▐1


         Funkcje ⌠11Rysunki⌡ umoÿliwiajÉ:

     ≤11 211 Odczyt ≥- odczyt istniejÉcych rysunkòw
      ≤11 212 Lista ≥- wybòr ostatnich rysunkòw
≤11 213 Modyfikacje ≥- zmiany rozmiaru rysunku
      ≤11 214 Zapis ≥- zapis rysunku na dysku
≤11 215Inny katalog ≥- przeglÉd zbioròw na dysku
 ≤11 216 Statystyka ≥- uzyskanie informacji
               o wykorzystaniu pamiÆci
        ≤11 217 DOS ≥- chwilowy powròt do systemu
     ≤11 218 Koniec ≥- zakoöczenie pracy z programem
▐2

          Funkcje ⌠11Druk⌡ umoÿliwiajÉ:

   ≤11 221 Drukowanie ≥- rozpoczÆcie wydruku
≤11 222 Rozdzielczoûæ ≥- wybòr jakoûci i rozmiaru
       ≤11 223 Format ≥- wybòr pola wydruku
     ≤11 224 Kierunek ≥- standardowy/obròcony
      ≤11 225 Rysunek ≥- pojedynczy/projekt
 ≤11 226 Wysuw strony ≥- tak/nie
  ≤11 227 Iloûæ kopii ≥- 1 do 99
   ≤11 228 UrzÉdzenie ≥- drukarka/ploter
      ≤11 229 Wyjûcie ≥- wybòr standardowego wyjûcia
                 na urzÉdzenie drukujÉce

▐3

        Funkcje ⌠11Grafika⌡ umoÿliwiajÉ:

        ≤11 231 Tôo ≥- ustalenie koloru tôa rysunku
≤11 232 Wypeônienie ≥- pokrycie powierzchni Wzorem
  ≤11 233 ProstokÉt ≥- rysowanie
    ≤11 234 Kwadrat ≥- j. w.
     ≤11 235 Elipsa ≥- rysowanie
      ≤11 236 OkrÉg ≥- j. w.
      ≤11 237 Linia ≥- rysowanie
        ≤11 238 âuk ≥- rysowanie
      ≤11 239 Gumka ≥- usuwanie fragmentu rysunku
▐4


          Funkcje ⌠11Baza⌡ umoÿliwiajÉ:

    ≤11 241 Element ≥- pobranie elementu z bazy
       ≤11 242 Baza ≥- zmianÆ bazy elementòw
      ≤11 243 Lista ≥- zmianÆ bazy wedôug listy
 ≤11 244 DoôÉczenie ≥- dodanie elementu do bazy
  ≤11 245 UsuniÆcie ≥- skasowanie elementu z bazy
    ≤11 246 Wymiana ≥- zamianÆ elementu na inny
   ≤11 247 PrzeglÉd ≥- przeglÉd bazy
 ≤11 248 Informacje ≥- wyûwietlenie parametròw bazy
▐5


         Funkcje ⌠11Ekran⌡ umoÿliwiajÉ:

       ≤11 251 Pole ≥- kopiowanie fragmentu do bufora
      ≤11 252 Bufor ≥- wyûwietlenie zawartoûci bufora
  ≤11 253 Obracanie ≥- obròcenie fragmentu o 90°
 ≤11 254 Skalowanie ≥- zmiana rozmiaru fragmentu
≤11 255H odwracanie ≥- lustrzane odbicie w poziomie
≤11 256V odwracanie ≥- lustrzane odbicie w pionie
   ≤11 257 Inwersja ≥- odwròcenie koloròw fragmentu

▐6


         Funkcje ⌠11Skala⌡ umoÿliwiajÉ:

  ≤11 261 Wybieranie ≥- szybki przeglÉd formatu A4
  ≤11 262 WYBIERANIE ≥- szybki przeglÉd wstÆgi
 ≤11 263 Centrowanie ≥- przesuwanie rysunku A4
≤11 264 PowiÆkszenie ≥- wyûwietlenie powiÆkszonego
                (x4) fragmentu rysunku
     ≤11 265 Grafika ≥- rysowanie w skali
▐7

         Funkcje ⌠11Tekst⌡ umoÿliwiajÉ:

    ≤11 271 Edycja ≥- pisanie
  ≤11 272 Czcionka ≥- ustalenie rodzaju czcionki
     ≤11 273 Lista ≥- wybòr czcionki wedôug listy
   ≤11 274 Rozmiar ≥- wybòr rozmiaru czcionki
  ≤11 275 Kierunek ≥- zmianÆ kierunku pisania
     ≤11 276 Piòro ≥- zmianÆ koloru pisania
       ≤11 277 Tôo ≥- zaôÉczenie lub wyôÉczenie
              tôa czcionki
▐8


         Funkcje ⌠11Opcje⌡ umoÿliwiajÉ:

    ≤11 281 Katalogi ≥- wybranie katalogòw na dysku
     ≤11 282 Funkcje ≥- wybranie funkcji specjalnych
≤11 283Praca w sieci ≥- ustalenie parametròw w sieci
  ≤11 284 UrzÉdzenia ≥- wybranie parametròw urzÉdzeö
       ≤11 285 Zapis ≥- zapis wybranych parametròw
      ≤11 286 Odczyt ≥- odczyt innych parametròw
  ≤11 287 Informacje ≥- uzyskanie informacji
                autorskich
▐11

         Funkcje ⌠11Odczyt⌡ umoÿliwiajÉ:

≤11 3101 Odczyt rysunku ≥- odczyt rysunku archiwalnego
                  z dysku
    ≤11 3102 DoôÉczenie ≥- doôÉczenie rysunku
                  archiwalnego z dysku do
                  aktualnego rysunku
       ≤11 3103 Wzorzec ≥- naôoÿenie archiwalnego
                  rysunku wzorcowego na
                  aktualny rysunek
        ≤11 3104 Skaner ≥- utworzenie obrazu,
                  rzeczywistego rysunku 2D,
                  urzÉdzeniem skanujÉcym
▐12

   Funkcja ⌠11Lista⌡ umoÿliwia odczytanie rysun-
 ku  z dysku  staôego  lub  dyskietki, przez
 wybranie  nazwy z listy dziesiÆciu  ròÿnych
 ostatnio wczytywanych  rysunkòw. Lista jest
 automatycznie   uaktualniana   po    kaÿdym
 odczycie  rysunku a  jego nazwa jest  dopi-
 sywana  (wraz z  nazwÉ  napÆdu  dyskowego i
 nazwÉ  katalogu) na  poczÉtku listy. Jeÿeli
 lista  zawiera  juÿ   nazwÆ   odczytywanego
 rysunku, nazwa ta  zostaje usuniÆta  z  jej
 pozycji  i  dopisana  na   poczÉtku  listy.
 Jeÿeli  lista  zawiera  wiÆcej niÿ dziesiÆæ


 nazw to nazwa z doôu  listy zostaje usuniÆ-
 ta. Ostatnia  (staôa) pozycja listy umoÿli-
 wia≤11 3101 odczyt ≥rysunku nie  bÆdÉcego na liûcie.

▐13

      Funkcje ⌠11Modyfikacje⌡ umoÿliwiajÉ:

        ≤11 3111 Nowy rysunek ≥- utworzenie czystego
                        arkusza w ÿÉdanym
                        formacie
 ≤11 3112 Poszerzenie formatu ≥- zwiÆkszenie arkusza
                        o czystÉ formatkÆ A4
   ≤11 3113 Skròcenie formatu ≥- usuniÆcie z arkusza
                        ostatniej formatki
≤11 3114 V odwròcenie rysunku ≥- lustrzane odbicie
                        rysunku w pionie
≤11 3115 H odwròcenie rysunku ≥- lustrzane odbicie
                        rysunku w poziomie
▐14

         Funkcje ⌠11Zapis⌡ umoÿliwiajÉ:


        ≤11 3121 Caôy rysunek ≥- zapis caôego rysunku
                        w formacie wôasnym
    ≤11 3122 Fragment rysunku ≥- zapis fragmentu
                        rysunku w formacie
                        wôasnym
≤11 3123 Zapis w formacie PCX ≥- zapis fragmentu
                        rysunku
             ≤11 3124 Wzorzec ≥- zapis rysunku jako
                        "wzorca"
▐15

       Funkcja ⌠11Inny katalog⌡ umoÿliwia:

   - szybki   przeglÉd   zbioròw   na  dysku
     lub dyskietce w katalogu programu lub w
     katalogu ostatnio przeglÉdanym
   - proste  i  szybkie  przeglÉdanie innych
     katalogòw
   - wybòr   nazwy   rysunku   (z zapisanych
     w przeglÉdanym katalogu) i jego odczyt.

   Kaÿda   zmiana  katalogu  wykonana  przez
 uÿycie  tej  funkcji  zostaje  zapamiÆtana.


   Funkcja ta umoÿliwia  przeglÉd  wybranego
 dysku, bez koniecznoûci zapisywania aktual-
 nego  rysunku,  czym ròÿni  siÆ  od funkcji
≤11 3101 Odczyt/Odczyt rysunku ≥.
▐16

  Funkcja ⌠11Statystyka⌡ umoÿliwia uzyskanie
 informacji o:
   - liczbie formatek A4 tworzÉcych arkusz
   - rozmiarze arkusza rysunku w KB
   - rozmiarze rysunku zapisanego na dysku
     (jeÿeli jest to rysunek archiwalny)
   - rozmiarze aktualnej czcionki w KB
   - rozmiarze bufora pomocniczego w KB
   - niezajÆtej pamiÆci podstawowej w KB
   - niezajÆtej pamiÆci dodatkowej w KB
   - lokalizacji bufora arkusza rysunku
     (na dysku czy w pamiÆci dodatkowej)


   - lokalizacji nakôadek programu
     (na dysku czy w pamiÆci rozszerzonej)

▐17

  Funkcja  ⌠11DOS⌡  umoÿliwia  szybki  powròt do
 systemu  operacyjnego  i wykorzystanie jego
 poleceö. Moÿliwe  jest  takÿe  uruchamianie
 innych  programòw o ile wystarczy  dla nich
 wolnej pamiÆci ⌠11RAM⌡.
  Powròt  do  programu  ⌠11GRAF 2000⌡  nastÆpuje
 po  wykonaniu   polecenia  ⌠11EXIT⌡  ( po znaku
 zachÆty  naleÿy  napisaæ  ⌠11exit⌡  i  nacisnÉæ
 klawisz ⌠11ENTER⌡).
  Po wykonaniu  tej funkcji  nie naleÿy uru-
 chamiaæ programòw rezydentnych, ktòrych nie
 moÿna usunÉæ z pamiÆci ⌠11RAM⌡ przed wykonaniem


 polecenia ⌠11EXIT⌡, poniewaÿ uniemoÿliwi to
 poprawnÉ pracÆ programu i utratÆ niezapisa-
 nych rysunkòw.

▐18

   Funkcja  ⌠11Koniec⌡  powoduje  natychmiastowe
 zakoöczenie  pracy z  programem  ⌠11GRAF 2000⌡,
 jeÿeli aktualny rysunek  nie wymaga zapisa-
 nia w pamiÆci dyskowej, w przeciwnym wypad-
 ku uruchomiona  zostaje funkcja analogiczna
 do  uzyskiwanej przez  naciûniÆcie klawisza
≤11 3283 F2.≥ Zakoöczenie  pracy z programem powoduje
 takÿe  zapisanie zbioru ⌠11GRAF.LST⌡ o ile zos-
 taôo to ustalone funkcjÉ:
≤11 285 Opcje/Funkcje/Zapis konfiguracji.≥

▐21


    Funkcja ⌠212Drukowanie⌡ powoduje rozpoczÆcie
  drukowania z ustalonymi funkcjÉ≤11 12 Druk ≥
  parametrami.

            Zatrzymanie drukowania
        moÿliwe jest przez naciûniÆcie
                 klawisza ⌠11Esc⌡

▐22

   Funkcja ⌠200Rozdzielczoûæ⌡ umoÿliwia wybòr
 trybu drukowania:

          ≤11 3231 72, 144 ≥ - drukarka  9 igôowa,
    ≤11 3232 120, 180 ,360 ≥ - drukarka 24 igôowa,
≤11 3233 75, 100, 150, 300 ≥ - drukarka laserowa lub
                      atramentowa.

              lub:
   wspòôczynnika skali 0.1 ÷ 5 dla plotera

▐23


         Funkcje ⌠11Format⌡ umoÿliwiajÉ:

    ≤11 3121 Caôy rysunek ≥- drukowanie kompletnego
                    rysunku
≤11 3122 Fragment rysunku ≥- wybranie fragmenu rysunku
                    do druku

▐24

  Funkcja ⌠11Kierunek⌡ umoÿliwia  ustalenie kie-
 runku poziomego lub pionowego wydruku.
  Przy wybranym kierunku poziomym (standard)
 rysunek  jest  drukowany  od  gòry, z lewej
 strony na prawÉ, co pozwala na wydrukowanie
 rysunku ⌠11A4⌡, ale  uniemoÿliwia  wydrukowanie
 peônego  rysunku  formatu ⌠11A3⌡. Wybranie kie-
 runku pionowego (obròcony) umoÿliwia druko-
 wanie caôego rysunku ⌠11A3⌡ (na drukarce z waô-
 kiem ⌠1115"⌡) po obròceniu go o ⌠1190°⌡.

▐25

  Funkcja ⌠11Rysunek⌡ umoÿliwia  wydruk  rysunku
 ⌠11Pojedynczego⌡ t.j. znajdujÉcego  siÆ w bufo-
 rze  lub ⌠11Projektu⌡ t.j.  kolejnych  rysunkòw
 okreûlonych  wspòlnÉ  maskÉ podanÉ w sposòb
 zgodny z zasadami ⌠11MS DOS⌡ i znajdujÉcych siÆ
 w ustalonym katalogu. W przypadku wspòôpra-
 cy  drukarki z  podajnikiem,  umoÿliwia  to
 drukowanie wszystkich  rysunkòw tego samego
 projektu.

  Rysowanie  na  ploterze z  opcjÉ ⌠11"Projekt"⌡
 umoÿliwia uzyskanie  rysunku w  kilku kolo-
 rach.
▐26

  Funkcja ⌠11Wysuw strony⌡ pozostawia uÿytkowni-
 kowi  podjÆcie decyzji czy po  zadrukowaniu
 arkusza ⌠11A4⌡ powinien  nastÉpiæ  wusuw strony
 z drukarki czy nie.
  Decyzja  ta zaleÿy  miÆdzy  innymi od typu
 drukarki  (np.  drukarka  laserowa   wymaga
 wysuwu strony poniewaÿ dopiero wtedy druku-
 je przesôany do niej rysunek natomiast dru-
 kowanie wstÆgi  na drukarce  atramentowej z
 bieÿÉcym  wydrukiem w  standardzie drukarki
 laserowej wymaga  wyôÉczenia wysuwu strony.

▐27

   Funkcja ⌠11Iloûæ kopii⌡ upraszcza proces dru-
 kowania na  drukarkach  igôowych  natomiast
 zdecydowanie  przyûpiesza  drukowanie wielu
 kopii tego samego  rysunku przy  drukarkach
 laserowych poniewaÿ  umoÿliwia wydrukowanie
 wielu kopii z jednego  przesôania danych do
 drukarki.

▐28

  Funkcja ⌠11UrzÉdzenie⌡ umoÿliwia ustalenie czy
 urzÉdzeniem  drukujÉcym bÆdzie ⌠11drukarka⌡ czy
 ⌠11ploter⌡. Wybranie  plotera powoduje wyôÉcze-
 nie opcji≤11 222 Rozdzielczoûæ ≥ i zaôÉczenie opcji
 ⌠11Skala⌡.

▐29

  Funkcja ⌠11Wyjûcie⌡ umoÿliwia  wybòr  portu do
 ktòrego bÆdzie  podôÉczone  urzÉdzenie dru-
 kujÉce (np. ⌠11COM1, COM2, LPT1, LPT2⌡ ...) lub
 ustalenie, ÿe  uÿycie opcji≤11 221 Drukowanie ≥ bÆ-
 dzie  powodowaôo  przetworzenie  rysunku do
 postaci  pliku  gotowego  do  wydruku  (np:
 poleceniem systemowym ⌠11"COPY"⌡).

▐30

▐31

  Funkcja  ⌠11Tôo⌡ umoÿliwia  ustawienie poÿÉda-
 nego koloru  arkusza (⌠11czarnego⌡ lub ⌠11biaôego⌡)
 dla aktywnego rysunku, niezaleÿnie od kolo-
 ru tôa  ustawionego w opcji ≤11 282 Funkcje.≥ Kolor
 czarny  zalecany jest  dla monitoròw  mono-
 chromatycznych wspòôpracujÉcych  z  kartami
 graficznymi typu "Hercules", natomiast bia-
 ôy dla monitoròw kolorowych (WYSIWYG).

▐32

  Funkcja  ⌠11Wypeônianie⌡  umoÿliwia   pokrycie
 zamkniÆtego  obszaru  na ekranie, jednym  z
 piÆædziesiÆciu staôych wzoròw lub jednym  z
 piÆædziesiÆciu moÿliwych do≤11 3326 zaprojektowania ≥
 przez uÿytkownika.

▐33

  Funkcja  ⌠11ProstokÉt⌡   umoÿliwia   rysowanie
 prostokÉtòw o wybranych  rozmiarach, wybra-
 nej≤11 3313 gruboûci ≥linii i wybranym≤11 3112 stylem ≥linii.
 Wybieranie parametròw odbywa siÆ po wôÉcze-
 niu funkcji  ProstokÉt i naciûniÆciu klawi-
 sza ⌠11Alt⌡.

▐34

  Funkcja  ⌠11Kwadrat⌡  umoÿliwia rysowanie kwa-
 dratòw  o wybranych   rozmiarach,  wybranej
 ≤11 3313 gruboûci ≥ linii i wybranym ≤11 3312 stylem ≥ linii.
 Wybieranie parametròw odbywa siÆ po wôÉcze-
 niu funkcji  ProstokÉt i naciûniÆciu klawi-
 sza ⌠11Alt⌡.

▐35

  Funkcja  ⌠11Elipsa⌡  umoÿliwia rysowanie elips
 o wybranych  rozmiarach, wybranej ≤11 3313 gruboûci ≥
 linii i wybranym ≤11 3312 stylem ≥ linii. Wybieranie
 parametròw  odbywa siÆ po wôÉczeniu funkcji
 Elipsa i naciûniÆciu klawisza ⌠11Alt⌡.

▐36

  Funkcja  ⌠11OkrÉg⌡ umoÿliwia rysowanie okrÆgòw
 o wybranych  rozmiarach, wybranej ≤11 3313 gruboûci ≥
 linii i wybranym ≤11 3312 stylem ≥ linii. Wybieranie
 parametròw  odbywa siÆ po wôÉczeniu funkcji
 OkrÉg i naciûniÆciu klawisza ⌠11Alt⌡.

▐37

  Funkcja ⌠11Linia⌡ umoÿliwia  rysowanie linii o
 wybranej  dôugoûci, wybranej≤11 3313 gruboûci ≥linii
 i wybranym ≤11 3312 stylem linii. ≥
  Wybieranie  parametròw  odbywa siÆ po wôÉ-
 czeniu funkcji Linia i naciûniÆciu klawisza
 ⌠11Alt⌡.

▐38

  Funkcja ⌠11âuk⌡ umoÿliwia  rysowanie  krzywych
 Bezier'a o  wybranej ≤11 3313 gruboûci ≥ i  wybranym
≤11 3312 stylem linii. ≥
  Wybieranie  parametròw  odbywa siÆ po wôÉ-
 czeniu  funkcji âuk i naciûniÆciu  klawisza
 ⌠11Alt⌡.

▐39

  Funkcja ⌠11Gumka⌡ umoÿliwia wypeônienie (kolo-
 rem  tôa  lub rysunku)  fragmentòw  rysunku
 wyûwietlanego  na  ekranie  i  zaznaczonego
 ramkÉ.
  Wybieranie koloru i rozmiaru  ramki odbywa
 siÆ po wôÉczeniu funkcji Gumka.

▐41

  Funkcja  ⌠11Element⌡  umoÿliwia  pobranie ele-
 mentu  z aktualnej  biblioteki  do dalszego
 wykorzystania  na ekranie. Wybrany  element
 automatycznie przechowywany jest  w buforze
 pola i dostÆpny funkcjÉ ≤11 252 Bufor.≥ Odczytywany
 element usuwa z  bufora pola  przechowywany
 tam ostatni element  lub fragment pola (wy-
 brany i zapamiÆtany przez uÿycie opcji≤11 251 Pole ≥).

▐42

 Funkcja  ⌠11Baza⌡  (baza danych  lub biblioteka
 elementòw) umoÿliwia  deklaracjÆ nazwy bib-
 lioteki elementòw na ktòrej bÆdÉ wykonywane
 pozostaôe  funkcje Bazy. Jeÿeli  biblioteka
 elementòw o takiej  nazwie nie istnieje, to
 nastÉpi jej zaôoÿenie  po pierwszym  uÿyciu
 funkcji≤11 244 DoôÉczenie.≥

           Biblioteki standardowe

 PIA_OBWO.LIB  elementy automatyki
               wg PN-89/M-42007/03,
 ELE_CZNE.LIB  elektryczne symbole
               graficzne wg PN-90/E-01211,
 EL_OKRET.LIB  elektrotechnika okrÆtowa wg
               PN-83/E-01223,
 EL_TROWN.LIB  elektrownie i stacje
               elektroenergetyczne wg
               PN-81/E-01220,
 WYZW_ENE.LIB  wyzwalacze i przekaùniki
               energoelektryczne zabezpiecze-
               niowe wg PN-83/E-01214,
 INSTALAC.LIB  symbole graficzne wg
               PN-83/E-01221,
 E1200_02.LIB  elementy symboli, symbole
               rozròÿniajÉce i inne symbole
               ogòlnego zastosowania wg
               PN-92/E-01200/02,
 E1200_03.LIB  przewody i osprzÆt ôÉczeniowy
               wg PN-92/E-01200/03,
 E1200_05.LIB  przyrzÉdy pòôprzewodnikowe
               i lampy elektronowe wg
               PN-92/E-01200/05,
 E1200_06.LIB  wytwarzanie i przetwarzanie
               energii elektrycznej wg
               PN-92/E-01200/06,
 E1200_07.LIB  aparatura ôÉczeniowa, sterow-
               nicza i zabezpieczeniowa wg
               PN-92/E-01200/07,
 E1200_08.LIB  przyrzÉdy pomiarowe, lampy
               i sygnalizatory wg
               PN-92/E-01200/08,
 E1200_11.LIB  schematy i plany instalacji
               elektrycznych, budowlane
               i topograficzne wg
               PN-92/E-01200/11,
 M_01050A.LIB
 M_01050B.LIB  elementy napÆdòw i sterowaö
               hydraulicznych i pneumatycz-
               nych wg PN-85/M-01050,
 ELE_NIKA.LIB  elementy elektroniczne
               wg PN-80/E-01206,
 PIA_KOL1.LIB
 PIA_KOL2.LIB
 PIA_KOL3.LIB  elementy zabezpieczenia ruchu
               kolejowego wg BN-77/9315-11
 ARCH_BUD.LIB  elementy architektoniczno
               budowlane wg PN-70/B-01025,
 ARCH_KON.LIB  elementy konstrukcyjno
               budowlane wg PN-88/B-01040

         Biblioteki niestandardowe
 PIA_TECH.LIB  elementy schematòw synoptycz-
               nych
 HYD_CZNE.LIB  elementy hydrauliczne
 ARCH_DRZ.LIB  drzewa 1:200,
 ARCH_SYL.LIB  sylwetki ludzkie 1:50,1:200
 ARCH_WZO.LIB  wzory powierzchni,
 ARCH_SAN.LIB  wyposaÿenie ôazienek i kuchni
▐43

  Funkcja ⌠11Lista⌡ umoÿliwia  szybki wybòr bib-
 lioteki elementòw spoûròd ostatnio wykorzy-
 stywanych. Lista jest  automatycznie uaktu-
 alniana po  kaÿdej  nowej  deklaracji nazwy
 biblioteki  a  jej  nazwa  jest  dopisywana
 (wraz  z  nazwÉ  napÆdu  dyskowego i  nazwÉ
 katalogu) na poczÉtku listy. Takÿe wybranie
 z listy powoduje  usuniÆcie nazwy z jej po-
 zycji i dopisanie na poczÉtku. Jeÿeli iloûæ
 nazw przekracza dziesiÆæ  to ostatnia nazwa
 z listy zostaje usuniÆta.
▐44

  Funkcja  ⌠11DoôÉczenie⌡  umoÿliwia  dodanie na
 koniec  aktualnej   ⌠11biblioteki   elementòw⌡,
 nowego elementu  zdefiniowanego przez uÿyt-
 kownika. Maksymalna  iloûæ elementòw w jed-
 nej bibliotece wynosi  ⌠11255⌡.  DoôÉczony ele-
 ment  jest  automatycznie  przechowywany  w
 buforze pola i dostÆpny  przez uÿycie funk-
 cji ≤11 252 Bufor.≥

▐45

  Funkcja ⌠11UsuniÆcie⌡ umoÿliwia skasowanie (po
 potwierdzeniu) ostatniego  elementu w aktu-
 alnej bibliotece elementòw. Numer kasowane-
 go elementu jest wyûwietlany w dolnej linii
 ekranu.

▐46

  Funkcja  ⌠11Wymiana⌡  umoÿliwia usuniÆcie ele-
 mentu o wybranym numerze i zapisanie w jego
 miejsce  elementu  nowego. Wybrany  element
 jest automatycznie przechowywany  w buforze
 pola i dostÆpny przez uÿycie funkcji≤11 252 Bufor.≥
  Wymiana elementu wymaga wolnego obszaru na
 dysku (na ktòrym przechowywana jest biblio-
 teka elementòw) co najmniej ròwnego rozmia-
 rowi aktualnej biblioteki.

▐47

  Funkcja ⌠11PrzeglÉd⌡ umoÿliwia szybki przeglÉd
 na ekranie elementòw aktualnej biblioteki a
 takÿe wybranie  pokazywanego elementu. Ele-
 ment ten jest automatycznie przechowywany w
 buforze pola i dostÆpny  przez uÿycie funk-
 cji≤11 252 Bufor.≥

▐48

  Funkcja  ⌠11Informacje⌡  umoÿliwia  uzyskanie
 dodatkowych danych o parametrach aktualnej
 biblioteki elementòw takich jak:

        - ⌠11liczba elementòw⌡,
        - ⌠11rozmiar biblioteki⌡ w bajtach,
        - ⌠11data⌡ ostatnich zmian.

▐51

  Funkcja ⌠11Pole⌡ umoÿliwia  wybranie dowolnego
 fragmentu ekranu, przechowanie go w buforze
 pola a nastÆpnie:
             -  przesuniÆcie,
             - ≤11 253 obròcenie,≥
             - ≤11 255 lustrzane odbicie,≥
             - ≤11 257 odwròcenie ≥
 i wkopiowanie  w widoczny  na ekranie frag-
 ment rysunku.

▐52

  Funkcja  ⌠11Bufor⌡  umoÿliwia wyûwietlenie za-
 wartoûci bufora pola a nastÆpnie:
             -  przesuniÆcie,
             - ≤11 253 obròcenie,≥
             - ≤11 255 lustrzane odbicie,≥
             - ≤11 257 odwròcenie ≥
 i wkopiowanie  w widoczny  na ekranie frag-
 ment rysunku.
  Zawartoûæ bufora odpowiada wykonywanej os-
 tatnio opcji zwiÉzanej z funkcjÉ ≤11 14 Baza ≥ lub
 opcjami funkcji≤11 15 Ekran.≥

▐53

  Funkcja ⌠11Obracanie⌡ umoÿliwia  obròcenie wy-
 branego  fragmentu  ekranu o  ⌠1190°⌡  w  lewo.
  Wybrany fragment  rysunku  zostaje automa-
 tycznie zapamiÆtany w  buforze pola. Jeÿeli
 obracany fragment jest dôuÿszy od wysokoûci
 ekranu zostanie automatycznie obciÆty.

▐54

  Funkcja ⌠11Skalowanie⌡ umoÿliwia  wybranie do-
 wolnego fragmentu  rysunku wyûwietlanego na
 ekranie a  nastÆpnie  przeskalowanie  go  i
 ewentualne wkopiowanie  w dowolny  fragment
 rysunku  wyûwietlany  na  ekranie.   Zmiana
 skali w pionie i w poziomie moÿe byæ wybie-
 rana  oddzielnie.   Wybrany,  przeskalowany
 fragment rysunku  jest  automatycznie prze-
 chowywany w buforze  pola i  dostÆpny przez
 uÿycie funkcji≤11 252 Bufor.≥

▐55

  Funkcja  ⌠11H odwracanie⌡  umoÿliwia  wybranie
 dowolnego  fragmentu  rysunku  a  nastÆpnie
 wyûwietlenie  go  jako  lustrzane   odbicie
 wzglÆdem  osi pionowej.  Wybrany, odwròcony
 fragment rysunku  jest automatycznie  prze-
 chowywany  w buforze  pola i dostÆpny przez
 uÿycie funkcji≤11 252 Bufor.≥

▐56

  Funkcja ⌠11V  odwracanie⌡  umoÿliwia wybranie
 dowolnego  fragmentu  rysunku  a  nastÆpnie
 wyûwietlenie  go  jako  lustrzane   odbicie
 wzglÆdem osi  poziomej. Wybrany,  odwròcony
 fragment rysunku  jest automatycznie  prze-
 chowywany w buforze  pola i dostÆpny  przez
 uÿycie funkcji≤11 252 Bufor.≥

▐57

  Funkcja ⌠11Inwersja⌡ umoÿliwia wybranie dowol-
 nego  fragmentu  rysunku  wyûwietlanego  na
 ekranie  i z odwròconymi  kolorami przecho-
 wanie go w  buforze pola, nastÆpnie przesu-
 niÆcie i wkopiowanie go w  dowolny fragment
 rysunku widoczny na ekranie.


▐61

  Funkcja  ⌠11Wybieranie⌡  umoÿliwia  obejrzenie
 caôego  (jeÿeli jest formatu A4)  rysunku w
 zmniejszeniu 1:4  lub  tej  czÆûci  rysunku
 wiÆkszego, ktòra znajduje siÆ w buforze ry-
 sunku. Umoÿliwia takÿe  wybranie tego miej-
 sca rysunku ktòre chcemy widzieæ na ekranie
 po wyjûciu z funkcji.

▐62

  Funkcja  ⌠11WYBIERANIE⌡  umoÿliwia  obejrzenie
 caôego rysunku w  zmniejszeniu 1:4, 1:8 lub
 1:16 w zaleÿnoûci od wielkoûci rysunku.
  Umoÿliwia takÿe wybranie fragmentu rusunku
 (wielkoûci A4), ktòry  zostanie  skopiowany
 do  bufora rysunku a jego  fragment wyûwie-
 tlony na ekranie monitora.

▐63

  Funkcja ⌠11Centrowanie⌡ dotyczy  tylko rysunku
 formatu A4 i umoÿliwia  przesuwanie rysunku
 tak aby znalazô  siÆ  we wôaûciwym  miejscu
 arkusza   lub  skasowanie   czÆûci  rysunku
 przez wysuniÆcie go za obrÆb arkusza.

▐64

  Funkcja  ⌠11PowiÆkszanie⌡  umoÿliwia≤11 3352 wybòr ≥ i
≤11 3353 powiÆkszenie ≥ fragmentu rysunku  na ekranie
 (4:1) w celu  precyzyjnego  opracowania ma-
 ôych elementòw rysunku.

▐65

  Funkcja ⌠11Grafika⌡ umoÿliwia rysowanie elips,
 prostokÉtòw  lub linii, w  wybranym stylu i
 gruboûci linii na powierzchni  caôego arku-
 sza rysunku (w przeciwieöstwie do funkcji w
 menu ≤11 13 Grafika ≥ ograniczajÉcych rysowanie do
 fragmentu  rysunku  widocznego  na  ekranie
 monitora). Poniewaÿ arkusz rysunku moÿe byæ
 przedstawiony w  zmniejszeniu  1:4, 1:8 lub
 1:16 ogranicza to  odpowiednio precyzjÆ ry-
 sowania.

▐71

  Funkcja ⌠11Edycja⌡ umoÿliwia pisanie na rysun-
 ku wybranym wczeûniej≤11 272 rodzajem ≥czcionki i z
 wybranymi wczeûniej parametrami takimi jak:

                -≤11 274 Rozmiar,≥
                -≤11 275 Kierunek,≥
                -≤11 276 Piòro,≥
                -≤11 277 Tôo.≥

▐72
  Funkcja ⌠11Czcionka⌡ umoÿliwia deklaracjÆ naz-
 wy  czcionki  dostÆpnej w  wyspecyfikowanym
 katalogu i po prawidôowym wczytaniu umoÿli-
 wia EdycjÆ.
                Wykaz czcionek
 (kroje czcionek posiadajÉce polskie znaki
  diakrytyczne oznaczone sÉ literÉ "P")

             ⌠11GRAF 2000 wer. 2.XX⌡

      HELMUT  .FNT       BW      .FNT
      MICHAIL .FNT       HLINE   .FNT
      STANDARD.FNT P     LCD     .FNT
      TEXT    .FNT P

             ⌠11GRAF 2000 wer. 3.XX⌡

      BETONB  .FNT       CALLIG  .FNT P
      FOLIO1  .FNT       CHARL   .FNT
      FOLIO2  .FNT       CONTEST .FNT
      HELVET  .FNT       GLOWWOR .FNT
      ITALIC  .FNT P     LATCH   .FNT
      NORMB   .FNT       PARMA1  .FNT P
      ROMAN   .FNT P     PARMA2  .FNT P
      STENCIL1.FNT       PARMA3  .FNT P
      STENCIL2.FNT       SLIM    .FNT P
                         STOP    .FNT


             ⌠11GRAF 2000 wer. 4.XX⌡

      ARIAL10 .FNT P     ROMAN1  .FNT P
      ARIAL16 .FNT P     ROMAN2  .FNT P
      ARIAL24 .FNT P     ROMAN3  .FNT P
      ARIAL36 .FNT P     ROMAN4  .FNT P
      BOOK1   .FNT P     TECHN1  .FNT P
      BOOK2   .FNT P     TECHN2  .FNT P
      COREL1  .FNT P     TECHN3  .FNT P
      COREL2  .FNT P     TECHN4  .FNT P
      COREL3  .FNT P     TECHN5  .FNT P
      COUR9   .FNT P     TEXT1   .FNT P

      COUR12  .FNT P     TEXT2   .FNT P
      COUR16  .FNT P     TEXT3   .FNT P
      COUR26  .FNT P     TEXT4   .FNT P
      MICHA1  .FNT P     TEXT5   .FNT P
      MICHA2  .FNT P     USA10   .FNT P
      MICHA3  .FNT P     USA12   .FNT P
      MICHA4  .FNT P     USA16   .FNT P
      MICHA5  .FNT P     USA22   .FNT P
      MODERP10.FNT P     USA28   .FNT P
      MODERP14.FNT P
      MODERP20.FNT P
      MODERP26.FNT P
      MODERP36.FNT P
      MODERP48.FNT P
▐73

  Funkcja  ⌠11Lista⌡  umoÿliwia szybkie wybranie
≤11 272 czcionki ≥ z dysku  staôego  lub  dyskietki,
 przez  wybranie  nazwy  z listy  dziesiÆciu
 ròÿnych  ostatnio   wczytywanych  czcionek.
 Lista  jest automatycznie  uaktualniana  po
 kaÿdym  odczycie  czcionki a jej nazwa jest
 dopisywana (wraz z nazwÉ  napÆdu  dyskowego
 i nazwÉ katalogu) na  poczÉtku listy. Jeÿe-
 li lista  zawiera  juÿ  nazwÆ  odczytywanej
 czcionki, nazwa ta  zostaje usuniÆta  z jej
 pozycji  i  dopisana  na   poczÉtku  listy.
 Jeÿeli  lista  zawiera  wiÆcej niÿ dziesiÆæ


 nazw to nazwa z doôu  listy zostaje usuniÆ-
 ta. Ostatnia (staôa) pozycja  listy umoÿli-
 wia odczyt czcionki nie  bÆdÉcej na liûcie.

▐74

  Funkcja ⌠11Rozmiar⌡ umoÿliwia  wybòr wielkoûci
 czcionki dla tych  rodzajòw ktòre je posia-
 dajÉ. Wielkoûæ czcionki okreûla siÆ od ⌠111⌡ do
 "n" (maksymalnie ⌠116⌡)  w zaleÿnoûci  od wiel-
 koûci  zdefiniowanych  dla danej  czcionki.
  Wielkoûæ  "⌠110⌡" oznacza tylko jeden  rozmiar
 dla wybranej czcionki.

▐75


  Funkcja  ⌠11Kierunek⌡  umoÿliwia wybòr sposobu
 pisania:

        ⌠11poziomy⌡ - z lewej do prawej
        ⌠11pionowy⌡ - z doôu do gòry lub
                  z gòry na dòô

▐76

  Funkcja  ⌠11Piòro⌡  umoÿliwia  wybòr  koloru w
 jakim sÉ wykonywane napisy, czyli dopasowa-
 nie ich  do koloru ≤11 231 tôa ≥ (zmiana koloru tôa
 pociÉga za sobÉ  automatycznÉ zmianÆ koloru
 piòra).

▐77

  Funkcja ⌠11Tôo⌡ umoÿliwia wybòr  jednego z dwu
 sposobòw pisania:

   ⌠11wôÉczone⌡ - pisanie z ròwnoczesnym  wycie-
              raniem tôa  w obrÆbie litery,
  ⌠11wyôÉczone⌡ - pisanie z nakôadaniem znaku na
              tôo istniejÉce.

▐81

  Funkcja ⌠11Katalogi⌡ umoÿliwia  ustalenie bie-
 ÿÉcych katalogòw dla:
 ⌠11GRAF 2000⌡ - t.j. katalogu w  ktòrym znajdu-
             jÉ siÆ zbiòr  instalacyjny pro-
             gramu (GRAF.INS), zbiòr z aktu-
             alnymi   parametrami   programu
             (GRAF.LST) oraz zbòr pomocy
             kontekstowej (GRAF.HLP i
             GRAF.IND);
   ⌠11Rysunki⌡ - t.j.  katalogu  w  ktòrym  bÆdÉ
             umieszczane   wykonane  rysunki
             jeûli  nie  zostanÉ  skierowane
             do innego miejsca,
    ⌠11Wzorce⌡ - t.j.  katalogu  w  ktòrym  bÆdÉ
             zbiory  z   rozszerzeniem   ⌠11GLF⌡
             przeznaczone do  nakôadania  na
             rysunki w  postaci przezroczys-
             tych slajdòw,
⌠11Zbiory PRN⌡ - t.j  katalogu  gdzie bÆdÉ zapi-
             sywane zbiory rysunkòw w posta-
             ci  przygotowanej   do  wydruku
             poza programem ⌠11GRAF 2000⌡,
⌠11Biblioteki⌡ - t.j.  katalogu  w  ktòrym  bÆdÉ
             przechowywane  biblioteki  ele-
             mentòw,
  ⌠11Czcionki⌡ - t.j.  katalogu  w  ktòrym  bÆdÉ
             przechowywane wzory czcionek.

⌠11Zbiory TMP⌡ - t.j.  katalogu w ktòrym  bÆdzie
             zakôadany zbiòr  tymczasowy dla
             formatu wiÆkszego  od A4 jeÿeli
             niemoÿliwe  bÆdzie umieszczenie
             go w pamiÆci dodatkowej.

▐82

 ⌠11Funkcje⌡  umoÿliwiajÉ ustawienie dodatkowych
 opcji  programu (tymczasowych - jeÿeli  nie
 zostanÉ zapisane w menu ≤11 285 Opcje/Zapis.≥

         -≤11 3150 zapis konfiguracji,≥
         -≤11 3151 kopie zbioròw,≥
         -≤11 3152 automatyczny zapis rysunku,≥
         -≤11 3153 tôo nowych rysunkòw,≥
         -≤11 3154 liniaô,≥
         -≤11 3155 siatka,≥
         -≤11 3156 miniaturki rysunkòw,≥
         -≤11 3157 miniaturki czcionek,≥
         -≤11 3158 kursor graficzny,≥

         -≤11 3159 potwierdzenie zmian graficznych,≥
         -≤11 3160 sygnaô dùwiÆkowy.≥
         -≤11 3161 wykorzystanie pamiÆci dodatkowej.≥
▐83

  Funkcje ⌠11Praca w sieci⌡ umoÿliwiajÉ ustawie-
 nie dodatkowych parametròw  wystÆpujÉcych w
 ûrodowisku sieciowym.

≤11 3251 Sygnaô dùwiÆkowy ≥- tak/nie, po  wystÉpieniu
                    i zaniku kolizji w sieci,
≤11 3252 Czas powtarzania ≥- czÆstotliwoûæ ponawiania
                    pròb dostÆpu do zabloko-
                    wanego zbioru,
 ≤11 3253 Czas porzucenia ≥- czas automatycznego
                    odblokowania zbioru.
▐84

  Funkcje ⌠11UrzÉdzenia⌡ umoÿliwijÉ  dopasowanie
 parametròw programu do urzÉdzeö wspòôpracu-
 jÉcych z programem GRAF 2000.  Moÿliwa jest
 zmiana parametròw w nastÆpujÉcych rodzajach
 urzÉdzeö:

           -≤11 3171 Karta graficzna,≥
           -≤11 3172 Drukarka,≥
           -≤11 3173 Ploter,≥
           -≤11 3174 Skaner,≥
▐85

  Funkcja  ⌠11Zapis⌡  umoÿliwia zapamiÆtanie wy-
 branych   parametròw   programu  w  zbiorze
 ⌠11"GRAF.INS"⌡, (ustalonych  w innych  punktach
 funkcji ≤11 18 Opcje ≥) i  automatyczny ich odczyt
 jeÿeli zbiòr ten bÆdzie w katalogu z ktòre-
 go zostanie uruchomiony  program GRAF 2000.
  Jeÿeli ustawione parametry programu zosta-
 nÉ zapisane do innego  zbioru  niÿ domyûlny
 "GRAF.INS" to moÿliwy jest pòùniej odczyt w
 trakcie pracy programu  przy pomocy funkcji
≤11 286 Opcje/Odczyt ≥i szybka zmiana parametròw.
  Sposòb  podawania  nazw  i miejsca  zapisu
 musi byæ zgodny z zasadami ⌠11MS DOS⌡.
▐86

  Funkcja ⌠11Odczyt⌡ umoÿliwia odczytanie dowol-
 nego zbioru zawierajÉcego  parametry insta-
 lalacyjne programu  (zapisanych uprzednio w
 menu ≤11 285 Opcje/Zapis ≥), co  pozwala  na szybkÉ
 zmianÆ wszystkich  parametròw ustawianych w
 menu ≤11 18 Opcje,≥ dopasowujÉcÉ je  do aktualnych
 potrzeb.

▐87


    ⌠11Informacje⌡ na temat programu GRAF 2000
 oraz numer licencji uÿytkownika.

▐101

  Funkcja ⌠11Odczyt⌡ umoÿliwia odczytanie rysun-
 ku z dysku staôego lub dyskietki przez:

  - bezpoûrednie  wpisanie  nazwy  rysunku,
    co powoduje  przeszukiwanie   dysku   w
    zadeklarowanym  dla  rysunkòw≤11 3142 katalogu, ≥
  - bezpoûrednie   wpisanie   nazwy  napÆdu
    dyskowego, katalogu  i  nazwy  rysunku,
    zgodnie z zasadami  przyjÆtymi przez ⌠11MS⌡
    ⌠11DOS⌡,
  - skasowanie  nazwy  lub wpisanie niepeô-
    nej, z  wykorzystaniem znakòw  maskujÉ-


    cych  ⌠11?⌡ lub  ⌠11*⌡ co powoduje wyûwietlenie
    nazw rysunkòw  wystÆpujÉcych w  podanym
    lub   domyûlnym  katalogu  i  umoÿliwia
    odczyt poszukiwanego rysunku.

 Rozszerzenie  nazwy  umoÿliwia rozpoznanie
 typu programu graficznego, ktòrym wykonano
 rysunek i tym samym  umoÿliwia jego prawi-
 dôowÉ dekompresjÆ. Rozszerzeniem domyûlnym
 jest ⌠11GLX⌡.

▐102

  Funkcja  ⌠11DoôÉczenie⌡  udostÆpnia identyczne
 moÿliwoûci jak funkcja ≤11 3101 Odczyt ≥ z tÉ ròÿni-
 cÉ, ÿe odczytywany rysunek archiwalny z dy-
 sku lub  z dyskietki  zostaje  doôÉczony do
 prawej strony  aktualnego  rysunku (pod wa-
 runkiem, ÿe caôkowita  dôugoûæ tak poôÉczo-
 nych rysunkòw nie przekracza ⌠118 formatek A4⌡.

▐103

  Funkcja ⌠11Wzorzec⌡ udostÆpnia identyczne moÿ-
 liwoûci jak  funkcja ≤11 3101 Odczyt ≥ z tÉ ròÿnicÉ,
 ÿe dotyczy  zbioròw  z rozszerzeniem ⌠11GLF⌡, i
 powoduje naôoÿenie odczytywanego rysunku na
 aktualny rysunek w buforze.
  Ponowne odczytanie i naôoÿenie tego samego
 wzorca, powoduje  usuniÆcie go z rysunku  w
 caôoûci o ile ÿadna jego czÆûæ nie  zostaôa
 usuniÆta przez uÿycie innej funkcji.
▐104

  Funkcja  ⌠11Skaner⌡  umoÿliwia   zanalizowanie
 rysunku, reprodukcji lub  zdjÆcia a nastÆp-
 nie wprowadzenie go w  postaci rastrowej do
 bufora rysunku.
   Typ  urzÉdzenia skanujÉcego  naleÿy zade-
 klarowaæ w menu≤11 284 Opcje/UrzÉdzenia,≥ natomiast
 jego podôÉczenie do  komputera  musi zostaæ
 przeprowadzone  zgodnie  z  instrukcjÉ, do-
 starczonÉ przez producenta.

▐111
           Funkcja ⌠11Nowy⌡ powoduje:
  - usuniÆcie  aktualnego  rysunku  z bufora
    oraz  zbioru  tymczasowego  TMP,  jeÿeli
    istnieje,
  - utworzenie nowego  arkusza rysunku o za-
    danej iloûci formatek ⌠11A4⌡,
  - wypeônienie bufora  odpowiednio  kolorem
    tôa przyjÆtym dla nowych rysunkòw w menu
    ≤11 282 Opcje/Funkcje,≥
  - przyjÆcie  domyûlnej  nazwy rysunku jako
    ⌠11"NOWY.GLX"⌡.
 Jeÿeli w  buforze jest niezapisany na dysku
 rysunek, spowoduje to  pojawienie siÆ odpo-
 wiedniego komunikatu.
▐112

    Funkcja ⌠11Poszerzenie formatu⌡ powoduje:
 doôÉczenie  czystej  formatki  A4 do prawej
 strony  aktualnego rysunku. Kolor tôa doôÉ-
 czonej  formatki  jest  odpowiedni  do  tôa
 aktualnego rysunku (co oznacza, ÿe nie musi
 byæ  zgodny  z tôem  przyjÆtym  dla  nowych
 rysunkòw w menu ≤11 282 Opcje/Funkcje ≥).
  Poszerzanie nie moÿe przekroczyæ 8xA4.

▐113

    Funkcja ⌠11Skròcenie formatu ⌡ powoduje:
 usuniÆcie  fragmentu  arkusza  (o rozmiarze
 A4)  z prawej  strony  aktualnego  rysunku.
  UsuniÆcie powoduje  utratÆ informacji gra-
 ficznych  zawartych na  tym obszarze ale po
 zatwierdzeniu przez uÿytkownika.

▐114

   Funkcja ⌠11V odwròcenie rysunku ⌡ powoduje:

 lustrzane odbicie caôego rysunku (formatki
 lub wstÆgi) w pionie. Funkcja  analogiczna
 do ≤11 256Ekran/V odwracanie ≥.

▐115

   Funkcja ⌠11H odwròcenie rysunku ⌡ powoduje:

 lustrzane odbicie  caôego rysunku (formatki
 lub wstÆgi) w poziomie. Funkcja analogiczna
 do ≤11 255Ekran/H odwracanie ≥.


▐121
  Funkcja ⌠11Caôy rysunek⌡ umoÿliwia zapisa-
 nie aktualnego rysunku  na dysku staôym lub
 na dyskietce przez:

  - bezpoûrednie  wpisanie  nazwy  rysunku.
  - bezpoûrednie wpisanie nazwy napÆdu dys-
    kowego, katalogu i nazwy rysunku, zgod-
    nie z zasadami przyjÆtymi przez ⌠11MSDOS⌡.
  - skasowanie nazwy lub wpisanie niepeônej
    z wykorzystaniem  znakòw maskujÉcych ⌠11?*⌡
    co powoduje wyûwietlenie  nazw rysunkòw
    wystÆpujÉcych w podanym lub ≤11 281 domyûlnym ≥
    katalogu i umoÿliwia  zapis rysunku pod
    wybranÉ nazwÉ.
  Wpisanie rozszerzenia nazwy decyduje o ro-
 dzaju kompresji przy zapisie. Rozszerzeniem
 domyûlnym jest  ⌠11GLX⌡,  ktòre  jest przyjÆtym
 dla rysunkòw wykonanych przy uÿyciu progra-
 mu  ⌠11GRAF 2000⌡  (wersja 3.0 lub pòùniejsza).
  Rozszerzenie ⌠11GLF⌡ decyduje o zapisie w for-
 macie przeznaczonym  dla ≤11 3124 wzorcòw ≥ nakôada-
 nych na opracowywany rysunek. Kaÿde dowolne
 rozszerzenie (ròÿne od tych ktòre ⌠11GRAF 2000⌡
 rozpoznaje jako  rysunki innych  programòw)
 zostanie  potraktowane tak jak ⌠11GLX⌡, w prze-
 ciwnym przypadku  nastÉpi bôÆdny odczyt ry-
 sunku (zmianÆ rozszerzenia  takiego rysunku
 moÿna wykonaæ poza programem np: poleceniem
 systemowym ⌠11"REN"⌡).  Szybki zapis przez uÿy-
 cie klawisza funkcyjnego ⌠11F2⌡ powoduje bezwa-
 runkowy zapis rysunku.

▐122

  Funkcja ⌠11Fragment rysunku⌡  udostÆpnia takie
 same  moÿliwoûci  jak funkcja ≤11 3121 Caôy rysunek ≥
 z tym, ÿe pozwala na wybranie fragmentu ry-
 sunku do  zapisu. Zapisywany  fragment musi
 byæ  wielokrotnoûciÉ formatu  ⌠11A4⌡ a jego wy-
 bieranie  moÿliwe  jest  z dokôadnoûciÉ  do
 ⌠111/18⌡ szerokoûci formatki ⌠11A4⌡.

▐123

   Funkcja ⌠11Zapis w formacie PCX⌡ powoduje:

  - automatyczne dodanie rozszerzenia '.PCX'
    do nazwy rysunku,
  - wyswietlenie aktualnego fragmentu rysun-
    ku z bufora w skali 1:4,
  - zapis  wybranego  fragmentu  w  formacie
    kompresji PCX (⌠11Paint Brush⌡).
  Zapisywany  fragment nie  moÿe przekraczaæ
 rozmiaru A4 a jego wybieranie moÿliwe  jest
 z dokôadnoûciÉ do ⌠114⌡ punktòw ekranu.

▐124

  Funkcja ⌠11Wzorzec⌡ udostÆpnia identyczne moÿ-
 liwoûci  jak  funkcja  ≤11 3121 Caôy rysunek ≥  z tÉ
 ròÿnicÉ, ÿe dotyczy zbioròw z rozszerzeniem
 ⌠11GLF⌡ czyli  rysunkòw  w formacie  wzorcòw do
 nakôadania na rysunek.
  Moÿe to byæ np: rysunek  standardowej for-
 matki firmowej lub  podkôad rysunkowy ktòry
 moÿna naôoÿyæ na  rozpoczÆty lub gotowy ry-
 sunek. Rysunek wzorcowy nie powinien jednak
 posiadaæ punktòw  przecinajÉcych  siÆ z ry-
 sunkiem na ktòry jest  nakôadany poniewaÿ w
 tych punktach  nastÉpi odwròcenie  koloròw.

▐131

  Funkcja ⌠11Caôy rysunek⌡ powoduje wydruk caôe-
 go  rysunku  w  wybranej  rozdzielczoûci  i
 orientacji.  Jeÿeli  wybrana  rozdzielczoûæ
 powoduje  zwiÆkszenie  rozmiaru  rysunku  i
 przekroczenie  formatu drukarki to wydruko-
 wany zostanie tylko fragment rysunku (odpo-
 wiednio lewy  gòrny przy wydruku standardo-
 wym lub lewy dolny przy wydruku obròconym o
 90°

▐132

  Funkcja ⌠11Fragment rysunku⌡ umoÿliwia wyûwie-
 tlenie caôego  rysunku w  zmniejszeniu 1:4,
 1:8 lub 1:16 w zaleÿnoûci od  wielkoûci ry-
 sunku i wybranie fragmentu do druku. Wybra-
 ny fragment wydrukowany zostanie bezpoûred-
 nio od poczÉtku  lewego i gòrnego marginesu
 bez uwzglÆdnienia jego poôoÿenia na rysunku.

▐141

  Przez wpisanie nazwy  dysku i katalogu mo-
 ÿemy ustaliæ miejsce do ktòrego program bÆ-
 dzie siÆ odwoôywaô przy  zapisie parametròw
 instalacyjnych i konfiguracyjnych  programu
 (zbiory tych  parametròw  bÆdÉ  tam ròwnieÿ
 poszukiwane do odczytu po uruchomieniu pro-
 gramu).  Do miejsca  tego bÆdzie siÆ  takÿe
 odwoôywaô program przy odczycie zbioru
                  ⌠11"GRAF.HLP"⌡.
  Zapisu wprowadzonych  zmian  moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐142

  Przez wpisanie nazwy  dysku i katalogu mo-
 ÿemy ustaliæ miejsce do ktòrego program bÆ-
 dzie siÆ odwoôywaô  przy zapisie i odczycie
 rysunkòw na dysk  lub dyskietkÆ, jeÿeli nie
 zostanie  to podane  jawnie przy nazwie ry-
 sunku w funkcji ≤11 211 Odczyt,≥ ≤11 214Zapis.≥

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji ≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐143

  Przez wpisanie nazwy  dysku i katalogu mo-
 ÿemy ustaliæ miejsce do ktòrego program bÆ-
 dzie siÆ  odwoôywaô przy zapisie i odczycie
 rysunkòw, w formacie  ⌠11GLF⌡, na dysk lub dys-
 kietkÆ (jeÿeli nie zostanie to  podane jaw-
 nie przy nazwie rysunku w funkcji
              ≤11 3103 Rysunki/Wzorzec ≥).
  Zapisu wprowadzonych  zmian  moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji ≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐144

  Przez wpisanie nazwy  dysku i katalogu mo-
 ÿemy ustaliæ miejsce do ktòrego program bÆ-
 dzie siÆ  odwoôywaô  przy  zapisie rysunkòw
 na dysk lub  dyskietkÆ, w formacie  zbioròw
 dla  drukarki lub  plotera ( jeÿeli nie zo-
 stanie to  podane jawnie przy nazwie zbioru
 w funkcji≤11 221 Druk/Drukowanie ≥). Zbiory te bÆdÉ
 tworzone jeÿeli  zadeklarowanym wyjûciem  w
 menu ≤11 229 Druk/Wyjûcie ≥ bÆdzie ⌠11"Dysk"⌡.

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐145

  Przez wpisanie nazwy  dysku i katalogu mo-
 ÿemy ustaliæ miejsce do ktòrego program bÆ-
 dzie siÆ odwoôywaô przy dostÆpie do istnie-
 jÉcej≤11 14 biblioteki elementòw ≥lub  przy zakôa-
 daniu nowej (jeÿeli  nie zostanie to podane
 jawnie przy nazwie biblioteki.

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐146

  Przez wpisanie nazwy  dysku i katalogu mo-
 ÿemy ustaliæ miejsce z ktòrego  program bÆ-
 dzie odczytywaô zbiory czcionek (jeÿeli nie
 zostanie to podane jawnie przy nazwie
               ≤11 272 czcionki ≥).

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐147
  Przez wpisanie nazwy  dysku i katalogu mo-
 ÿemy ustaliæ  miejsce w ktòrym  program bÆ-
 dzie zapisywaô zbior tymczasowy  TMP jeÿeli
 pamiÆci dodatkowej nie wystarczy dla rysun-
 ku wiÆkszego od A4. Przeznaczony dysk powi-
 nien byæ dyskiem staôym z wolnym obszarem o
 rozmiarze do ⌠112MB⌡ (w zaleÿnoûci  od rozmiaru
 rysunku). Niemoÿliwa jest  zmiana  katalogu
 po odczycie rysunku  wiÆkszego niÿ A4 i za-
 ôoÿeniu  zbioru  TMP  (takÿe  przez  odczyt
 zbioru instalacyjnego z zapisanym wczeûniej
 innym katalogiem).
  Zabronione jest kasowanie zbioru ⌠11nazwa.TMP⌡
 podczas chwilowego  powrotu do systemu ope-
 racyjnego przy, pomocy  funkcji ⌠11DOS⌡, ponie-
 waÿ jest to ròwnoznaczne z utratÉ rysunku.

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐150
  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ czy  funkcja  automatycznego  zapisu
 wybranych  ⌠11parametròw konfiguracyjnych⌡ pro-
 gramu (przed zakoöczeniem pracy) jest:
        - ⌠11wôÉczona⌡  (tak),
        - ⌠11wyôÉczona⌡ (nie).
 Do zapisywanych  parametròw  naleÿÉ (miÆdzy
 innymi) :
      - jawnie podawane ⌠11nazwy dyskòw⌡
        i ⌠11katalogòw⌡,
      - listy ostatnich dziesiÆciu
        ⌠11rysunkòw⌡, ⌠11bibliotek⌡ i ⌠11czcionek⌡,
      - ⌠11parametry wydruku⌡ (bez wyznaczonego
        pola),
      - ⌠11parametry grafiki⌡,
      - ⌠11parametry tekstu⌡.

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐151
  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ czy  funkcja automatycznego pozosta-
 wienia  starej  wersji  rysunku (po wprowa-
 dzeniu  zmian lub zapisie nowego pod nazwÆ
 istniejÉcego) jest:
           - ⌠11wôÉczona⌡  (tak),
           - ⌠11wyôÉczona⌡ (nie).
  W przypadku wôÉczonej opcji, kaÿdy ponowny
 zapis  rysunku  powoduje  pozostawienie po-
 przedniej wersji  rysunku z nowym rozszerz-
 eniem  nazwy ⌠11"BAK"⌡.  Rysunek w formacie ⌠11GLX⌡
 lecz z rozszerzeniem  BAK moÿe zostaæ auto-
 matycznie odczytany,  natomiast  kaÿdy inny
 musi mieæ ponownie  zmienione  rozszerzenie
 nazwy na  wôaûciwe dla  odpowiedniego  typu
 kompresji.

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐152

  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ czy  funkcja  automatycznego  zapisu
 rysunku jest:
           - ⌠11wôÉczona⌡  (tak),
           - ⌠11wyôÉczona⌡ (nie).
  W  przypadku  wôÉczonej opcji, po  upôywie
 nastawionego czasu nastÉpi automatyczny po-
 wròt do  gôòwnego  menu i zapis  rysunku na
 dysk lub dyskietkÆ.

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐153

  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ poÿÉdany  kolor tôa ≤11 231 nowego rysunku.≥
 Tôo rysunku jest:
           - ⌠11biaôe⌡,
           - ⌠11czarne⌡.

 Odwròcenie  koloròw  istniejÉcego   rysunku
 moÿna wykonaæ przez uÿycie funkcji:
            ⌠11Grafika/Tôo⌡

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐154
  Przez naciskanie klawisza ⌠11Enter⌡ moÿemy wy-
 braæ czy na lewej i gòrnej  krawÆdzi ekranu
 bÆdzie widoczna podziaôka, podajÉca wymiary
 w milimetrach na rysunku wydrukowanym z wy-
 branÉ  rozdzielczoûciÉ drukarki.  Znaczniki
 poruszajÉce siÆ po podziaôce pokazujÉ takÿe
 poôoÿenie  kursora na  ekranie  lub wymiary
 fragmentu rysunku objÆtego ramkÉ.
 Liniaô jest:
           - ⌠11wôÉczony⌡  (tak),
           - ⌠11wyôÉczony⌡ (nie).

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
▐155

  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 naôoÿyæ na bufor rysunku siatkÆ o wymiarach
 "oczka" 1x1 cm (na wydruku). Obecnoûæ siat-
 ki nie wprowadza ÿadnych ograniczeö.
         Siatka jest:
           - ⌠11wôÉczona⌡ (tak),
           - ⌠11wyôÉczona⌡ (nie).
  Efekt dziaôania  tej funkcji  jest natych-
 miastowy.

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐156
  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ czy  funkcja  automatycznego doôÉcza-
 nia miniaturki rysunku do rysunku  zapisywa-
 nego na dysk jest:
        - ⌠11wôÉczona⌡  (tak),
        - ⌠11wyôÉczona⌡ (nie).
  Jeÿeli opcja jest wôÉczona  to przy prze-
 glÉdaniu rysunkòw na dysku (opcja "Odczyt",
 "Zapis" lub "Inny katalog") po podûwietle-
 niu nazwy rysunku wyûwietlona zostaje jego
 miniaturka, pod waruniem ÿe rysunek zostaô
 zapisany po wôÉczeniu tej opcji.
  Zapisu wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
▐157

  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ czy funkcja automatycznego  wyûwie-
 tlania miniaturki czcionki jest:
        - ⌠11wôÉczona⌡  (tak),
        - ⌠11wyôÉczona⌡ (nie).
  Jeÿeli opcja  jest wôÉczona  to przy prze-
 glÉdaniu   czcionek    na   dysku    (opcja
 "Czcionka"  lub  "Lista")  po podûwietleniu
 nazwy czcionki wyûwietlona  zostaje jej mi-
 niaturka.
  Zapisu wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
▐158

  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ wielkoûæ kursora graficznego.
  Kursor jest:
               - ⌠11duÿy⌡,
               - ⌠11maôy⌡.
  ZmianÆ rozmiaru kursora moÿna wykonaæ tak-
 ÿe bezpoûrednio w funkcjach Grafika:
   Wypeônienie/ProstokÉt/Elipsa/Linia/âuk.

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐159
  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ czy funkcja potwierdzania zmian gra-
 ficznych jest:
        - ⌠11wôÉczona⌡  (tak),
        - ⌠11wyôÉczona⌡ (nie).
  Jeÿeli opcja  jest wôÉczona to po dokona-
 niu jakiejkolwiek zmiany na fragmencie ry-
 sunku widocznym na  ekranie i pròbie prze-
 winiÆcia rysunku, pojawi siÆ pytanie o po-
 twierdzenie zapisu tych zmian. Jeÿeli
 opcja wyôÉczona  zmieniony fragment zosta-
 nie zapisany automatycznie.
  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
▐160

  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ czy  sygnaô  dùwiÆkowy sygnalizujÉcy
 zapis zmian do bufora rysunku jest:
        - ⌠11wôÉczona⌡  (tak),
        - ⌠11wyôÉczona⌡ (nie).

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐161

  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ czy wykorzystanie pamiÆci dodatkowej
 jest:
        - ⌠11wôÉczone⌡  (tak),
        - ⌠11wyôÉczone⌡ (nie).

  Opcja  ta jest  wykorzystywana  tylko przy
 rysunkach  wiÆkszych  od  jednej  formatki.
 Jeÿeli jest  wôÉczona, powoduje rozwiniÆcie
 robocze rysunku  w pamiÆci dodatkowej (RAM)
 w przeciwnym razie w pamiÆci masowej (dysk).
 Praca z rysunkiem rozwiniÆtym na dysku jest
 wolniejsza (przewijanie rysunku itp.) ale w
 przypadku awaryjnego  wyôÉczenia  zasilania
 nie powoduje utraty ostatnich zmian lub ca-
 ôego rysunku. Po awaryjnym wyôÉczeniu i po-
 nownym  uruchomieniu programu, moÿliwe jest
 odczytanie porzuconego na dysku rysunku.
  W przypadku wykorzystywania urzÉdzenia do
 awaryjnego podtrzymania zasilania (UPS),
 korzystanie z tej opcji jest zbÆdne.

  Zapisu wprowadzonych  zmian naleÿy dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
 Dziaôanie tej funkcji rozpoczyna siÆ po po-
 nownym uruchomieniu programu.
▐171

  Funkcja ⌠11Karta graficzna⌡ umoÿliwia  ustale-
 nie, przez uÿytkownika, jaka  karta grafiki
 jest zainstalowana w komputerze lub w jakim
 trybie  graficznym  (w przypadku karty ⌠11VGA⌡)
 powinien pracowaæ program ⌠11GRAF 2000⌡. Zapisu
 wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ przy po-
 mocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
  Wprowadzone zmiany uwzglÆdniane sÉ natych-
 miast  jeÿeli wybrany  tryb  graficzny jest
 moÿliwy do zrealizowania.

▐172

  Funkcja  ⌠11Drukarka⌡  umoÿliwia ustalenie:
      - typu drukarki,
      - czasu po ktòrym, w przypadku
        niegotowoûci drukarki, nastÉpi
        zgôoszenie bôÆdu,
      - dodatkowych znakòw sterujÉcych
        drukarkÉ (deklarowanych przez
        uÿytkownika).
  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji ≤11 285 Opcje/Zapis.≥
  Wprowadzone zmiany uwzglÆdniane sÉ natych-
 miast.

▐173

  Funkcja ⌠11Ploter⌡ umoÿliwia ustalenie:
      -≤11 3191 typu plotera,≥
      -≤11 3192 X ukôadu,≥
      -≤11 3193 Y ukôadu.≥
      -≤11 3194 numeru pisaka ≥plotera,
      -≤11 3195 czasu ≥po ktòrym, w przypadku
        niegotowoûci plotera, nastÉpi
        zgôoszenie bôÆdu,
      -≤11 3196 dodatkowych znakòw sterujÉcych ≥
        ploterem (deklarowanych przez
        uÿytkownika).



  Zapisu wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
  Wprowadzone zmiany uwzglÆdniane sÉ natych-
 miast.

▐174

  Z podanej listy  naleÿy wybraæ ⌠11typ skanera⌡
 z ktòrym bÆdzie wspòôpracowaô komputer.

 Zapisu  wprowadzonych  zmian  moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
  Wprowadzone zmiany uwzglÆdniane sÉ natych-
 miast.

▐175

  Funkcja ⌠11Mysz⌡ umoÿliwia ustalenie
           - ≤11 3201 typu Myszy,≥
           - ≤11 3202 czuôoûci myszy,≥
           - ≤11 3203 przyûpieszenia.≥
  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
  Wprowadzone zmiany uwzglÆdniane sÉ natych-
 miast.

▐176

  Funkcja  ⌠11Klawiatura⌡  umoÿliwia   ustalenie
 dwòch  parametròw  zwiÉzanych z  szybkoûciÉ
 klawiatury komputera ⌠11AT⌡.

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
  Wprowadzone zmiany uwzglÆdniane sÉ natych-
 miast.

▐181

  Z podanej listy naleÿy  wybraæ przy pomocy
 klawiszy kursora  ⌠11drukarkÆ⌡  z ktòrÉ bÆdzie
 wspòôpracowaô komputer. Potwierdzenie przez
 nacinicie klawisza Enter.

▐182
  Funkcja ⌠11Time-out⌡ umoÿliwia  ustalenie opò-
 ùnienia  po  ktòrym  program  zgôosi  bôÉd,
 jeÿeli drukarka nie bÆdzie gotowa do pracy.
 Naleÿy jÉ dobraæ  doûwiadczalnie. Zbyt duÿa
 wartoûæ opòÿnienia powoduje uciÉÿliwe ocze-
 kiwanie  na reakcjÆ  programu  w  przypadku
 niesprawnej  drukarki  (np.  brak  papieru,
 bôÆdne podôÉczenie itp. ), natomiast  opòÿ-
 nienie zbyt maôe utrudnia wspòôpracÆ z dru-
 karkÉ z podajnikiem lub z drukarkÉ z szero-
 kim waôkiem (czas pobrania papieru lub czas
 przesuniÆcia gôowicy do poczÉtku jeÿeli bÆ-
 dzie mniejszy od czasu opòùnienia spowoduje
 czÆste zgôaszanie bôÆdu drukarki).
▐183

  Funkcja ⌠11Znaki sterujÉce⌡ umoÿliwia  podanie
 sekwencji znakòw  sterujÉcych drukarkÉ (we-
 dôug dokumentacji wybranej drukarki), ktòre
 bÆdÉ  przesyôane  do drukarki  przed kaÿdym
 wykonaniem funkcji≤11 221 Drukowanie.≥
  Umoÿliwia to np.  podanie  sekwencji powo-
 dujÉcej niewielkie  cofniÆcie papieru  przy
 pracy z podajnikiem itp.

▐191

  Z podanej listy naleÿy  wybraæ przy pomocy
 klawiszy  kursora  ⌠11ploter⌡  z ktòrym  bÆdzie
 wspòôpracowaô komputer. Potwierdzenie przez
 nacinicie klawisza Enter.

▐192

  Funkcja ⌠11X Ukôadu⌡ umoÿliwia ustalenie prze-
 suniÆcia ukôadu  wspòôrzÆdnych w osi X plo-
 tera. (ma  zastosowanie  przy  ploterach  z
 przesuniÆtym ukôadem wspòôrzÆdnych w innych
 przypadkach wartoûæ X powinna byæ ustawiona
 na "0".

▐193

  Funkcja ⌠11Y Ukôadu⌡ umoÿliwia ustalenie prze-
 suniÆcia ukôadu  wspòôrzÆdnych w osi Y plo-
 tera. (ma  zastosowanie  przy  ploterach  z
 przesuniÆtym ukôadem wspòôrzÆdnych w innych
 przypadkach wartoûæ Y powinna byæ ustawiona
 na "0".

▐194

  W trakcie  zapisu  rysunku  na dysk, numer
 pisaka zostaje  zapamiÆtany  razem z rysun-
 kiem co umoÿliwia  pòùniej automatyczny od-
 czyt  kilku  rysunkòw  i rysowanie  ròÿnymi
 pisakami ( menu≤11 225 Druk/Projekt ≥).
 Jeÿeli  odczytywane zbiory  bÆdÉ  warstwami
 tego  samego rysunku  umoÿliwi to uzyskanie
 wielokolorowego rysunku.

▐195
  Funkcja ⌠11Time-out⌡ umoÿliwia  ustalenie opò-
 ùnienia  po  ktòrym  program  zgôosi  bôÉd,
 jeÿeli ploter nie  bÆdzie gotowy  do pracy.
 Wartoûæ  od  ⌠111⌡ do ⌠11255⌡  nie  jest ròwnowaÿna
 sekundom poniewaÿ zaleÿy od typu i szybkoû-
 ci komputera  (zwykle jest ustalona na 20).
 Naleÿy jÉ dobraæ doûwiadczalnie. Zbyt duÿa
 wartoûæ opòÿnienia powoduje uciÉÿliwe ocze-
 kiwanie  na  reakcjÆ  programu w  przypadku
 niesprawnego  plotera (np. bôÆdne podôÉcze-
 nie, zôe parametry transmisji itp. ), nato-
 miast opòÿnienie zbyt maôe  utrudnia wspòô-
 pracÆ z ploterem, z powodu ròÿnicy  w szyb-
 koûci dziaôania plotera i komputera.
▐196

  Funkcja ⌠11Znaki sterujÉce⌡ umoÿliwia  podanie
 sekwencji   znakòw   sterujÉcych  ploterem
 (wedôug  dokumentacji  wybranego plotera),
 ktòre bÆdÉ  przesyôane do niego przed kaÿ-
 dym wykonaniem funkcji≤11 221 Drukowanie.≥

▐201

   ⌠11GRAF 2000⌡  moÿe  wspòôpracowaæ  z  myszkÉ
 zgodnÉ ze standardem  MS Mouse, przyôÉczonÉ
 do komputera przez zôÉcze szeregowe lub we-
 wnÆtrznÉ kartÆ wspòôpracy. Przed uruchomie-
 niem  programu, naleÿy  dokonaæ  instalacji
 programu sterujÉcego  dany typ myszki (tzw.
 "driver"). InstalacjÆ naleÿy  wykonaæ zgod-
 nie z instrukcjÉ obsôugi myszki.

▐202

  Funkcja  ⌠11Czuôoûæ  myszy⌡  umoÿliwia  zmianÆ
 szybkoûci  poruszania siÆ  kursora myszy po
 ekranie.

▐203

  Funkcja  ⌠11Przyûpieszenie  myszy⌡  umoÿliwia
 zmianÆ szybkoûci przesuwu  myszy uôatwiajÉc
 celowanie kursorem myszy na ekranie.

▐211

  ⌠11Opòùnienie⌡ - czas po ktòrym klawiatura
               generuje nastÆpny znak
               (liczony od momentu naciû-
               niÆcia klawisza)
▐212

 ⌠11Powtarzanie⌡ - iloûæ znakòw, na sekundÆ,
               generowanych automatycznie
               przez naciûniÆtÉ klawiaturÆ
               po czasie opòùnienia

▐221

  Uÿycie pionowych klawiszy  kursora umoÿli-
 wia wybranie ÿÉdanej  nazwy z listy  (dzie-
 siÆciu ostatnio wywoôywanych rysunkòw) i po
 naciûniÆciu klawisza ⌠11Enter⌡ wczytanie rysun-
 ku do bufora.
  Pozycja ⌠11[Odczyt zbioròw]⌡ umoÿliwia  bezpo-
 ûrednie przejûcie do funkcji≤11 3101 Odczyt.≥

▐222

  Uÿycie pionowych klawiszy  kursora umoÿli-
 wia wybranie ÿÉdanej  nazwy z listy  (dzie-
 siÆciu ostatnio  deklarowanych nazw biblio-
 tek elementòw ) i po  naciûniÆciu  klawisza
 ⌠11Enter⌡ wczytanie rysunku do bufora.
  Pozycja  ⌠11[ Odczyt  biblioteki ]⌡  umoÿliwia
 bezpoûrednie przejûcie do funkcji≤11 242 Baza.≥

▐223

  Uÿycie pionowych klawiszy  kursora umoÿli-
 wia wybranie ÿÉdanej  nazwy z listy  (dzie-
 siÆciu ostatnio  wybieranych zbioròw czcio-
 nek) i po  naciûniÆciu klawisza ⌠11Enter⌡ wczy-
 tanie czcionki.
  Pozycja ⌠11[ Odczyt czcionki ]⌡ umoÿliwia bez-
 poûrednie przejûcie do funkcji≤11 272 Czcionka.≥

▐224

   Wyûwietlenie rysunku lub jego fragmentu w
 najkorzystniejszej skali uôatwia wybieranie
 fragmentu rysunku do druku.

▐225
  Liczba elementòw biblioteki wybranej w op-
 cji ≤11 14 Baza.≥  Maksymalna iloûæ elementòw w
 jednej bibliotece nie  moÿe byæ wiÆksza niÿ
 ⌠11255⌡.
  Aktualny rozmiar zbioru  biblioteki w baj-
 tach  (po  kompresji).  Maksymalny  rozmiar
 jednej  biblioteki   nie  moÿe  przekroczyæ
 ⌠1114 000 000⌡ bajtòw, (co  odpowiada ⌠11255⌡ frag-
 mentom rysunkòw mieszczÉcych siÆ na ekranie
 przy rozdzielczoûci≤11 3264 800x600≥ punktòw i nie
 nadajÉcych siÆ do kompresji).
  Data ostatnich operacji  na zbiorze bibli-
 oteki powodujÉcych  zmianÆ jego  zawartoûci
 (funkcja:≤11 244 DoôÉczenie ≥,≤11 245 UsuniÆcie ≥i≤11 246 Wymiana ≥,
 takÿe zmiana  nazwy biblioteki  np: polece-
 niem systemowym ⌠11"REN"⌡.

▐226

   Wyûwietlenie rysunku lub jego fragmentu w
 najkorzystniejszej skali uôatwia  rysowanie
 elementòw graficznych na rysunku.

▐231

  Rozdzielczoûci przeznaczone  do wydruku na
 drukarkach 9-igôowych dla jednej formatki:

     ⌠1172 dpi⌡ - rysunek odpowiada formatowi
              40x56 cm,
   ⌠11144D dpi⌡ - rysunek odpowiada formatowi
              20x28 cm. (dokôadny)
   ⌠11144S dpi⌡ - rysunek odpowiada formatowi
              20x28 cm. (szybki)

▐232

  Rozdzielczoûci przeznaczone  do wydruku na
 drukarkach 24-igôowych dla jednej formatki:

    ⌠11120 dpi⌡ - rysunek odpowiada formatowi
              24x29 cm,
    ⌠11180 dpi⌡ - rysunek odpowiada formatowi
              16x22 cm.
    ⌠11360 dpi⌡ - rysunek odpowiada formatowi
               8x11 cm.

▐233

  Rozdzielczoûci przeznaczone  do wydruku na
 drukarkach laserowych lub atramentowych dla
 jednej formatki:

     ⌠1175 dpi⌡ - rysunek odpowiada formatowi
              39x54 cm,
    ⌠11100 dpi⌡ - rysunek odpowiada formatowi
              29x41 cm.
    ⌠11150 dpi⌡ - rysunek odpowiada formatowi
              19x27 cm,
    ⌠11300 dpi⌡ - rysunek odpowiada formatowi
              10x14 cm.

▐241

  Port ⌠11ròwnolegôy⌡ (Centronics) do przyôÉcze-
 nia  urzÉdzenia  zewnÆtrznego  (najczÆûciej
 ⌠11drukarki⌡  lub ⌠11plotera⌡).  ZôÉcze  ⌠11szufladowe⌡
 typu  "Canon", ⌠1125⌡-cio  wtykowe.  Nie wymaga
 ustawienia parametròw transmisji.

▐242
  Port  ⌠11szeregowy⌡ (RS232C)  do  przyôÉczenia
 urzÉdzenia zewnÆtrznego (najczÆûciej ⌠11myszy⌡,
 ⌠11plotera⌡  lub  ⌠11drukarki⌡ ), uÿywany  takÿe do
 transmisji  danych   pomiÆdzy  komputerami.
  ZôÉcze  ⌠11szufladowe⌡   typu  "Canon", ⌠1125⌡-cio
 lub  ⌠119⌡-cio  wtykowe "mÆskie". Wymaga  usta-
 wienia  parametròw  transmisji  (takich sa-
 mych  jak  w  urzÉdzeniu  wspòôpracujÉcym).
 Parametry transmisji w  takich urzÉdzeniach
 jak drukarka czy ploter moÿliwe sÉ do usta-
 lenia  przez odpowiednie  ustawienie mikro-
 przeôÉcznikòw  (zgodnie z instrukcjÉ ), na-
 tomiast parametry  transmisji w  komputerze
 wymagajÉ uÿycia polecenia systemowego

          ⌠11MODE⌡ ⌠11COMn⌡:⌠11b⌡[,⌠11p⌡[,⌠11d⌡[,⌠11s⌡]]]

 gdzie: ⌠11n⌡ - numer portu (1 lub 2),
        ⌠11b⌡ - prÆdkoûæ  transmisji  (w bitach
            na sekundÆ) 110, 150, 300, 600,
            1200, 2400, 4800, 9600,
        ⌠11p⌡ - kontrola parzystoûci
            ( "N"-None, "O"-Odd, "E"-even),
        ⌠11d⌡ - liczba  bitòw danych (7 lub 8),
        ⌠11s⌡ - liczba  bitòw stopu  (1 lub 2).
▐243
  Wybranie tej opcji  powoduje zapis wszyst-
 kich znakòw, normalnie  wysyôanych  na dru-
 karkÆ, na dysku lub dyskietce (nazwÆ zbioru
 wprowadza  siÆ  wtedy   po  wybraniu  opcji
≤11 221 Drukowanie,≥ natomiast nazwÆ dysku i ewentu-
 alnie katalogu  w menu ≤11 281 Opcje/Katalogi ≥ lub
 przy nazwie zbioru).  Tak  utworzony  zbiòr
 moÿe zostaæ wydrukowany bez udziaôu progra-
 mu ⌠11GRAF 2000⌡ np: poleceniem  systemowym
          ⌠11COPY⌡ nazwa zbioru ⌠11PRN⌡/⌠11B⌡
  gdzie:
     ⌠11PRN⌡ - standardowe urzÉdzenie drukujÉce
       ⌠11B⌡ - przesôanie zbioru binarnego
           [niezbÆdne przy zbiorze grafiki]

▐251

  W trakcie pracy w ûrodowisku sieciowym mo-
 ÿe nastÉpiæ pròba dostÆpu do zbioru w trak-
 cie wykonywania na nim operacji przez inne-
 go uÿytkownika, np: modyfikowanie zawartoû-
 ci biblioteki, ktòra  powoduje chwilowe za-
 blokowanie wspòôuÿywalnoûci zbioru. Sytuac-
 ja taka sygnalizowana  jest odpowiednim ko-
 munikatem oraz  ewentualnie sygnaôem dùwiÆ-
 kowym. W przypadku zaôÉczenia przez uÿytko-
 wnika funkcji oczekiwania, po uzyskaniu do-
 stÆpu do zablokowanego zbioru moÿe nastÉpiæ
 przywoôanie dùwiÆkowe.


  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 wybraæ czy  sygnaô  dùwiÆkowy jest:
        - ⌠11wôÉczona⌡  (tak),
        - ⌠11wyôÉczona⌡ (nie).

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐252
  W trakcie pracy w ûrodowisku sieciowym mo-
 ÿe nastÉpiæ pròba dostÆpu do zbioru w trak-
 cie wykonywania na nim operacji przez inne-
 go uÿytkownika, np: modyfikowanie zawartoû-
 ci biblioteki, ktòra  powoduje chwilowe za-
 blokowanie wspòôuÿywalnoûci zbioru. W przy-
 padku takim  uÿytkownik moÿe  zaôÉczyæ fun-
 kcjÆ oczekiwania,  ktòra bÆdzie  w regular-
 nych odstÆpach czasu ponawiaôa pròbÆ dostÆ-
 pu do zbioru.

▐253
  W trakcie pracy w ûrodowisku sieciowym wy-
 magane jest aby czÆûæ  operacji na zbiorach
 wykonywane   byôy  z  chwilowo  zablokowanÉ
 wspòôuÿywalnoûciÉ. Blokada taka jest reali-
 zowana miÆdzy  innymi w trakcie modyfikowa-
 nia biblioteki elementòw. PrzedôuÿajÉca siÆ
 blokada dostÆpu do zbioru  jest niepoÿÉdana
 z  punktu  widzenia   innych  uÿytkownikòw.
  W celu jej ograniczenia wprowadzono w pro-
 gramie mechanizm  automatycznego wyôÉczenia
 funkcji powodujÉcej blokadÆ jeÿeli w nasta-
 wionym czasie  nie zostaôa uÿyta klawiatura
 lub myszka.

▐261

           ⌠11Hercules Graphics Card⌡
       Rozmiar ekranu ⌠11720 x 348⌡ punktòw.
              Monochromatyczna

  Jeÿeli  zainstalowanÉ w  komputerze  kartÉ
 grafiki jest  VGA, to  wybranie  tego trybu
 wymaga, przed  uruchomienie  programu, ini-
 cjalizacji trybu hercules przy pomocy doôÉ-
 czonego  (przez producenta karty VGA)  pro-
 gramu.
   Uruchomienie bezpoûrednie programu w tym
 trybie :
               ⌠11GRAF h⌡ [lub ⌠11H⌡]
▐262

          ⌠11Enhanced Graphics Adapter⌡
       Rozmiar ekranu ⌠11640 x 350⌡ punktòw.
             Tryb kolorowy (16).

   Uruchomienie bezpoûrednie  programu w tym
 trybie (jeÿeli  zainstalowanÉ  w komputerze
 kartÉ grafiki jest karta VGA:
               ⌠11GRAF e⌡ [lub ⌠11E⌡]

 Jeÿeli karta grafiki  jest typu  EGA to nie
 jest  wymagane  podawanie ÿadnego parametru
 przy uruchamianiu programu.

 Jeÿeli karta  grafiki  jest  innego typu to
 powyÿsze wywoôanie  spowoduje nieprawidôowÉ
 pracÆ programu.

▐263

            ⌠11Video Graphics Array⌡
       Rozmiar ekranu ⌠11640 x 480⌡ punktòw.
             Tryb kolorowy (16).

   Uruchomienie bezpoûrednie  programu w tym
 trybie (jeÿeli  zainstalowanÉ  w komputerze
 kartÉ grafiki jest  karta  VGA ale zainsta-
 lowana  funkcjÉ  ≤11 3171 Opcje/UrzÉdzenia/Karta ≥ w
 trybie wiÆkszej rozdzielczoûci):
               ⌠11GRAF v⌡ [lub ⌠11V⌡]
 Jeÿeli karta  grafiki  jest  innego typu to
 powyÿsze wywoôanie  spowoduje nieprawidôowÉ
 pracÆ programu.
▐264

          ⌠11Professional Graphics Array⌡
       Rozmiar ekranu ⌠11800 x 600⌡ punktòw.
             Tryb kolorowy (16).

  Poniewaÿ jest to tryb dodatkowy karty gra-
 fiki (nie kaÿdej !) jej inicjalizacja, rea-
 lizowana przez  ⌠11BIOS⌡, jest z aleÿna od pro-
 ducenta. Uruchomienie bezpoûrednie programu
 w tym trybie (jeÿeli zainstalowanÉ w kompu-
 terze kartÉ grafiki jest karta ⌠11VGA⌡ z dodat-
 kowym trybem 800x600 punktòw :
               ⌠11GRAF p n⌡ [lub ⌠11P⌡]

 gdzie ⌠11n⌡ - numer dziesiÆtnie lub heksadecy-
           malnie (poprzedzony znakiem $ )
           trybu ekranu (⌠11Video Mode⌡),
           funkcji inicjalizacji ekranu
           (⌠11Set Video Mode⌡),
           przerwnia 16 BIOS
           (⌠11Video and Screen Services⌡),
           numer tego trybu jest podany w
           dokumentacji karty grafiki.

 Jeÿeli karta  grafiki  jest  innego typu to
 powyÿsze wywoôanie  spowoduje nieprawidôowÉ
 pracÆ programu.
▐265

            ⌠11Super Graphics Array⌡
      Rozmiar ekranu ⌠111024 x 768⌡ punktòw.
             Tryb kolorowy (16).

  Poniewaÿ jest to tryb dodatkowy karty gra-
 fiki (nie kaÿdej !) jej inicjalizacja, rea-
 lizowana przez  ⌠11BIOS⌡, jest  zaleÿna od pro-
 ducenta. Uruchomienie bezpoûrednie programu
 w tym trybie (jeÿeli zainstalowanÉ w kompu-
 terze kartÉ grafiki jest karta ⌠11VGA⌡ z dodat-
 kowym trybem 1024x768 punktòw :
               ⌠11GRAF s n⌡ [lub ⌠11S⌡]

 gdzie ⌠11n⌡ - numer dziesiÆtnie lub heksadecy-
           malnie (poprzedzony znakiem $ )
           trybu ekranu (⌠11Video Mode⌡),
           funkcji inicjalizacji ekranu
           (⌠11Set Video Mode⌡),
           przerwnia 16 BIOS
           (⌠11Video and Screen Services⌡),
           numer tego trybu jest podany w
           dokumentacji karty grafiki.

 Jeÿeli karta  grafiki jest  innego typu to
 powyÿsze wywoôanie spowoduje nieprawidôowÉ
 pracÆ programu.
▐266

  Przez  naciskanie  klawisza  ⌠11Enter⌡  moÿemy
 zadeklarowaæ  czy monitor  wspòôpracujÉcy z
 kartÉ graficznÉ VGA lub SVGA jest:
            - ⌠11monochromatyczny⌡,
            - ⌠11kolorowy⌡.

  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐271

  Z podanej listy naleÿy  wybraæ przy pomocy
 klawiszy kursora  ⌠11drukarkÆ⌡  z  ktòrÉ bÆdzie
 wspòôpracowaô komputer.
  Potwierdzenie  przez  naciûniÆcie klawisza
 Enter.
  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐272

  Z podanej listy naleÿy  wybraæ przy pomocy
 klawiszy  kursora  ⌠11ploter⌡  z ktòrym  bÆdzie
 wspòôpracowaô komputer.
  Potwierdzenie  przez  naciûniÆcie klawisza
 Enter.
  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐273

  Z podanej listy naleÿy  wybraæ ⌠11typ skanera⌡
 z ktòrym bÆdzie wspòôpracowaô komputer.
  Potwierdzenie  przez  naciûniÆcie klawisza
 Enter.
  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥
▐281
  Moÿliwe sÉ nastÆpujÉce sposoby podania pa-
 rametròw do odczytu rysunkòw:
     ⌠11NAZWA.GLX⌡ [ ⌠11GLF⌡, ⌠11GX1⌡, ⌠11PCX⌡, ⌠11FTS⌡ ]
 wczytanie rysunku z katalogu  bieÿÉcego za-
 pisanego poprzednio w standardzie GLX,
       ⌠11*.GLX⌡ [ ⌠11GLF⌡, ⌠11GX1⌡, ⌠11PCX⌡, ⌠11FTS⌡ ]
 wyûwietlenie wszystkich  rysunkòw z rozsze-
 rzeniem GLX z aktualnego katalogu i wczyta-
 nie wybranego, przy  pomocy klawiszy kurso-
 ra i klawisza Enter,
           ⌠11*.*⌡ [ ⌠11*.?⌡, ⌠11???*.*⌡ ]
 wyûwietlenie nazw  wszystkich zbioròw z ak-
 tualnego katalogu (speôniajÉcych podany wa-
 runek dla nazwy) i wczytanie  wybranego ry-
 sunku przy pomocy klawiszy kursora i klawi-
 sza ⌠11Enter⌡,
           ⌠11D:\KATALOG\NAZWA.GLX⌡
 wczytanie  z  wybranego  dysku  i  katalogu
 wskazanego rysunku  zapisanego poprzednio w
 standardzie GLX,
             ⌠11D:\KATALOG\*.GLX⌡
 wyûwietlenie wszystkich  rysunkòw z rozsze-
 rzeniem GLX ze wskazanego dysku i katalogu,
 oraz  wczytanie  wybranego rysunku przy po-
 mocy klawiszy kursora i klawisza ⌠11Enter⌡,
              ⌠11D:\KATALOG\*.*⌡
 wyûwietlenie nazw  wszystkich zbioròw z wy-
 branego dysku i katalogu oraz wczytanie wy-
 branego przy pomocy klawiszy kursora i kla-
 wisza Enter rysunku,
                ⌠11D:\KATALOG\⌡
 wyûwietlenie nazw wszystkich rysunkòw o do-
 myûlnym rozszerzeniu  GLX z wybranego dysku
 i katalogu oraz  wczytanie  wybranego  przy
 pomocy  klawiszy  kursora i klawisza  Enter
 rysunku. W nazwach  i  rozszerzeniach  nazw
 zbioròw  moÿna  siÆ  posôugiwaæ  znakami mas-
 kujÉcymi ⌠11*⌡, ⌠11?⌡ zgodnie z zasadami ⌠11MS DOS⌡.

▐282

  Podstawowym  formatem  arkusza w programie
 GRAF 2000 jest ⌠11format A4⌡ (bufor rysunku wy-
 drukowany z rozdzielczoûciÉ 150 dpi). ZwiÆ-
 kszanie  rozmiaru  arkusza  polega tylko na
 doôÉczaniu  kolejnych  nowych formatek A4 w
 ukôadzie  "portret".  Tak  utworzony arkusz
 rysunku  okreûlany jest  dalej  jako ⌠11format⌡
 ⌠11wstÆgi⌡. Maksymalna  szerokoûæ rysunku ogra-
 niczona jest do oûmiu fomatek A4.

▐283
  ⌠11Szybki  zapis⌡, przez  naciniÆcie  klawisza
 ⌠11F2⌡, spowoduje  zapisanie  rysunku z  bufora
 aktywnego pod  nazwÆ i w miejscu na dysku z
 kÉd zostaô wczeûniej wczytany.  W przypadku
 potwierdzenia, przez  naciûniÆcie  klawisza
 ⌠11Enter⌡, nazwy pokazanej w ramce, rysunek zo-
 stanie zapisany na  dysku i w katalogu, us-
 talonym w  menu ≤11 281 Opcje/Katalogi ≥ (o ile nie
 byô on podany jawnie przy nazwie), w forma-
 cie komresji wymuszonym rozszerzeniem nazwy
 ⌠11GLX⌡, ⌠11GLF⌡ lub ⌠11PCX⌡. O ile w dwòch pierwszych
 przypadkach, zapisywany  jest caôy  rysunek
 lub wielokrotnoûæ formatki A4 o tyle w for-
 macie  ⌠11PCX⌡  moÿliwy  jest  zapis  wybranego
 fragmentu.
  W przypadku wystÉpienia w nazwie znaku ⌠11"?"⌡
 lub ⌠11"*"⌡, zostanie wyûwietlona zawartoûæ ka-
 talogu, ustalonego w  menu ≤11 281 Opcje/Katalogi ≥
 dla rysunkòw (o ile nie byô  on podany jaw-
 nie przy nazwie) co umoÿliwia wybranie naz-
 wy, przy  pomocy  klawiszy kursora, i zapi-
 sanie  rysunku  (po  naciûniÆciu   klawisza
 ⌠11Enter⌡). Zapisanie  rysunku z nazwÉ takÉ sa-
 mÉ jak istniejÉcy  juÿ rysunek (w tym samym
 katalogu)  spowoduje  usuniÆcie  zawartoûci
 poprzedniego  rysunku (po potwierdzeniu), o
 ile w menu ≤11 282 Opcje/Funkcje ≥ nie  zostanie to
 ustalone inaczej. Domyûlnym  rozszerzeniem,
 zapisywanych rysunkòw, w przypadku niepoda-
 nia rozszerzenia w sposòb jawny jest ⌠11GLX⌡.
▐284

  Sposòb podawania nazwy (zgodny z ⌠11MS DOS⌡),
  np:
             - ⌠11A:⌡
             - ⌠11A:\⌡
             - ⌠11A:\KATALOG⌡
             - ⌠11A:\KATALOG\PODKATALOG⌡
             - ⌠11\KATALOG\PODKATALOG⌡

▐285
  W przypadku potwierdzenia, przez naciûniÆ-
 cie klawisza ⌠11Enter⌡, nazwy  pokazanej w ram-
 ce, rysunek zostanie  zapisany na dysku i w
 katalogu, ustalonym w  ≤11 281 Opcje/Katalogi ≥ (o
 ile nie byô on  podany jawnie przy nazwie),
 w formacie zbioru dla drukarki lub plotera,
 wybranych w menu≤11 284 Opcje/UrzÉdzenia ≥. W przy-
 padku  wystÉpienia w  nazwie  znaku ⌠11"?"⌡ lub
 ⌠11"*"⌡, zbiòr  zostanie  zapisany pod standar-
 dowÉ nazwÉ "GRAF.PRN". Zapisanie  rysunku z
 nazwÉ takÉ samÉ jak  istniejÉcy juÿ rysunek
 (w tym samym katalogu)  spowoduje usuniÆcie
 zawartoûci poprzedniego rysunku (po wyraÿe-
 niu zgody przez  uÿytkownika), o ile w menu
 ≤11 282 Opcje/Funkcje ≥  nie  zostanie  to ustalone
 inaczej. Domyûlnym rozszerzeniem, zapisywa-
 nych rysunkòw, w przypadku  niepodania roz-
 szerzenia w sposòb jawny jest ⌠11PRN⌡.
▐286

▐287

  Po naciûniÆciu klawisza ⌠11Enter⌡, nastÉpi wy-
 ûwietlenie na ekranie elementu, z aktualnej
 bilblioteki, o podanym  numerze. ⌠11Element⌡ po
 wyûwietleniu  moÿe zostaæ  zaakceptowany do
 dalszej obròbki przez  naciûniÆcie klawisza
 ⌠11Enter⌡ lub skasowany przez  naciûniÆcie kla-
 wisza ⌠11ESC⌡. Wyboru elementòw moÿna takÿe do-
 konaæ przy pomocy funkcji≤11 247 PrzeglÉd.≥

▐288
  Moÿliwe  sÉ  nastÆpujÉce  sposoby  podania
 ⌠11nazwy biblioteki elementòw⌡:
                 ⌠11NAZWA.LIB⌡
 wybranie  biblioteki  elementòw z  katalogu
 bieÿÉcego (o ile taka istnieje, w  przeciw-
 nym razie bÆdzie to nowa biblioteka),
                   ⌠11*.LIB⌡
 wyûwietlenie  wszystkich  bibliotek z aktu-
 alnego katalogu,
                   ⌠11*.*⌡
 wyûwietlenie  nazw   wszystkich  zbioròw  z
 aktualnego katalogu,
            ⌠11D:\KATALOG\NAZWA.LIB⌡
 wybranie z podanego  dysku i katalogu wska-
 zanej biblioteki,
              ⌠11D:\KATALOG\*.LIB⌡
 wyûwietlenie  wszystkich  zbioròw z rozsze-
 rzeniem LIB ze wskazanego dysku i katalogu,
               ⌠11D:\KATALOG\*.*⌡
 wyûwietlenie nazw  wszystkich zbioròw z wy-
 branego dysku i katalogu,
                ⌠11D:\KATALOG\⌡
 wyûwietlenie nazw  wszystkich zbioròw o do-
 myûlnym  rozszerzeniu ⌠11LIB⌡ z  wybranego dys-
 ku i katalogu.
  W  nazwach i rozszerzeniach  nazw  zbioròw
 moÿna  siÆ  posôugiwaæ znakami  maskujÉcymi
 ⌠11*⌡, ⌠11?⌡ zgodnie z zasadami ⌠11MS DOS⌡.
▐289

  Wpisanie  ⌠11numeru  elementu⌡  i  naciûniÆcie
 klawisza ⌠11Enter⌡, spowoduje przejûcie progra-
 mu do fazy wybierania fragmentu rysunku ma-
 jÉcego zastÉpiæ  podany numer w bibliotece.
  Okreûlanie elementu do wpisania odbywa siÆ
 identycznie jak przy funkcji≤11 244 DoôÉczenie.≥

▐290

  Podanie  ⌠11numeru elementu⌡  powoduje wyûwie-
 tlenie tego elementu  w prawym gòrnym  rogu
 ekranu. W  przypadku  mniejszej niÿ  podany
 numer iloûci elementòw w  aktualnej Biblio-
 tece, przeglÉdanie  rozpocznie  siÆ od ele-
 mentu ostatniego.

▐291
  Moÿliwe  sÉ  nastÆpujÉce  sposoby  podania
 ⌠11nazwy czcionek⌡:
                 ⌠11NAZWA.FNT⌡
 wybranie  czcionki  z  katalogu  bieÿÉcego,
                   ⌠11*.FNT⌡
 wyûwietlenie wszystkich  czcionek z aktual-
 nego katalogu,
                   ⌠11*.*⌡
 wyûwietlenie nazw wszystkich  zbioròw z ak-
 tualnego katalogu,
            ⌠11D:\KATALOG\NAZWA.FNT⌡
 wybranie z podanego dysku i katalogu wskaz-
 anej czcionki,
              ⌠11D:\KATALOG\*.FNT⌡
 wyûwietlenie wszystkich  zbioròw z rozsze-
 rzeniem FNT ze wskazanego dysku i katalogu,
               ⌠11D:\KATALOG\*.*⌡
 wyûwietlenie nazw wszystkich zbioròw z wy-
 branego dysku i katalogu,
                ⌠11D:\KATALOG\⌡
 wyûwietlenie  nazw  wszystkich  czcionek o
 domyûlnym  rozszerzeniu  ⌠11FNT⌡  z  wybranego
 dysku i katalogu.  W  nazwach i rozszerze-
 niach nazw  zbioròw moÿna  siÆ  posôugiwaæ
 znakami maskujÉcymi ⌠11*⌡,⌠11?⌡ zgodnie z zasadami
 ⌠11MS DOS⌡.
▐292

  Wpisanie ⌠11rozmiaru⌡ (⌠111-6⌡), powoduje  wczyta-
 nie odpowiedniej  wielkoûci czcionki (o ile
 wielkoûæ ta zostaôa  dla niej zdefiniowana.

▐293
  Sposòb podawania nazwy (zgodny z ⌠11MS DOS⌡),
  np:        - ⌠11A:⌡
             - ⌠11A:\⌡
             - ⌠11A:\KATALOG⌡
             - ⌠11A:\KATALOG\PODKATALOG⌡
             - ⌠11\KATALOG\PODKATALOG⌡
  W przypadku naciûniÆcia klawisza ⌠11Enter⌡ bez
 podania nazwy  (lub po jej skasowaniu), zo-
 stanÉ wyûwietlone nazwy podkatalogòw w kat-
 alogu z ktòrego program zostaô uruchomiony.
  Zakoöczenie poszukiwania ÿÉdanego katalogu
 przez  naciûniÆcie  klawisza ⌠11Ecs⌡  spowoduje
 wpisanie  ostatniej peônej  ûcieÿki dostÆpu
 w pole ÿÉdanego katalogu.
▐294

  Wpisana wartoûæ oznacza czas po ktòrym, od
 momentu wystÉpienia  zmian na rysunku, nas-
 tÉpi automatyczny zapis rysunku na dysk lub
 dyskietkÆ. Zapis rysunku zeruje licznik po-
 wtarzania.

▐295

  Z  punktu  widzenia  uÿytkownika  chcÉcego
 uzyskaæ dostÆp, czas ten  powinien  byæ jak
 najkròtszy,  natomiast  z  punktu  widzenia
 uÿytkownika sieci powinien byæ dôuÿszy (po-
 niewaÿ czÆste ponawianie pròb dostÆpu obni-
 ÿa szybkoûæ pracy w  sieci innym uÿytkowni-
 kom).
  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐296

  Z punktu widzenia  uÿytkownika  sieci czas
 po ktòrym nastÉpi porzucenie  funkcji powo-
 dujÉcej  blokowanie  powinien  byæ jak naj-
 kròtszy.
  Zapisu  wprowadzonych  zmian moÿna dokonaæ
 przy pomocy funkcji≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐297

  Wartoûæ od  ⌠111⌡ do ⌠11255⌡  nie  jest ròwnowaÿna
 sekundom poniewaÿ zaleÿy od typu i szybkoû-
 ci komputera (zwykle jest ustalona na ⌠1120⌡).

▐298

  ⌠11Kody sterujÉce drukarkÉ⌡  (mniejsze od 32)
 naleÿy wpisywaæ poprzedzone znakiem ^ np:
          ⌠1110 (LF Linefeed) -  ^J⌡
     0 - ^@   10 - ^J   20 - ^T   30 - ^^
     1 - ^A   11 - ^K   21 - ^U   31 - ^_
     2 - ^B   12 - ^L   22 - ^V
     3 - ^C   13 - ^M   23 - ^W
     4 - ^D   14 - ^N   24 - ^X
     5 - ^E   15 - ^O   25 - ^Y
     6 - ^F   16 - ^P   26 - ^Z
     7 - ^G   17 - ^Q   27 - ^[
     8 - ^H   18 - ^R   28 - ^\
     9 - ^I   19 - ^S   29 - ^]
▐299

  ⌠11PrzesuniÆcie⌡ w osi ⌠11X⌡ i ⌠11Y⌡  ukôadu  wyraÿone
 jest w najmniejszych jednostkach przesuniÆ-
 cia pisaka plotera.  Wartoûæ  najmniejszego
 "skoku" plotera  wynosi uôamki  milimetra i
 zaleÿy od typu plotera.

▐300

  Podany ⌠11numer pisaka⌡, oznacza  jego pozycjÆ
 w podajniku  plotera i umoÿliwia  rysowanie
 ròÿnymi  kolorami  lub  gruboûciami  linii.

▐301

  Wartoûæ od  ⌠111⌡ do ⌠11255⌡  nie  jest ròwnowaÿna
 sekundom poniewaÿ zaleÿy od typu i szybkoû-
 ci komputera (zwykle jest ustalona na ⌠1120⌡).

▐302

▐303

  ⌠11Czuôoûæ myszki⌡ wyraÿona jest w  procentach
 i przyjmuje  wartoûci od ⌠115%⌡  (wymaga duÿych
 przesuniÆæ  myszki dla  niewielkich przesu-
 niÆæ  kursora na ekranie)  do ⌠11100%⌡ co odpo-
 wiada duÿym  przesuniÆciom kursora na ekra-
 nie przy maôych przesuniÆciach myszki. War-
 toûæ czuôoûci moÿe  byæ ustawiana z dokôad-
 noûciÉ do ⌠115%⌡.

▐304

  ⌠11Przyûpieszenie myszki⌡ wyraÿone jest w pro-
 centach i przyjmuje  wartoûci od  ⌠111%⌡ (mini-
 malny efekt  przyûpieszania  ruchu  kursora
 myszki przy gwaôtownym przesuniÆciu myszki)
 do ⌠11100%⌡  (maksymalne  przyûpieszenie  z do-
 kôadnoûciÉ do ⌠111%⌡).

▐305

    Wartoûæ ⌠11opòùnienia w milisekundach⌡ :

                  0 -  250
                  1 -  500
                  2 -  750
                  3 - 1000
▐306

  Iloûæ znakòw na sekundÆ generowanych przez
 naciûniÆtÉ klawiaturÆ  decyduje o szybkoûci
 w  posôugiwaniu  siÆ  programem. Funkcja ta
 jest dostÆpna tylko w komputerach ⌠11PC AT⌡.

▐307
  Wpisanie  nazwy  i  naciûniÆcie   klawisza
 ⌠11Enter⌡ spowoduje  zapisanie zbioru  instala-
 cyjnego ⌠11GRAF.INS⌡  (zawierajÉcego  parametry
 programu  wybrane w  menu ≤11 10 Opcje ≥oraz style
≤11 3312 linii ≥ i≤11 3311 wypeônienia ≥ zaprojektowane  przez
 uÿytkownika) na dysku i w katalogu  ustalo-
 nym w menu≤11 281 Opcje/Katalogi/GRAF 2000.≥
  W przypadku wystÉpienia w nazwie znaku ⌠11"?"⌡
 lub ⌠11"*"⌡, zostanie wyûwietlona zawartoûæ ka-
 talogu, ustalonego  w  menu  Opcje/Katalogi
 dla programu (o ile nie byô on  podany jaw-
 nie przy nazwie) co umoÿliwia wybranie naz-
 wy, przy pomocy klawiszy kursora, i zapisa-
 nie zbioru (po naciûniÆciu klawisza ⌠11Enter⌡).
  Zapisanie  zbioru z  nazwÉ  takÉ  samÉ jak
 istniejÉcy juÿ rysunek (w tym samym katalo-
 gu) spowoduje usuniÆcie zawartoûci poprzed-
 niego  rysunku  (po potwierdzeniu), o ile w
 menu≤11 282 Opcje/Funkcje ≥nie zostanie to ustalone
 inaczej.  Domyûlnym  rozszerzeniem, zapisy-
 wanych zbioròw, w przypadku niepodania roz-
 szerzenia w sposòb jawny jest ⌠11INS⌡.

▐308
  Moÿliwe  sÉ  nastÆpujÉce  sposoby  podania
 ⌠11nazwy zbioru instalacyjnego⌡:
                 ⌠11NAZWA.INS⌡
 odczyt zbioru z  katalogu bieÿÉcego  (o ile
 taki istnieje,
                   ⌠11*.INS⌡
 wyûwietlenie  wszystkich  zbioròw  z  aktu-
 alnego katalogu, z rozszerzeniem INS,
                   ⌠11*.*⌡
 wyûwietlenie  nazw   wszystkich  zbioròw  z
 aktualnego katalogu,
            ⌠11D:\KATALOG\NAZWA.INS⌡
 odczyt z podanego  dysku i  katalogu  wska-
 zanego zbioru,
              ⌠11D:\KATALOG\*.INS⌡
 wyûwietlenie  wszystkich  zbioròw z rozsze-
 rzeniem INS ze wskazanego dysku i katalogu,
               ⌠11D:\KATALOG\*.*⌡
 wyûwietlenie  nazw   wszystkich  zbioròw  z
 wybranego dysku i katalogu,
                ⌠11D:\KATALOG\⌡
 wyûwietlenie nazw  wszystkich zbioròw o do-
 myûlnym  rozszerzeniu INS z wybranego dysku
 i katalogu. W nazwach i rozszerzeniach nazw
 zbioròw moÿna siÆ posôugiwaæ znakami masku-
 jÉcymi ⌠11*⌡, ⌠11?⌡ zgodnie z zasadami ⌠11MS DOS⌡.
▐309
         ⌠11Standardowe tryby video⌡
 ( wykorzystywane w programie ⌠11GRAF 2000⌡ )
  Numer przerwania  Typ    Rozmiar  Kolory
  inicjalizujÉcego         ekranu

         3        tekst     80x25     16
         6        grafika  640x200     2
        16        grafika  640x350    16
        18        grafika  640x480    16

        ⌠11Niestandardowe tryby video⌡
         ⌠11?⌡        grafika  800x600    16
         ⌠11?⌡        grafika 1024x768    16

▐310
  Wybranie ÿÉdanej nazwy zbioru nastÆpuje po
 jej  podûwietleniu  (przy  pomocy  klawiszy
 kursora) i naciûniÆciu klawisza ⌠11Enter⌡. Naz-
 wa zakoöczona  znakiem ⌠11"\"⌡, jest nazwÉ nas-
 tÆpnego katalogu a nazwa ⌠11"..\"⌡ poprzedniego.
  Wybranie nazwy katalogu i naciûniÆcie kla-
 wisza ⌠11Enter⌡ spowoduje wyûwietlenie jego za-
 wartoûci.
            Funkcje klawiszy:
    ⌠11klawisze⌡
    ⌠11kursoròw⌡ - podûwietlanie nazwy zbioru
   ⌠11PgUp⌡,⌠11PgDn⌡ - zmiana wyûwietlanej strony
        ⌠11Home⌡ - podûwietlenie pierwszego
               zbioru
         ⌠11End⌡ - podûwietlenie ostatniego
               zbioru
       ⌠11Enter⌡ - wybranie nazwy
         ⌠11Esc⌡ - rezygnacja z wybierania


           ⌠11T⌡ - zaznaczenie zbioru
      ⌠11Ctrl-T⌡ - zaznaczenie wszystkich
               zbioròw

           ⌠11U⌡ - anulowanie zaznaczenia
      ⌠11Ctrl-U⌡ - anulowanie zaznaczenia
               wszystkich zbioròw


           ⌠11C⌡ - kopiowanie zbioru
      ⌠11Ctrl-C⌡ - kopiowanie wszystkich
               zaznaczonych zbioròw

           ⌠11D⌡ - usuniÆcie zbioru
      ⌠11Ctrl-D⌡ - usuniÆcie wszystkich
               zaznaczonych zbioròw

           ⌠11P⌡ - drukowanie rysunku
      ⌠11Ctrl-P⌡ - drukowanie wszystkich
               zaznaczonych rysunkòw

▐311

  ⌠11Style wypeônienia⌡  wbudowane w program do-
 stÆpne sÉ przez wpisanie w ramkÆ  numeru od
 ⌠110⌡ do ⌠1149⌡, natomiast numery od ⌠1150⌡ do ⌠1199⌡ zare-
 zerwowane sÉ dla ⌠11styli definiowanych⌡  przez
 uÿytkownika.  Wyboru  stylu  moÿna  dokonaæ
 takÿe  przez   naciûniÆcie  klawisza  ⌠11Alt-W⌡
 (wzorce) zamiast ⌠11Alt-S⌡ (styl).

▐312

  ⌠11Style linii⌡  wbudowane w  program dostÆpne
 sÉ przez wpisanie w ramkÆ numeru od ⌠110⌡ do ⌠1149⌡,
 natomiast numery od  ⌠1150⌡ do ⌠1199⌡ zarezerwowane
 sÉ dla ⌠11styli definiowanych⌡ przez uÿytkowni-
 ka. Wyboru stylu moÿna  dokonaæ takÿe przez
 naciûniÆcie klawisza ⌠11Alt-W⌡ (wzorce) zamiast
 ⌠11Alt-S⌡ (styl).

▐313

  ⌠11Gruboûæ linii⌡ moÿe  przyjmowaæ wartoûci od
 ⌠111⌡ do ⌠1199⌡ wyraÿonych w iloûci linii (gruboûci
 jednego punktu drukarki)  skôadajÉcych  siÆ
 na rysowanÉ liniÆ.

▐321
  Jeÿeli w prawym gòrnym rogu ekranu wyûwietlona
 zostaôa nastawiona rozdzielczoûæ skanera moÿna
 rozpoczÉæ proces odczytu.
                 Klawisze:
                 ⌠11S⌡ - rozpoczÆcie odczytu,
               ⌠11Esc⌡ - przerwanie odczytu.

▐322
  Podûwietlony fragment rysunku wyznacza ob-
 szar przeznaczony do zapisu w formacie GLX.
  Wyznaczony fragment moÿe byæ tylko  wielo-
 krotnoûciÉ formatki A4.
                 Klawisze:
  ⌠11klawisze kursora⌡ - przesuwanie pola,
              ⌠11Home⌡ - poczÉtek arkusza,
               ⌠11End⌡ - koniec arkusza,
              ⌠11PgUp⌡ - przesuwanie o jednÉ
                     formatkÆ w lewo,
              ⌠11PgDn⌡ - przesuwanie o jednÉ
                     formatkÆ w prawo,
      ⌠11lewy Shift⌡ i
  ⌠11klawisze kursora⌡ - zmniejszanie pola
     ⌠11prawy Shift⌡ i
  ⌠11klawisze kursora⌡ - zwiÆkszanie pola
             ⌠11Enter⌡ - akceptacja i zakoöcze-
                    nie wyznaczania obszaru,
              ⌠11Esc⌡ - rezygnacja z wyznaczania
                    (bez zmian).
▐323
  Obrysowany  ramkÉ i podûwietlony  fragment
 rysunku wyznacza obszar przeznaczony do za-
 pisu w formacie PCX. Kursor w lewym  gòrnym
 lub prawym dolnym rogu ramki wyznacza akty-
 wnÉ stronÆ ramki.
                 Klawisze:
            ⌠11Spacja⌡ - przeôÉczenie aktywnej
                       strony ramki,
  ⌠11klawisze kursora⌡ - precyzyjne przesuwanie
                     aktywnych bokòw ramki,
      ⌠11lewy Shift⌡ i
  ⌠11klawisze kursora⌡ - szybkie przesuwanie
                     aktywnych bokòw ramki,
             ⌠11Enter⌡ - akceptacja i zakoöcze-
                    nie wyznaczania obszaru,
              ⌠11Esc⌡ - rezygnacja z wyznaczania
                    (bez zmian).

▐324
  Obrysowany  ramkÉ i podûwietlony  fragment
 rysunku wyznacza obszar przeznaczony do wy-
 druku. Kursor  w  lewym  gòrnym  lub prawym
 dolnym rogu  ramki wyznacza  aktywnÉ stronÆ
 ramki.
                 Klawisze:
            ⌠11Spacja⌡ - przeôÉczenie aktywnej
                       strony ramki,
  ⌠11klawisze kursora⌡ - precyzyjne przesuwanie
                     aktywnych bokòw ramki,
      ⌠11lewy Shift⌡ i
  ⌠11klawisze kursora⌡ - szybkie przesuwanie
                     aktywnych bokòw ramki,
             ⌠11Enter⌡ - akceptacja i zakoöcze-
                    nie wyznaczania obszaru,
              ⌠11Esc⌡ - rezygnacja z wyznaczania
                    (bez zmian).

▐325
  Po  ustawieniu  kursora  graficznego,  we-
 wnÉtrz  zamkniÆtego jednolitym  kolorem ob-
 szaru i naciûniÆciu  klawisza ⌠11Enter⌡ nastÉpi
 wypeônienie tego obszaru  wzorem o okreûlo-
 nym stylu.
  Do  zmiany  parametròw  wypeôniania  sôuÿÉ
 funkcje  dostÆpne po  naciûniÆciu  klawisza
 Alt i odpowiedniej litery:
       ⌠11Alt-K⌡ - zmiana  koloru  piòra
               (wypeônianie  kolorem
               czarnym  lub biaôym),
       ⌠11Alt-S⌡ - wybranie innego wzoru
               wedôug numeru,
       ⌠11Alt-W⌡ - wybranie innego wzoru
               z tablicy przykôadòw,
       ⌠11Alt-Z⌡ - zapis fragmentu rysun-
               ku z ekranu do bufora
               rysunku (uaktualnienie).

▐326

  Wskazany w tablicy przykôadòw (przy pomocy
 klawiszy kursora) ÿÉdany ⌠11wzòr⌡, zostanie wy-
 brany jako aktualny po naciûniÆciu klawisza
 ⌠11Enter⌡.
  NaciûniÆcie klawisza ⌠11"P"⌡ umoÿliwia wôÉcze-
 nie opcji  projektowania nowych  wzoròw lub
 zmiany istniejÉcych.

▐327

  Zmianie i projektowaniu  podlegajÉ jedynie
 wzory o numerach  od ⌠1150⌡ do ⌠1199⌡, niÿsze wzory
 sÉ wzorami staôymi.
            Funkcje klawiszy:
 ⌠11klawisze kursoròw⌡ - zmiana pozycji kursora
                     w polu projektowania,
      ⌠11lewy Shift i⌡
 ⌠11klawisze kursoròw⌡ - "zapalanie" lub "gasze-
                     nie" powiÆkszonych pun-
                     ktòw w polu projektowa-
                     nia,
            ⌠11Spacja⌡ - zmiana gumka/pisak,
               ⌠11Tab⌡ - inny wzòr,
             ⌠11Enter⌡ - wôÉczenie opcji zapa-
                     miÆtania zmian,
               ⌠11Esc⌡ - rezygnacja ze zmian.
▐328

  Wskazany w  tablicy  przykôadòw (przy po-
 mocy klawiszy kursora) ÿÉdany ⌠11wzòr⌡, zosta-
 nie  wybrany do poprawienia (w polu proje-
 ktowania) po naciûniÆciu klawisza ⌠11Enter⌡.

▐329

  NaciûniÆcie klawisza  ⌠11Enter⌡ spowoduje za-
 pamiÆtanie projektowanego wzoru w tablicy
 przykôadòw w miejscu wyznaczonym przez mi-
 gajÉcy kursor.

  ZapamiÆtanie na dysku zmienionej tablicy
 przykôadòw, moÿliwe jest przez wykonanie
 zapisu funkcjÉ≤11 285 Opcje/Zapis.≥

▐330
  Po ustawieniu ⌠11kursora  prostokÉta⌡ i naciû-
 niÆciu  klawisza ⌠11Enter⌡ nastÉpi  narysowanie
 prostokÉta o rozmiarze  kursora i ustalonej
≤11 3313 gruboûci ≥,≤11 3312 stylu ≥i ⌠11kolorze⌡ linii.
            Funkcje klawiszy:
⌠11klawisze kursoròw⌡ - precyzyjna zmiana poôo-
                    ÿenia kursora prostokÉta,
⌠11klawisze kursoròw⌡
     ⌠11i lewy Shift⌡ - szybkie przesuwanie
                    kursora,
⌠11klawisze kursoròw⌡
         ⌠11i Spacja⌡ - zmiana rozmiaru kursora,
            ⌠11Alt-G⌡ - wybòr gruboûci linii,
            ⌠11Alt-K⌡ - zmiana koloru  piòra,
            ⌠11Alt-S⌡ - wybranie innego wzoru
                    linii  wedôug numeru,
            ⌠11Alt-W⌡ - wybranie innego wzoru
                    linii z tablicy przykôa-
                    dòw,
            ⌠11Alt-Z⌡ - zapis fragmentu rysun-
                    ku z ekranu do bufora
                    rysunku (uaktualnienie).
▐331
  Po ustawieniu  ⌠11kursora  elipsy⌡ i naciûniÆ-
 ciu  klawisza  ⌠11Enter⌡,  nastÉpi  narysowanie
 ⌠11elipsy⌡  o  rozmiarze  kursora i  ustalonej
≤11 3313 gruboûci ≥i ⌠11kolorze⌡ linii.
            Funkcje klawiszy:
 ⌠11klawisze kursoròw⌡ - precyzyjna zmiana poôo-
                     ÿenia kursora elipsy,
 ⌠11klawisze kursoròw⌡
      ⌠11i lewy Shift⌡ - szybkie przesuwanie
                     kursora,
 ⌠11klawisze kursoròw⌡
          ⌠11i Spacja⌡ - zmiana rozmiaru kursora,
             ⌠11Alt-G⌡ - wybòr gruboûci linii,
             ⌠11Alt-K⌡ - zmiana koloru  piòra,
             ⌠11Alt-S⌡ - wybranie innego wzo-
                     ru linii wedôug numeru,
             ⌠11Alt-W⌡ - wybranie innego wzoru
                     linii z tablicy przykôa-
                     dòw,
             ⌠11Alt-Z⌡ - zapis fragmentu rysun-
                     ku z ekranu do bufora
                     rysunku (uaktualnienie).
▐332
  Po ustawieniu ⌠11kursora  linii⌡ i naciûniÆciu
 klawisza Enter, nastÉpi  narysowanie  linii
 o rozmiarze  kursora i ustalonej ≤11 3313 gruboûci,≥
≤11 3312 stylu ≥ i ⌠11kolorze⌡.
            Funkcje klawiszy:
 ⌠11klawisze kursoròw⌡ - precyzyjna zmiana poôo-
                     ÿenia kursora linii,
 ⌠11klawisze kursoròw⌡
      ⌠11i lewy Shift⌡ - szybkie przesuwanie
                     kursora,
            ⌠11Spacja⌡ - zmiana aktywnego koöca
                     kursora,
             ⌠11Alt-G⌡ - wybòr gruboûci linii,
             ⌠11Alt-K⌡ - zmiana koloru  piòra,
             ⌠11Alt-S⌡ - wybranie innego wzoru
                     linii  wedôug numeru,
             ⌠11Alt-W⌡ - wybranie innego wzoru
                     linii z tablicy przy-
                     kôadòw,
             ⌠11Alt-Z⌡ - zapis fragmentu rysun-
                     ku z ekranu do bufora
                     rysunku (uaktualnienie).
▐338
  Po ustawieniu ⌠11kursora  gumki⌡ i naciûniÆciu
 klawisza   ⌠11Tabulacji⌡,   zostanie  skasowany
 fragment rysunku na pozycji kursora.
            Funkcje klawiszy:
 ⌠11klawisze kursoròw⌡ - precyzyjna zmiana
                     poôoÿenia kursora,
 ⌠11klawisze kursoròw⌡
      ⌠11i lewy Shift⌡ - szybkie przesuwanie
                     kursora,
 ⌠11klawisze kursoròw⌡
          ⌠11i Spacja⌡ - zmiana rozmiaru
                     kursora,
 ⌠11klawisze kursoròw⌡
             ⌠11i Tab⌡ - kasowanie rysunku,
           ⌠11Alt-K⌡  - zmiana koloru
                    kasowania.

▐333
  Po ustawieniu  ⌠11kursora ôuku⌡  i naciûniÆciu
 klawisza  Enter, nastÉpi  narysowanie  ôuku
 (krzywej Bezier) o rozmiarze  kursora i us-
 talonej ≤11 3313 gruboûci,≥ i ⌠11kolorze⌡.
            Funkcje klawiszy:
 ⌠11klawisze kursoròw⌡ - precyzyjna zmiana poôo-
                     ÿenia kursora ôuku,
 ⌠11klawisze kursoròw⌡
      ⌠11i lewy Shift⌡ - szybkie przesuwanie
                     kursora,
            ⌠11Spacja⌡ - zmiana aktywnego koöca
                     kursora,
             ⌠11Alt-G⌡ - wybòr gruboûci ôuku,
             ⌠11Alt-K⌡ - zmiana koloru  piòra,
             ⌠11Alt-Z⌡ - zapis fragmentu rysun-
                     ku z ekranu do bufora
                     rysunku (uaktualnienie).
▐339

  Ramka pola  wyznacza  fragment rysunku  na
 ekranie, ktòry  zostanie ⌠11doôÉczony⌡ do zade-
 klarowanej   biblioteki  elementòw.  Jeÿeli
 biblioteka taka  istnieje to element zosta-
 nie  doôÉczony (na koniec)  do pozostaôych,
 w przeciwnym przypadku biblioteka  zostanie
 utworzona  ( z nazwÉ  zadeklarowanÉ w  menu
 ≤11 242 Baza/Baza)≥. Wybieranie  fragmentu  rysunku
 jak w  menu ≤11 251 Ekran/Pole.≥

▐340
  NaciûniÆcie  klawisza ⌠11PgUp⌡ lub ⌠11PgDn⌡, powo-
 duje wyûwietlanie  kolejnych elementòw. Na-
 ciûniÆcie  klawisza  ⌠11Enter⌡  powoduje zakoö-
 czenie przeglÉdu biblioteki i pozostawienie
 wyûwietlanego  elementu na ekranie. Na ele-
 mencie tym moÿna  wykonywaæ  wszystkie ope-
 racje takie jak w menu ≤11 252 Ekran/Bufor.≥ Naciû-
 niÆcie klawisza  ⌠11Esc⌡  powoduje  zakoöczenie
 przeglÉdu i powròt do gôòwnego menu (ostat-
 ni wyûwietlany element  pozostaje w buforze
 elementòw.
▐341
  Wybòr ⌠11fragmentu⌡ rysunku, przeznaczonego do
 dalszych operacji  graficznych moÿliwy jest
 przez objÆcie fragmentu  rysunku ramkÉ pola
 i naciûniÆcie klawisza ⌠11Enter⌡.
              Funkcje klawiszy:
   ⌠11klawisze kursoròw⌡ - zmiana poôoÿenia
                       aktywnego rogu ramki.
   ⌠11klawisze kursoròw⌡
        ⌠11i lewy Shift⌡ - szybkie przesuwanie
                       ramki (zgrubne),
              ⌠11Spacja⌡ - zmiana aktywnego rogu,
   ⌠11klawisze kursoròw⌡
 ⌠11lewy Shift i Spacja⌡ - precyzyjne przesuwanie
                       ramki pola (dokôadne),
▐342
  Po wyûwietleniu  fragmentu  rysunku, prze-
 chowywanego  ⌠11w buforze⌡, dostÆpne  sÉ nastÆ-
 pujÉce operacje graficzne:
 ⌠11klawisze kursoròw⌡ - precyzyjne przesuwanie
                       fragmentu,
      ⌠11lewy Shift i⌡
 ⌠11klawisze kursoròw⌡ - szybkie przesuwanie
                     fragmentu,
 ⌠11klawisz tabulacji⌡ - zmiana trybu wyûwietlania
                     (z tôem lub bez),
             ⌠11Alt-I⌡ - odwròcenie (inwersja)
                     koloròw fragmentu,
             ⌠11Alt-H⌡ - uzyskanie lustrzanego
                     odbicia, fragmentu rysun-
                     ku w poziomie wzglÆdem
                     osi pionowej,
             ⌠11Alt-V⌡ - uzyskanie lustrzanego
                     odbicia, fragmentu
                     w pionie wzglÆdem osi
                     poziomej,
             ⌠11Alt-O⌡ - obròcenie fragmentu
                     rysunku o 90° w prawo,
             ⌠11Enter⌡ - zapis fragmentu z ekra-
                     nu do bufora rysunku.

▐343

  Po naciûniÆciu klawisza ⌠11Enter⌡, objÆty ram-
 kÉ fragment  rysunku  na  ekranie, zostanie
 ⌠11obròcony o 90°⌡ w lewo, zapisany w buforze i
 wyûwietlony. Jeÿeli element  po obrocie nie
 mieûci siÆ na ekranie,  to zostanie obciÆty
 (po  potwierdzeniu  przez uÿytkownika). Wy-
 bieranie  fragmentu   rysunku  jak  w  menu
≤11 251 Ekran/Pole.≥

▐344

  Ramka pola  wyznacza  fragment  rysunku na
 ekranie, ⌠11do  przeskalowania⌡. Wybrany  frag-
 ment  bÆdzie  tylko  wzorcem i nie  ulegnie
 ÿadnej zmianie  bez akceptacji uÿytkownika.
 Wybieranie  fragmentu  rysunku jak  w  menu
≤11 251 Ekran/Pole.≥

▐345

  Ramka pola  wyznacza  wstÆpne ⌠11poôoÿenie⌡ na
 ekranie  ⌠11i  granice⌡  fragmentu  rysunku  po
 przeskalowaniu. Wspòôczynnik skali  dla osi
 ⌠11"X"⌡ i ⌠11"Y"⌡, wynika z proporcji  ramki wybie-
 rajÉcej do aktualnej. Wybieranie  fragmentu
 rysunku jak w menu≤11 251 Ekran/Pole.≥

▐346

  Ramka pola  wyznacza  fragment  rysunku na
 ekranie do  ⌠11lustrzanego  odbicia poziomego⌡.
  Wybrany fragment  bÆdzie  tylko  wzorcem i
 nie ulegnie  ÿadnej  zmianie bez akceptacji
 uÿytkownika. Wybieranie  fragmentu  rysunku
 jak w menu ≤11 251 Ekran/Pole.≥

▐347

  Ramka pola  wyznacza  fragment  rysunku na
 ekranie do  ⌠11lustrzanego  odbicia pionowego⌡.
  Wybrany fragment  bÆdzie  tylko  wzorcem i
 nie ulegnie  ÿadnej  zmianie bez akceptacji
 uÿytkownika. Wybieranie  fragmentu  rysunku
 jak w menu ≤11 251 Ekran/Pole.≥

▐348

  Ramka pola  wyznacza  fragment  rysunku na
 ekranie, ktòrego  kolor zostanie  odwròcony
 (kaÿdy punkt) w obrÆbie ramki pola.
  ⌠11Odwròcony  fragment⌡  bÆdzie  tylko  kopiÉ,
 przepisanÉ do bufora,  natomiast zaznaczony
 na ekranie  nie ulegnie  ÿadnej zmianie bez
 akceptacji uÿytkownika. Wybieranie fragmen-
 tu rysunku jak w menu ≤11 251 Ekran/Pole.≥

▐349

  Obrysowany ramkÉ fragment  pomniejszonego
 rysunku  wyznacza obszar rysunku  widoczny
 na ekranie.
                  Klawisze:
     ⌠11klawisze⌡
      ⌠11kursora⌡ - zmiana poôoÿenia ramki i tym
                samym zmiana wyûwietlanego
                fragmentu rysunku,

   ⌠11Enter⌡, ⌠11Esc⌡ - zakoöczenie przeglÉdu,

▐350
  Podûwietlony   fragment  rysunku  wyznacza
 powierzchniÆ jednej formatki A4  (przy roz-
 dzielczoûci 150 dpi).
                  Klawisze:
      ⌠11klawisze⌡
       ⌠11kursora⌡ - przesuwanie pola,
          ⌠11Home⌡ - poczÉtek arkusza,
           ⌠11End⌡ - koniec arkusza,
          ⌠11PgUp⌡ - przesuwanie o jednÉ
                 formatkÆ w lewo,
          ⌠11PgDn⌡ - przesuwanie o jednÉ
                 formatkÆ w prawo,
         ⌠11Enter⌡ - wczytanie podûwietlonej
                 formatki do bufora rysunku,
           ⌠11Esc⌡ - rezygnacja z wybierania
                 (bez zmian).
▐351

  Wyûwietlany w ramce (wyznaczajÉcej  grani-
 ce arkusza) pomniejszony  rysunek  moÿe byæ
 przesuwany.
                  Klawisze:
 ⌠11klawisze kursora⌡ - precyzyjne przesuwanie
                    pomniejszonego rysunku,
     ⌠11lewy Shift i⌡
 ⌠11klawisze kursora⌡ - szybkie przesuwanie
                    pomniejszonego rysunku,
            ⌠11Enter⌡ - akceptacja  i  zakoöcze-
                    nie przesuwania (powo-
                    dujÉce faktycznÉ zmianÆ
                    w buforze rysunku,
              ⌠11Esc⌡ - rezygnacja z przesuwania
                    (bez zmian).
▐352

  Podûwietlony, prostokÉtny  fragment rysun-
 ku wyznacza obszar do ⌠11powiÆkszenia⌡.
                  Klawisze:
 ⌠11klawisze kursora⌡ - precyzyjne przesuwanie
                    prostokÉta wyboru,
     ⌠11lewy Shift i⌡
 ⌠11klawisze kursora⌡ - szybkie przesuwanie
                    prostokÉta wyboru,
            ⌠11Enter⌡ - powiÆkszenie wybranego
                    fragmentu rysunku,
              ⌠11Esc⌡ - rezygnacja z powiÆksza-
                    nia.
▐353
  Przy pomocy  ⌠11pisaka⌡ i ⌠11gumki⌡, moÿliwe  jest
 wykonanie precyzyjnej korekty powiÆkszone-
 go fragmentu rysunku.
              Funkcje klawiszy:
 ⌠11klawisze kursora⌡ - zmiana pozycji kursora w
                    polu powiÆkszonego frag-
                    mentu rysunku,
     ⌠11lewy Shift i⌡
⌠11klawisze kursoròw⌡ - "zapalanie" lub "gasze-
                    nie" powiÆkszonych pun-
                    ktòw rysunku,
    ⌠11prawy Shift i⌡
⌠11klawisze kursoròw⌡ - wybieranie  powiÆkszonego
                    fragmentu rysunku,
           ⌠11Spacja⌡ - przeôÉczanie funkcji
                    pisak/gumka,
            ⌠11Enter⌡ - zapisanie wprowadzonych
                    zmian do bufora rysunku,
              ⌠11Esc⌡ - zaniechanie wprowadzonych
                    w polu powiÆkszenia
                    (i niezapisanych w bufo-
                    rze rysunku) zmian.
▐354

  Wybranie funkcji  graficznej  przez naciû-
 niÆcie pierwszej litery umoÿliwia rysowanie
 elementòw graficznych na  pomniejszonym ry-
 sunku. Pozycjonowanie kursoròw jest propor-
 cjonalnie do skali  rysunku mniej precyzyj-
 ne, jednak  rekompensuje to moÿliwoûæ ryso-
 wania np: elipsy na caôym arkuszu A4 lub A3.

▐355
              Funkcje klawiszy:
⌠11Klawisze kursoròw⌡ - punktowe przesuwanie
                    migajÉcego kursora,
             ⌠11PgUp⌡ - przeskok kursora w gòrÆ
             ⌠11PgDn⌡ - przeskok kursora w dòô,
             ⌠11Home⌡ - przeskok kursora w lewo,
              ⌠11End⌡ - przeskok kursora w prawo,
  Jeÿeli  naciûniÆcie  powyÿszych  klawiszy,
 nastÉpi w odpowiednio skrajnej pozycji kur-
 sora znaku, spowoduje to  wyûwietlenie nas-
 tÆpnej czÆûci rysunku (o ile to moÿliwe).
 ⌠11Shift i klawisze⌡
         ⌠11kursoròw⌡ - wyswietlanie kolejnych
                    fragmentòw rysunku na
                    ekranie (przesuwanie
                    ekranu po rysunku),
 Znakowe przesuniÆcia kursorem (przeznaczone
 dla czcionek proporcjonalnych:
           ⌠11Ctrl S⌡ - o znak w lewo,
           ⌠11Ctrl D⌡ - o znak w prawo,
           ⌠11Ctrl E⌡ - o znak w gòrÆ,
           ⌠11Ctrl X⌡ - o znak w dòô,
        ⌠11BackSpace⌡ - kasowanie,
 (dla  czcionki  proporcjonalnej  kasowanie
 jednej linii  pionowej  ekranu o wysokoûci
 kursora  znaku, dla  pozostaôych  czcionek
 kasowanie  fragmentu  rysunku o rozmiarach
 kursora znaku).

  ⌠11Polskie znaki diakrytyczne⌡ dostÆpne sÉ po
 naciûniÆciu klawisza ⌠11Alt⌡ i odpowiedniej li-
 tery.

▐360
            ⌠11GRAF 2000 wersja 4.1⌡

   ⌠11F1⌡, ⌠11F1⌡  - Opis klawiszy funkcyjnych
       ⌠11F1⌡  - Kontekstowy tekst pomocniczy
      ≤11 3283 F2 ≥ - Zapis aktualnego rysunku
      ≤11 3101 F3 ≥ - Odczyt rysunku z dysku
  ≤11 212 Alt-F3 ≥ - Lista nazw ostatnich rysunkòw
      ≤11 241 F4 ≥ - Odczyt elementu z biblioteki
  ≤11 243 Alt-F4 ≥ - Lista nazw ostatnich bibliotek
      ≤11 261 F5 ≥ - Wyûwietlenie formatki A4
  ≤11 262 Alt-F5 ≥ - Wyûwietlenie caôego rysunku
      ≤11 3155 F6 ≥ - WôÉczenie siatki
  ≤11 3101 Alt-F6 ≥ - Odczyt poprzedniego rysunku
      ≤11 271 F7 ≥ - Edycja tekstu

  ≤11 273 Alt-F7 ≥ - Lista nazw ostatnich czcionek
      ≤11 239 F8 ≥ - Kasowanie fragmentu rysunku
      ≤11 251 F9 ≥ - Wyznaczenie fragmentu rysunku
  ≤11 252 Alt-F9 ≥ - Wyûwietlenie bufora rysunku
      ⌠11F10⌡  - Menu gôòwne
 ≤11 221 Alt-F10 ≥ - Drukowanie rysunku

           ⌠11Shift i klawisze kursora⌡
             PrzeglÉdanie rysunku

▐361
