-9333. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu CameraMan.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows zaleca się, aby nie uruchamiać programu instalacyjnego Dragon's Lair, który kopiuje program Dragon's Lair z dysku CD-ROM na dysk twardy. Program Dragon.exe należy uruchomić bezpośrednio z dysku CD-ROM. Aby ułatwić uruchamianie programu, można dodać do menu Start lub Programy polecenie dla tego programu.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje na temat dodawania polecenia do menu Start lub Programy.


Jeśli w komputerze brak koprocesora matematycznego, program Shadowcaster należy uruchomić w trybie MS-DOS. Jeśli nie wiadomo, czy w komputerze jest koprocesor matematyczny, należy zapisać pracę ze wszelkich innych działających programów, a następnie uruchomić program Shadowcaster. Jeśli gra działa poprawnie, w komputerze prawdopodobnie jest zainstalowany koprocesor matematyczny i nie ma potrzeby wykonywania poniższej procedury. Jeśli gra nie działa poprawnie, należy wykonać poniższą procedurę, aby gra działała w trybie MS-DOS. Tryb MS-DOS usuwa z pamięci system Windows 95 i tworzy środowisko MS-DOS.

Aby uruchomić program Shadowcaster w trybie MS-DOS

1	Zakończ program, jeśli działa, a następnie wykorzystaj ikonę "Mój komputer" do znalezienia ikony programu.

2	Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę programu, a następnie kliknij przycisk "Właściwości".

3	Kliknij kartę "Program", a następnie kliknij przycisk "Zaawansowane".

4	Zaznacz pole wyboru "Tryb MS-DOS".

5	Kliknij przycisk "OK" we wszystkich otwartych oknach dialogowych, a następnie ponownie uruchom program.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, przed instalacją programu TimeActivator trzeba zmienić nazwy dwóch plików. Jeśli poniższa procedura nie zostanie wykonana, instalacja programu TimeActivator może się nie udać.

Aby zainstalować program TimeActivator

1	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "Pliki lub foldery".

2	W polu "Nazwa" wpisz następujący tekst, a następnie kliknij przycisk "Znajdź teraz":

odbc*

3	Wśród plików znalezionych przez system Windows powinny być dwa o nazwach Odbc.dll i Odbcinst.dll, umieszczone w folderze o nazwie Windows\System. Jeśli katalog zwierający pliki systemu Windows nie nazywa się Windows, zamiast tej nazwy foldera pojawi się inna.

4	Kliknij plik Odbc.dll, a następnie kliknij menu Plik.

5	Kliknij polecenie Zmień nazwę, a następnie wpisz poniższy tekst:

odbc.bak

6	Naciśnij klawisz ENTER, a następnie kliknij plik Odbcinst.dll.

7	Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

8	Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

odbcinst.bak

9	Uruchom program instalacyjny TimeActivator. Instalacja powinna być wykonana pomyślnie.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, instalacja programu Alistair and the Alien Invasion w systemie Windows 95 może się nie udać. Aby zainstalować program Alistair and the Alien Invasion, należy wykonać następującą procedurę. Spowoduje to, że system Windows 95 przekazuje do programu instalacyjnego informację, że jest to system Windows w wersji 3.1.

Aby umożliwić działanie programu instalacyjnego Alistair and the Alien Invasion

1	Kliknij tutaj  [image], aby uruchomić edytora konfiguracji systemu.

2	W menu Okno kliknij plik Win.ini.

3	Odszukaj sekcję[Compatibility].

4	W sekcji [Compatibility] wpisz w oddzielnym wierszu następujący tekst:

DSHELL=0x00200000

5	W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.

6	Zapisz zmiany w pliku Win.ini klikając przycisk "Tak".

7	Kliknij przycisk "Uruchom program", aby kontynuować instalacje programu Alistair Alien Invasion.

8	Wykonaj ponownie kroki od 1 do 6, lecz tym razem usuń tekst dodany do pliku Win.ini.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, mogą wystąpić problemy przy korzystaniu z programu Intel Pro Share do przechwytywania obrazów z programów 32-bitowych. Dzieje się tak dlatego, że programy 16-bitowe i 32-bitowe działają w różnych kontekstach. Aby przechwycić obrazy z programu 32-bitowego, należy zacząć od narysowania obszaru przechwytywania z aplikacji 16-bitowej. Narysowany prostokąt może zawierać programy 32-bitowe, lecz musi być zaczęty w programie 16-bitowym.


Do poprawnej instalacji sterowników audio w komputerze IBM ThinkPad w systemie Windows 95 może się okazać konieczne dwukrotne uruchomienie programu instalacyjnego.


Dźwięk programu Sierra On-Line's Front Page Sports Football Pro '95 nie działa poprawnie w systemie Windows 95, jeśli program nie zostanie uruchomiony w trybie MS-DOS. Tryb MS-DOS usuwa z pamięci system Windows 95 i tworzy środowisko MS-DOS.

Aby uruchomić program Front Page Sports Football Pro 95 w trybie MS-DOS

1	Zakończ program, jeśli działa, a następnie wykorzystaj ikonę "Mój komputer" do znalezienia ikony programu.

2	Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę programu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

3	Kliknij kartę "Program", a następnie kliknij przycisk "Zaawansowane".

4	Zaznacz pole wyboru "Tryb MS-DOS".

5	Kliknij przycisk "OK" we wszystkich otwartych oknach dialogowych, a następnie ponownie uruchom program.


Ta gra może przestać działać po zakończeniu programu. W takim wypadku należy zaczekać na zakończenie aktywności dysku, nacisnąć klawisze ALT+SPACE, a następnie kliknąć przycisk "Zamknij".

Aby uzyskać dodatkowe informacje, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Sierra On-Line, Inc. pod numerem (800) 757-7707. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tej gry.


Jeśli w pliku Autoexec.bat instrukcja PATH przekracza długość 128 znaków, program Lotus cc:Mail dla Windows w wersji 2.x lub wcześniejszej nie może działać w systemie Windows 95. Aby wcześniejsze wersje programu cc:Mail mogły działać pomimo nadmiernej długości instrukcji PATH, należy wykonać następującą procedurę.

Aby skrócić instrukcję PATH

1	Kliknij tutaj  [image], aby uruchomić edytora konfiguracji systemu.

2	W razie potrzeby przenieś plik Autoexec.bat do tła klikając menu Okno, a następnie klikając nazwę Autoexec.bat.

3	Odszukaj instrukcję PATH. Wpisy w tej instrukcji powinny być oddzielone średnikami (;).

4	Usuń wpisy dla programów, które nie są już zainstalowane w komputerze lub programów rzadko używanych.

5	Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zakończ.

6	Zapisz zmiany w pliku Autoexec.bat klikając przycisk "Tak".

7	Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom program cc:Mail dla Windows w wersji 2.0.

Aby uzyskać informacje na temat wersji programu cc:Mail zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Lotus Development Corporation pod numerem (800) 448-2500. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować pod numer (800) 448-2500 lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą oprogramowania.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, ta wersja programu ClickBook może nie działać w systemie Windows 95. W przypadku użycia tej wersji komputer może przestać działać.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia zaktualizowanej wersji programu, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą BookMaker Corp. pod numerem (415) 354 8161. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu ClickBook.


Ta wersja programu Lightning firmy Lucid Corp. nie jest obsługiwana przez system Windows 95.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Lucid Corp. pod numerem (800) 967-5550. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Lightning.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, program instalacyjny sterownika myszy Microsoft Mouse w wersji 9.01 może nie działać w systemie Windows 95. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować sterownik IntelliPoint w wersji 1.10.

Zarejestrowani użytkownicy programu Microsoft IntelliPoint mogą się kontaktować z biurem pomocy technicznej klientów Microsoft pod numerem telefonu (800) 426-9400, aby wpisać się na listę oczekujących na aktualizację programu IntelliPoint 1.10. Microsoft zawiadomi tych użytkowników, kiedy będzie dostępny program IntelliPoint w wersji zaprojektowanej dla systemu Windows 95.


Poniżej zamieszczono listę znanych problemów i ich rozwiązań dla programu dBASE w wersji 5.0 działającego w systemie Windows 95. Informacje te są dostarczone przez firmę Borland International.

Problem	Programu nie można uruchomić za pomocą funkcji RUN(), gdy jest umieszczony w katalogu o długiej nazwie.

Rozwiązanie	Ponieważ program dBASE w wersji 5.0 dla Windows został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1, można usunąć ten problem odwołując się do katalogu o długiej nazwie za pomocą ośmioliterowego skrótu, który jest rozpoznawany przez program dBASE. Można też zmienić odpowiedni katalog o długiej nazwie przed użyciem funkcji RUN() (dzięki czemu nie jest potrzebna pełna ścieżka). Firma Borland wyprodukowała nową wersję programu dBASE obsługującą system Windows 95.

Problem	Minimalizacja i maksymalizacja formularza niszczy wszystkie zdarzenia. Na przykład spróbuj uruchomić plik Animals.wfm z katalogu Samples.

Rozwiązanie	Program dBASE w wersji 5.0 dla Windows został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1. Jest to znany problem, który nie ma rozwiązania. Firma Borland wyprodukowała nową wersję programu dBASE obsługującą system Windows 95. W nowej wersji ten problem nie występuje.

Problem	Analizator programu nie działa.

Rozwiązanie	Analizator programu działa poprawnie, jeśli jest ustawiony odpowiedni plik Default.cfg. Program dBASE w wersji 5.0 dla Windows został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1. W razie wystąpienia tego problemu należy zatelefonować do firmy Borland International z prośbą o program przeznaczony do tworzenia pliku Default.cfg albo poszukać tego pliku w biuletynie firmy Borland w sieci CompuServe. Firma Borland wyprodukowała nową wersję programu dBASE obsługującą system Windows 95. W nowej wersji ten problem nie występuje.

Problem	Program dBASE staje się niestabilny po zmianie domyślnej czcionki okna poleceń. Powoduje to wyświetlenie komunikatu mówiącego o tym, że program dBASE może stać się niestabilny.

Rozwiązanie	Czcionka okna poleceń może być zmieniona, lecz trzeba to zrobić za pomocą pliku Dbasewin.ini w sekcji CommandWindow. Poniżej podano przykład wierszy, które można dodać do sekcji CommandWindow. Wiersze te wprowadzają 13-punktową czcionkę Arial. Wystarczy dodać te wiersze do pliku Dbasewin.ini.

InputPaneFont = Arial, 13
ResultsPaneFont = Arial, 13

Program dBASE w wersji 5.0 dla Windows został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1. Firma Borland wyprodukowała nową wersję programu dBASE obsługującą system Windows 95. W nowej wersji ten problem nie występuje.

Problem	Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w polu "Przeglądaj" na prawej krawędzi ekranu powoduje, że program dBASE przestaje działać.

Rozwiązanie	Program dBASE w wersji 5.0 dla Windows został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1. Jest to znany problem, który nie ma rozwiązania. Firma Borland wyprodukowała nową wersję programu dBASE obsługującą system Windows 95. W nowej wersji ten problem nie występuje.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji programu dBASE, która obsługuje system Windows 95, należy się skontaktować z firmą Borland International. Firma jest osiągalna w następujący sposób: telefon (800) 841-8180; BBS (408) 431-5096; CompuServe GO Borland. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować pod numer (408) 431-1000. Firma Borland jest także dostępna w sieci World Wide Web pod adresem:

http:/www.borland.com/


Podczas używania tego programu w systemie Windows 95 można napotkać problemy. Z powodu rozszerzeń wprowadzonych do sterowników graficznych Windows 95, program ten nie działa poprawnie, jeśli rozdzielczość ekranu jest ustawiona na wartość inną niż 640 na 480.

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o zmianie rozdzielczości ekranu.


Ta wersja programu Perceive Personal OCR for Hand Scanners została napisana dla systemu Windows 3.1 i może nie działać poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą MaxSoft-Ocron, Inc. pod numerem (510) 252-0200. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Perceive Personal OCR for Hand Scanners. Można też napisać do firmy MaxSoft-Ocron, Inc. na adres 4110 Clipper Court, Freemont, CA 94538, USA.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, program ExecuVoice firmy Dragon Systems, Inc. może nie działać w systemie Windows 95. Użycie programu ExecuVoice może spowodować wystąpienie ogólnego błędu ochrony, co z kolei może spowodować zawieszenie systemu Windows.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Dragon Systems, Inc. Firma jest osiągalna pod numerem telefonu (800) 825-5897 lub (617) 965-5200. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tego programu.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, program At Your Service może nie działać w systemie Windows 95. Może on także spowodować wadliwe działanie systemu Windows, ponieważ jest automatycznie uruchamiany przy każdym uruchomieniu systemu Windows.

Zaleca się, aby nie instalować tego programu. Firma Microsoft nie mogła uzyskać informacji na temat aktualizacji tego programu. Jeśli aktualizacje nie będą dostępne, należy wykorzystać podobny program, który został zaprojektowany dla systemu Windows 95.


Program GroupWise Coaches demonstruje niekiedy czynności polegające na przemieszczaniu wskaźnika myszy na pasek menu, a następnie symulacji kliknięcia myszą. Jeśli program GroupWise w wersji 4.1 używany jest w systemie Windows 95, czynność ta może się nie udać, ponieważ system Windows 95 używa czcionki menu innej niż czcionka używana w poprzednich wersjach systemu Windows. Symulowane kliknięcie myszą może wystąpić na niewłaściwym menu, powodując wadliwe działanie programu Coach. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać poniższą procedurę.

Aby zmienić czcionkę używaną do menu

1	Kliknij tutaj  [image], aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości ekranu.

2	Na liście elementów kliknij pozycję "Menu".

3	Na liście czcionek kliknij pozycję "System".


Funkcja Meterwin, która jest dołączona do programu LANDesk w wersji 2.0 firmy Intel, może spowodować zawieszenie systemu Windows Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć polecenie powodujące automatyczne uruchomienie programu przy każdym uruchomieniu komputera.

Aby uniemożliwić automatyczne uruchamianie funkcji Meterwin.exe

1	Kliknij tutaj  [image], aby uruchomić edytora konfiguracji systemu.

2	Kliknij menu Okno, a następnie kliknij plik Win.ini.

3	Odszukaj sekcję [Windows].

4	Plik o nazwie Meterwin.exe może się znajdować w wierszu Load= albo Run=. Usuń nazwę pliku z tego wiersza.

5	Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zakończ.

6	Zapisz zmiany w pliku Win.ini klikając przycisk "Tak".

7	Uruchom ponownie komputer.


Nie można używać programu Novell NetWare User Tools z programem Microsoft Client for NetWare. Program Novell NetWare User Tools polega na użyciu specjalnych okien dialogowych do połączenia z serwerami NetWare. Te okna dialogowe nie są obsługiwane przez 32-bitowy program Microsoft client dla NetWare. Jeśli zachodzi potrzeba dalszego używania programu Novell NetWare User Tools, należy korzystać z oprogramowania sieciowego, które było zainstalowane w komputerze przed instalacją systemu Windows 95. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy się skontaktować z administratorem sieci.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, wersje programu instalacyjnego, które zostały utworzone przed rokiem 1995 mogą nie działać poprawnie. Program instalacyjny mógł nie utworzyć folderów i ikon dla programu głównego. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać poniższą procedurę.

Aby utworzyć foldery i ikony dla tego programu

1	Zanotuj te wskazówki lub wydrukuj je klikając przycisk "Drukuj" w tym temacie.

2	Kontynuuj program instalacyjny.

3	Po zakończeniu programu instalacyjnego uruchom ponownie komputer.

4	Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij polecenie Uruchom.

5	W polu "Otwórz" wpisz poniższy tekst, a następnie kliknij przycisk "OK".

grpconv

Po zakończeniu działania programu GrpConv kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż polecenie Programy. Powinna się pojawić lista wielu podmenu, wśród których znajduje się podmenu o nazwie Pilgrim, które zostało właśnie utworzone. Wskaż podmenu Pilgrim, a następnie kliknij ikonę programu, który chcesz uruchomić.


Używana jest wersja programu Microsoft Excel, która nie jest całkowicie zgodna z systemem Windows 95. Użycie poleceń Drukuj lub Podgląd wydruku może spowodować nieoczekiwane zakończenie programu Excel.

Aby uzyskać informacje o sposobie usunięcia problemu, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Microsoft pod numerem (800) 426-9400. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu Excel.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "LINKBUG sees unknown version", oznacza to, że używana jest wcześniejsza wersja kompilatora FORTRAN 77, która wymaga aktualizacji.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Absoft. Firma jest osiągalna pod numerem telefonu (810) 853-0050 lub (810) 853-0095. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu FORTRAN 77.


Program LANDESK w wersji 2.0 i późniejszych używa programu TSR o nazwie Usertsr.exe, który może powodować zawieszanie systemu Windows 95, gdy używany jest protokół (Nwlink.vxd) zgodny z protokołem Microsoft IPX/SPX lub udostępnianie plików i drukarek dla Microsoft Networks (Vserver.vxd).

Wersja programu TSR zaprojektowana dla systemu Windows 95 jest dostępna w biuletynie BBS firmy Intel lub w pomocy technicznej produktu firmy Intel. Numery telefonów BBS i obsługi technicznej produktu można znaleźć w dokumentacji dołączonej do kopii programu LANDESK.


Ten program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu Windows. Może on nie działać poprawnie w systemie Windows 95 z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego.

Aby uzyskać informacje na temat wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, należy się skontaktować z firmą Traveling Software, Inc., pod numerem telefonu (800) 487-4320 lub (206) 483-8088.


Ten program może nie działać poprawnie, jeśli pasek zadań jest ustawiony jako "Zawsze na wierzchu". Uruchomienie tego programu z paskiem zadań na wierzchu może spowodować problemy. W razie napotkania problemów, należy wykonać następującą procedurę.

Aby zmienić ustawienie paska zadań

1	Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż polecenie Ustawienia.

2	Kliknij polecenie Pasek zadań, a następnie wyczyść pole wyboru "Zawsze na wierzchu".

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Dokument zatytułowany "ProShare™ Products: Compatibility with Windows 95" (dokument #8171) zawiera bieżące informacje na temat zgodności programu ProShare™ Personal Conferencing firmy Intel z systemem Windows 95. Dokument ten można uzyskać z sieci World Wide Web z obszaru obsługi klientów firmy Intel (www.intel.com) lub forum firmy Intel w sieci CompuServe (GO INTEL).


Ten program instalacyjny utworzył pliki PIF, które należy usunąć przed uruchomieniem programu w systemie Windows 95. Należy zakończyć program instalacyjny, a następnie wykonać następującą procedurę.

Aby usunąć pliki PIF utworzone przez ten program instalacyjny

1	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "Pliki lub foldery".

2	Kliknij przycisk "Przeglądaj", a następnie kliknij znak plus (+) obok dysku, na którym został zainstalowany program.

3	Kliknij folder, który zawiera program, a następnie kliknij przycisk "OK".

4	W polu "Nazwa" wpisz poniższy tekst:

*.pif

5	Kliknij przycisk "Znajdź teraz".

6	Kliknij każdy plik PIF znaleziony przez system Windows, a następnie naciśnij klawisz DEL.

7	Uruchom zainstalowany program. System Windows 95 automatycznie utworzy nowy plik PIF, który jest zgodny z nowym środowiskiem Windows.


Ten program do tworzenia kopii zapasowych został zaprojektowany dla systemu Windows 3.1. Z powodu rozszerzeń wprowadzonych do systemu plików Windows 95, który obsługuje długie nazwy plików, ten program może nie działać poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, należy się skontaktować z jego producentem lub sprzedawcą oprogramowania.


Ta wersja programu Central Point Backup została zaprojektowana dla systemu Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, niektóre funkcje tego programu nie będą działać poprawnie w systemie Windows 95.

Aby uzyskać informacje na temat nabycia wersji tego programu zaprojektowanej dla systemu Windows 95, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Firma jest osiągalna pod numerem telefonu: (800) 441-7234 lub (541) 334-6054. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią tego programu.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, przełączanie się między programem Navigator w wersji 2.0 i systemem Windows 95 jest możliwe tylko po uzyskaniu programu uzupełniającego z obsługi technicznej firmy Packard Bell.

Aby uzyskać ten program, należy się skontaktować z firmą Packard Bell pod numerem (801) 579-0161.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, w programie QuickBooks w wersji 2.0 i 3.0 występują problemy z wykonywaniem pewnych funkcji w systemie Windows 95.

Jeśli używany jest program QuickBooks w wersji 2.0 lub 3.0 i jednocześnie używane są drukarki sieciowe, drukowanie na drukarce sieciowej będzie niemożliwe, dopóki ścieżka sieciowa nie będzie skojarzona z portem drukarki (nazywa się to także "przechwytywaniem" portu drukarki).

Kliknij tutaj  [image], aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.

Aby móc używać programu QuickBooks w wersji 2.0 w systemie Windows 95, należy wykonać następującą procedurę.

Aby zmienić program QuickBooks, aby mógł poprawnie pracować w systemie Windows 95

1	Kliknij tutaj  [image], aby uruchomić program Make Compatible.

2	W menu File (Plik) kliknij polecenie Choose Program (Wybierz program).

3	Dwukrotnie kliknij ikonę "Mój komputer". Jeśli ikona jest niewidoczna, kliknij przycisk "Mój komputer" w polu "Szukaj w".

4	Dwukrotnie kliknij dysk zawierający program QuickBooks. Program QuickBooks jest zwykle umieszczony na dysku C.

5	Odszukaj folder zawierający program QuickBooks, a następnie dwukrotnie go kliknij.

6	Odszukaj ikonę programu o nazwie QBW, a następnie dwukrotnie ją kliknij.

7	W programie Make Compatible zaznacz pole wyboru "Win 3.1 Style Controls".

8	W menu File (Plik) kliknij polecenie Save (Zapisz), a następnie kliknij polecenie Exit (Zakończ).

Najnowsza wersja programu QuickBooks jest zgodna z systemem Windows 95. Aby uzyskać tę wersję, należy się skontaktować ze sprzedawcą oprogramowania. Można także skontaktować się z firmą Intuit pod numerem (800) 624-8742 lub (415) 322-0573.


Program Microsoft FORTRAN PowerStation dla MS-DOS i Windows jest zaprojektowany do optymalnej pracy w systemie Windows 3.1. Przy korzystaniu z tego programu w systemie Windows 95, programy graficzne skompilowane w tym programie nie będą działać. Zamiast oczekiwanych obrazów będących wynikiem działania takiego programu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Dostępny jest program uzupełniający, który pozwala usunąć ten problem. Jeśli nadal używany jest program w wersji 1.0, a nie w wersji 1.0a, należy uzyskać zaktualizowaną wersję programu. Aby ustalić, czy używana jest wersja 1.0a, należy zmienić katalog na Bin, a następnie uruchomić program Link.exe. Jeśli używana jest wersja 1.0a, na ekranie powinien się pojawić tekst "Version 1.0F".

Aby uzyskać program uzupełniający, należy skontaktować się z biurem pomocy technicznej produktu Microsoft pod numerem umieszczonym w dokumentacji. Mieszkając w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie można zatelefonować pod numer (206) 635-7015. Można także załadować samoczynnie rozpakowujący się plik Fpsfix.exe z biblioteki oprogramowania Microsoft (MSL) w następujących usługach sieciowych.

Usługa	Metoda

CompuServe	Wpisz GO MSL, a następnie wyszukaj plik Fpsfix95.exe.

Anonymous FTP	Pod adresem ftp.microsoft.com, zmień na katalog \Softlib\Mslfiles, a następnie załaduj plik Fpsfix95.exe.

Problem występuje także w programie analizy programu FORTRAN PowerStation, gdy jest on używany w systemie Windows 95. Firma Microsoft pracuje obecnie nad programem uzupełniającym, który ma usunąć ten problem.

Firma Microsoft udostępniła wiele forum sieci CompuServe. Zapewniają one wygodny kontakt ze światową wspólnotą klientów firmy Microsoft. Można wymieniać informacje z członkami i inżynierami obsługi Microsoft oraz korzystać z bazy danych Microsoft Knowledge Base. Usługi te są bezpłatne, lecz trzeba się liczyć z opłatami za połączenia w sieci CompuServe. Aby założyć konto usług informacyjnych (CIS) w sieci CompuServe, należy zatelefonować bezpośrednio do sieci CompuServe pod numer (800) 848-8199.


Z powodu zmian wprowadzonych do systemu operacyjnego Windows, ten program może nie zainstalować się poprawnie w systemie Windows 95. Problem ten można usunąć dodając wiersz do pliku System.ini. Powoduje to, że system Windows 95 przekazuje do programu instalacyjnego informacje, że jest to system Windows w wersji 3.1.

Aby umożliwić uruchomienie programu instalacyjnego

1	Zanotuj te wskazówki lub wydrukuj je klikając przycisk "Drukuj" w tym temacie.

2	Kliknij tutaj  [image], aby uruchomić edytora konfiguracji systemu.

3	W menu Okno kliknij plik Win.ini.

4	Odszukaj sekcję [Compatibility].

5	W sekcji [Compatibility] w oddzielnym wierszu wpisz poniższy tekst:

DSHELL=0x00200000

6	W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.

7	Zapisz zmiany w pliku Win.ini klikając przycisk "Tak".

8	Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom program instalacyjny.

9	Wykonaj ponownie kroki od 2 do 7, lecz tym razem usuń tekst dodany do pliku Win.ini.


Program Reflection X w wersji 4.0 i 4.1 nie działa w systemie Windows 95.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym programie, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z obsługą klientów firmy WRQ. Firma jest osiągalna pod następującymi numerami: telefon (206) 217-7100; faks (206) 217-0293; poczta WRQ, 1500 Dexter Avenue North, Seattle WA 98109-3051, USA.

Poza Stanami Zjednoczonymi można się kontaktować z firmą w następujący sposób: telefon +31-70-375-11-00; faks +31-70-356-12-44; adres pocztowy WRQ Europe, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag, Holandia.


Aby podczas korzystania z funkcji SnapTo nie były wyświetlane komunikaty o błędach, należy zaktualizować pliki programów Microsoft Mouse Manager lub IntelliPoint o nazwach Pointer.exe i Pointer.dll. Aby to zrobić, należy wykonać następującą procedurę.

Aby zaktualizować pliki Pointer.exe i Pointer.dll

1	Kliknij tutaj  [image], aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości myszy.

2	Kliknij kartę "Ogólne", a następnie kliknij przycisk "Zmień".

Jeśli mysz Microsoft jest już zaznaczona, nie trzeba wykonywać pozostałych kroków procedury. W przeciwnym wypadku należy wykonać następującą procedurę.

3	Kliknij przycisk "Pokaż wszystkie urządzenia".

4	Na liście "Producenci" kliknij nazwę Microsoft.

5	Na liście "Modele" kliknij typ posiadanej myszy, a następnie kliknij przycisk "OK".

Spowoduje to skopiowanie do komputera zaktualizowanych wersji plików Pointer.exe i Pointer.dll z dysków instalacyjnych Windows 95 lub z dysku CD-ROM.

Uwaga

•	Jeśli plik Autoexec.bat zawiera wiersz taki, jak "SET MOUSE=C:\MOUSE" lub "SET MSINPUT=C:\MSINPUT" określający nieprawidłowy folder Mouse lub Msinput na dysku twardym, wystąpią błędy kopiowania plików. W takim wypadku należy zanotować lub wydrukować te instrukcje. Następnie należy skorygować wiersz SET MOUSE lub SET MSINPUT w pliku Autoexec.bat, uruchomić ponownie system Windows, a następnie powtórzyć poprzednią procedurę.

Jeśli mysz Microsoft jest zaznaczona, lecz nadal wyświetlany jest ten komunikat ostrzegawczy przy uruchomieniu funkcji Mouse Manager lub IntelliPoint, oznacza to, że nowe pliki nie zostały skopiowane do poprawnej lokalizacji na dysku twardym. Aby to skorygować, należy wykonać następującą procedurę.

Aby zastąpić starsze pliki nowymi plikami, które już są zainstalowane

1	Kliknij przycisk "Start", a następnie wskaż polecenie Znajdź.

2	Kliknij opcję "Pliki lub foldery", a następnie wpisz poniższy tekst w polu "Nazwa":

pointer.*

3	Kliknij przycisk "Znajdź teraz".

Zostaną prawdopodobnie wyświetlone dwa zestawy plików Pointer. Starsze wersje tych plików są zwykle umieszczone w folderach o nazwach C:\Mouse, C:\Msinput lub C:\Msmouse.

4	Skopiuj pliki Pointer z foldera Windows 95 do foldera zawierającego starsze wersje plików, zastępując starsze pliki. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat kopiowania plików, kliknij przycisk "Tematy pokrewne" poniżej.

{button ,ALink(“A_COPY_FILES”)} Tematy pokrewne


Program QualiType FontHandler w wersji 1.0 został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1. Ponieważ podsystem TrueType Windows 95 został znacznie zmieniony, funkcje instalacji, usuwania instalacji i grupowania czcionek TrueType mają w systemie Windows 95 ograniczone zastosowanie. Jednak funkcje programu FontHandler przeznaczone do przeglądania zainstalowanych czcionek, drukowania przykładowych arkuszy i instalacji, usuwania instalacji i grupowania czcionek Adobe Type Manager działają poprawnie.

Aby uzyskać informacje na temat nowszej wersji programu FontHandler, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych powinni się skontaktować z firmą QualiType. Zaktualizowaną wersję można zamówić telefonując pod numer (800) 950-2921. Aby uzyskać informacje należy zatelefonować pod numer (313) 822-2921 lub wysłać pocztę elektroniczną do firmy QualiType na adres 70672.2335@compuserve.com.

Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu FontHandler firmy QualiType.


Przy uruchomieniu programu instalacyjnego dla programu Microsoft Sound System w wersji 2.0, zostanie wyświetlony komunikat z żądaniem zamiany plików, które już są umieszczone na dysku twardym. Należy koniecznie kliknąć przycisk "Nie" przy każdym komunikacie żądającym zamiany istniejących plików. Jeśli zostanie kliknięty przycisk "Tak", komputer może się zawiesić, a w efekcie może być konieczna ponowna instalacja systemu Windows 95.


Nie należy używać programu Cirrus Logic WinMode do zmiany ustawień wyświetlania w systemie Windows 95. Aby ustawić rozdzielczość ekranu, paletę kolorów i inne ustawienia, należy dwukrotnie kliknąć ikonę "Ekran" w Panelu sterowania.

Aby uzyskać informacje na temat	Kliknij tutaj
Zmiany liczby kolorów wyświetlanych przez monitor
Zmiany rozdzielczości ekranu
Używania większych lub mniejszych czcionek wyświetlania
Kalibracji wyświetlania z rzeczywistymi rozmiarami
Częstotliwość odświeżania ekranu można skonfigurować używając programu Clmode dla systemu MS-DOS. Aby to zrobić, należy wykonać następującą procedurę.

Aby skonfigurować częstotliwość odświeżania ekranu

1	Wydrukuj lub zanotuj poniższe instrukcje.

2	Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij przycisk "Zamknij system".

3	Kliknij przycisk "Uruchom ponownie komputer", a następnie kliknij przycisk "Tak".

4	Gdy pojawi się tekst "Uruchamianie systemu Windows 95 . . .", naciśnij i zwolnij klawisz F8.

5	Naciśnij klawisz 6, aby uruchomić tylko wiersz poleceń, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

6	W wierszu poleceń wpisz poniższy tekst:

c:\windows\vgautil\clmode

7	Użyj programu Clmode do zmiany częstotliwości odświeżania.

8	Zakończ program Clmode, a następnie uruchom ponownie komputer.

Aby uzyskać zaktualizowaną wersję programu WinMode, która jest zgodna z systemem Windows 95, należy się skontaktować ze sprzedawcą oprogramowania.


Program Uninstaller 2 został zaprojektowany do pracy w systemie Windows w wersji 3.1 i może nie być całkowicie zgodny z systemem Windows 95. Zaleca się aktualizację do najnowszej wersji programu Uninstaller, która została zaprojektowana dla systemu Windows 95.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy się skontaktować z firmą MicroHelp pod numerem (404) 516-0899.


Ważne

Program Norton Rescue Disk może nie działać poprawnie w tym systemie, ponieważ korzysta on z obsługi dużego dysku (FAT32). Gdy program instalacyjny wyświetli komunikat z sugestią utworzenia dysku awaryjnego, należy wybrać opcję "Nie". Aby uzyskać aktualizację, która obsługuje duże dyski, należy się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu firmy Symantec.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Obsługa produktu	Zatelefonuj pod numer (800) 441-7234 lub (541) 334-6054.

Sieć CompuServe	Wpisz GO SYMNEW.

Sieć America Online	Wyszukaj słowo kluczowe Symantec.

Sieć Microsoft Network	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "W sieci Microsoft Network". Wpisz słowo symantec, a następnie kliknij przycisk "Znajdź teraz".

Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.symantec.com/


Ważne

Ta wersja programu Norton Utilities nie działa poprawnie w tym systemie, ponieważ korzysta ona z obsługi dużego dysku (FAT32). Jeśli ten program będzie instalowany, gdy program instalacyjny wyświetli komunikat z sugestią utworzenia dysku awaryjnego, należy wybrać opcję "Nie". Ponadto, jeśli na dysku twardym jest więcej niż 2 GB wolnego miejsca, nie należy instalować składnika Norton Protected Recycle Bin. Aby uzyskać aktualizację, która obsługuje duże dyski (FAT32), należy się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu firmy Symantec.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Obsługa produktu	Zatelefonuj pod numer (800) 441-7234 lub (541) 334-6054.

Sieć CompuServe	Wpisz GO SYMNEW.

Sieć America Online	Wyszukaj słowo kluczowe Symantec.

Sieć Microsoft Network	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "W sieci Microsoft Network". Wpisz słowo symantec, a następnie kliknij przycisk "Znajdź teraz".

Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.symantec.com/


Ważne

Program Norton Rescue Disk nie działa poprawnie w tym systemie, ponieważ korzysta ona z obsługi dużego dysku (FAT32). Aby uzyskać aktualizację, która obsługuje duże dyski, należy się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu firmy Symantec.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Obsługa produktu	Zatelefonuj pod numer (800) 441-7234 lub (541) 334-6054.

Sieć CompuServe	Wpisz GO SYMNEW.

Sieć America Online	Wyszukaj słowo kluczowe Symantec.

Sieć Microsoft Network	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "W sieci Microsoft Network". Wpisz słowo symantec, a następnie kliknij przycisk "Znajdź teraz".

Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.symantec.com/


Ważne

Funkcja Norton UnErase nie działa poprawnie w tym systemie, ponieważ korzysta ona z obsługi dużego dysku (FAT32). Aby uzyskać aktualizację, która obsługuje duże dyski, należy się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu firmy Symantec.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Obsługa produktu	Zatelefonuj pod numer (800) 441-7234 lub (541) 334-6054.

Sieć CompuServe	Wpisz GO SYMNEW.

Sieć America Online	Wyszukaj słowo kluczowe Symantec.

Sieć Microsoft Network	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "W sieci Microsoft Network". Wpisz słowo symantec, a następnie kliknij przycisk "Znajdź teraz".

Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.symantec.com/


Ważne

Funkcja Cofnij Menedżera plików Norton nie działa poprawnie w tym systemie, ponieważ korzysta ona z obsługi dużego dysku (FAT32). Ponadto na karcie "Usunięte" Menedżera plików Norton nie są wyświetlane pliki na dysku FAT32. Aby uzyskać aktualizację, która obsługuje duże dyski, należy się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu firmy Symantec.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Obsługa produktu	Zatelefonuj pod numer (800) 441-7234 lub (541) 334-6054.

Sieć CompuServe	Wpisz GO SYMNEW.

Sieć America Online	Wyszukaj słowo kluczowe Symantec.

Sieć Microsoft Network	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "W sieci Microsoft Network". Wpisz słowo symantec, a następnie kliknij przycisk "Znajdź teraz".

Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.symantec.com/


Ta wersja programu Speed Disk nie może optymalizować dysków używających obsługi dużego dysku (FAT32). Ponadto program ten nie może optymalizować pliku zamiany z tą wersją programu Windows 95. Aby uzyskać aktualizację, która obsługuje duże dyski, należy się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu firmy Symantec.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Obsługa produktu	Zatelefonuj pod numer (800) 441-7234 lub (541) 334-6054.

Sieć CompuServe	Wpisz GO SYMNEW.

Sieć America Online	Wyszukaj słowo kluczowe Symantec.

Sieć Microsoft Network	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "W sieci Microsoft Network". Wpisz słowo symantec, a następnie kliknij przycisk "Znajdź teraz".

Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.symantec.com/


Ważne

Program Norton Disk Doctor nie będzie działać poprawnie w tym systemie, z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows 95, program Norton Disk Doctor może nieprawidłowo zgłaszać błędy bajtów mediów na większości dysków twardych. Ponadto program Disk Doctor nie będzie mógł sprawdzać żadnych dysków, w których stosowana jest obsługa dużego dysku (FAT32). Aby uzyskać aktualizację, która obsługuje duże dyski, należy się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu firmy Symantec.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Obsługa produktu	Zatelefonuj pod numer (800) 441-7234 lub (541) 334-6054.

Sieć CompuServe	Wpisz GO SYMNEW.

Sieć America Online	Wyszukaj słowo kluczowe Symantec.

Sieć Microsoft Network	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "W sieci Microsoft Network". Wpisz słowo symantec, a następnie kliknij przycisk "Znajdź teraz".

Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.symantec.com/


Ważne

Ta wersja programu Norton Utilities nie działa poprawnie w tym systemie, ponieważ korzysta ona z obsługi dużego dysku (FAT32). Program Disk Image nie może utworzyć obrazów żadnych dysków, w których stosowana jest obsługa dużego dysku. Należy zmienić konfigurację programu Norton System Doctor tak, aby nie próbował automatycznie tworzyć informacji obrazu dla tych dysków. Ponadto program Norton Disk Doctor nie będzie mógł sprawdzać żadnych dysków, w których stosowana jest obsługa dużego dysku (FAT32) i będzie nieprawidłowo zgłaszać błędy na dyskach twardych. Program Speed Disk także nie będzie mógł optymalizować dysków, w których stosowana jest obsługa dużego dysku. Aby usunąć czujniki programu System Doctor z funkcji Image, Disk Integrity i Fragmentation, należy prawym przyciskiem myszy kliknąć każdy czujnik, a następnie kliknąć przycisk "Usuń". Prócz tego, jeśli na dysku twardym jest więcej niż 2 GB wolnego miejsca, nie należy włączać funkcji Norton Protection w Koszu. Aby uzyskać aktualizację, która obsługuje duże dyski, należy się skontaktować z firmą Symantec Corporation. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zatelefonować do biura pomocy technicznej tego produktu na numer otrzymany wraz z kopią programu firmy Symantec.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Obsługa produktu	Zatelefonuj pod numer (800) 441-7234 lub (541) 334-6054.

Sieć CompuServe	Wpisz GO SYMNEW.

Sieć America Online	Wyszukaj słowo kluczowe Symantec.

Sieć Microsoft Network	Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij opcję "W sieci Microsoft Network". Wpisz słowo symantec, a następnie kliknij przycisk "Znajdź teraz".

Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.symantec.com/


Ważne

Ta wersja programu F-PROT Professional nie może skanować sektorów rozruchowych dysków twardych, w których stosowana jest obsługa dużego dysku (FAT32). Ponadto wskaźnik zaawansowania może zbyt szybko osiągać wartość 100% na dyskach FAT32. Przy próbie skanowania sektora rozruchowego dysku FAT32 w celu wykrycia wirusów, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, kliknij przycisk "OK", po czym skanowanie pliku będzie przebiegać normalnie. Aby wyłączyć ostrzegawcze okno dialogowe, można wyłączyć skanowanie sektora rozruchowego. Aby to zrobić, należy zaznaczyć zadanie Scan Hard Drives w programie F-Prot Professional, kliknąć menu Task (Zadanie), kliknąć polecenie Properties (Właściwości), a następnie wyczyścić pole wyboru "Boot Sectors" (Sektor rozruchowy).

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy się skontaktować z firmą Command Software korzystając z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Adres	1061 E. Indiantown Road, Suite 500, Jupiter, FL 33477
Obsługa produktu	Zatelefonuj pod numer (407) 575-3200.
Faks:	Zatelefonuj pod numer (407) 575-3026.
BBS	Wybierz numer (407) 575-1281.
Sieć CompuServe	Wpisz GO FPROT.
Sieć FTP	Połącz się z adresem ftp.commandcom.com
Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.commandcom.com/


Ważne

Ta wersja programu Dunce została zaprojektowana do pracy we wcześniejszej wersji systemu Windows 95 i może nie działać poprawnie z tą wersją.

Aby uzyskać aktualizację, która jest zgodna z tą wersją systemu Windows, należy się skontaktować z firmą Vector Development korzystając z jednej z następujących usług:

Usługa	Metoda

Telefon	Zatelefonuj pod numer (913) 271-2175.
Sieć Internet	E-mail vecdev@cjnetworks.com
Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.cjnetworks.com/~vecdev/ vector/


Ważne

Ta wersja programu PartitionMagic może nie działać poprawnie w tym komputerze, ponieważ korzysta on z obsługi dużego dysku (FAT32).

Aby uzyskać aktualizację, która działa z dyskami FAT32, należy się skontaktować z firmą PowerQuest Corporation korzystając z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Obsługa klientów	Zatelefonuj pod numer (801) 226-8977.
Sieć Internet	E-mail magic@powerquest.com
Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.powerquest.com/


Ważne

Ten program może nie działać poprawnie w tym komputerze, ponieważ korzysta on z obsługi dużego dysku (FAT32).

Aby uzyskać aktualizację, która jest zgodna z dyskami FAT32, należy się skontaktować z firmą Helix Software Company korzystając z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Adres	47-09 30th St. Long Island City, NY 11101
Telefon	Zatelefonuj pod numer (800) 451-0551 lub (718) 392-3100.
Sieć CompuServe	Wpisz GO HELIX
Sieć Internet	E-mail support@helixsoftware.com
Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.helixsoftware.com/


Ważne

Ta wersja programu d-Time może nie działać poprawnie w tym komputerze, ponieważ korzysta on z obsługi dużego dysku (FAT32).

Aby uzyskać aktualizację, która obsługuje duże dyski, należy się skontaktować z firmą Ballard Synergy Corporation korzystając z jednej z następujących usług.

Usługa	Metoda

Pomoc techniczna	Zatelefonuj pod numer (360) 598-2456.
Sieć Internet	E-mail support@ballardsynergy.com


Ważne

Dwa sterowniki używane podczas procesu optymalizacji QEMM w wersji 8.0 wykazują drobne niezgodności z tą wersją systemu Windows 95. Firma Quarterdeck Corp. może dostarczyć nowe wersje tych dwóch sterowników Dosdata.sys i Dos-up.sys. Są one dostępne do załadowania z następujących lokalizacji:

BBS	310 309 3227
Sieć CompuServe	GO QUARTERDECK
Sieć World Wide Web	Połącz się z adresem http://www.quarterdeck.com/

Jeśli brak dostępu do tych lokalizacji, proszę zatelefonować do obsługi klientów firmy Quarterdeck pod numer (800) 354-3222. Poza Stanami Zjednoczonymi proszę się kontaktować z firmą Quarterdeck w jeden ze sposobów opisanych w podręczniku QEMM.