61τ(ß6¬5o5@4Z Opis klawiszy programu:     Ekran:" StrzaÆka         ruch po wæzÆach," Shift_strzaÆka   przesuwanie tÆa,* Delete           czyszczenie danego pola,+ Ctrl_B           blokowanie przeliczania /*                  umoºliwienie wpisywania,     Druk, archiwum: F2         zapis do archiwum,1 F7         zmiana poÆoºenia druku na formularzu,! F5         przygotowanie i druk,0 Shift_F5   wydruk wcze₧niej przygowanego pisma, F9         obsÆuga archiwum,! Esc        zakoñczenie programu.Klawisz       │  dziaÆanie"──────────────┼───────────────────$Dowolny znak  │  wprowadzanie tekstu'              │  po wyczyszczeniu pola.              │& Spacja       │  edycja tekstu w polu.              │ lewo,prawo,  │  poruszanie po Home, End    │  tek₧cie.              │$Insert        │  wstawianie/zamiana.Polskie znaki │  Alt_litera,"              │  Shift_Alt_litera.              │$Enter         │  koniec edycji pola.(Esc           │  przerwanie (bez zmian).Alt_W         │  kalkulator    Odczyt danych z archiwum4 W archiwum zapamiætywane så dane z ekranu z kaºdego
 miesiåca.6 Miesiåce dla, których wykonano zapis så oznaczone "+"1 i tylko z tych miesiæcy moºna odczytaì archiwum.       Odciåì grosze5 Ustawienie  "Odciåì grosze" powoduje odciæcie groszy- podczas przenoszenia danych z ewidencji VAT.' PrykÆad: kwota w ewidencji  23zÆ 67gr."          kwota w deklaracji 23zÆ.       Zaokrågliì grosze5 Ustawienie "Zaokrågliì grosze" powoduje zaokråglanie4 groszy podczas przenoszenia danych z ewidencji VAT.' PrykÆad: kwota w ewidencji  23zÆ 67gr."          kwota w deklaracji 24zÆ.          Przenie₧ì grosze4 Ustawienie "Przenie₧ì grosze" powoduje przenoszenie4 groszy podczas przenoszenia danych z ewidencji VAT.' PrykÆad: kwota w ewidencji  23zÆ 67gr.'          kwota w deklaracji 24zÆ 67gr.X - rezygnacja ze zmiany'Nie zmienia dotychczasowego ustawienia.nic