*parametry,A
Drugi poziom pomocy jest niedostepny - nacisnij klawisz <Esc>.

*katalog,A
Pole, w ktorym sie aktualnie znajdujesz umozliwia okreslenie katalogu, w
ktorym zostanie zainstalowany program TYTAN. Standardowo program
instalacyjny proponuje katalog TYTAN na dysku C. Mozesz jednak wpisac
dowolny inny katalog na dowolnym dysku, np. D:\FIRMA\TYTAN. Jesli podany
katalog nie istnieje, to zostanie automatycznie utworzony.

UWAGA: w przypadku instalacji w sieci, osoba instalujaca musi miec
uprawnienia na tworzenie, modyfikacje oraz kasowanie plikow.

*btrieve,A
Pole, w ktorym sie aktualnie znajdujesz okresla, ktora wersja programu
Btrieve ma zostac zainstalowana. Zawartosc tego pola zmienia sie naciskajac
klawisz <Spacja>.

Wersja 5.10 potrafi pracowac na dowolnym komputerze klasy IBM PC AT
wyposarzonym w 640KB pamieci RAM.

Wersja 6.15 wymaga komputera klasy 386SX lub lepszego i 4MB pamieci RAM.
Jesli Twoj komputer spelnia te wymagania, wybierz wersje 6.15, gdyz jest
ona znacznie szybsza.

Jesli program ma pracowac w sieci Novell NetWare, to dla sieci w wersji 3.11
wybierz Btrieve 5.10, a dla sieci w wersji 3.12 lub nowszej wybierz Btrieve
6.15. W przypadku sieci Novell NetWare parametry komputerow pracujacych jako
stacje robocze nie maja znaczenia.

*sckbpol,A
Pole, w ktorym sie aktualnie znajdujesz okresla, czy ma zostac zainstalowany
program SCKBPOL. Zawartosc tego pola zmienia sie naciskajac klawisz <Spacja>.

Program SCKBPOL umozliwia wyswietlanie polskich liter na ekranie oraz ich
wprowadzanie z klawiatury.

UWAGA: jednoczesne korzystanie z programu SCKBPOL oraz innego programu
udostepniajacego polskie litery na ekranie i klawiaturze moze doprowadzic do
konfliktow i nieprawidlowego dzialania komputera. Wiecej informacji na ten
temat znajdziesz w dokumentacji.

*novell,A
Pole, w ktorym sie aktualnie znajdujesz okresla, czy program TYTAN bedzie
pracowal w sieci Novell NetWare czy na pojedynczym komputerze lub w innej
sieci. Zawartosc tego pola zmienia si© naciskajac klawisz <Spacja>.

Jesli program bedzie pracowal na pojedynczym komputerze lub w sieci innej
ni¾ Novell NetWare, to do obslugi bazy danych bedzie wykorzystywal program
Btrieve w wersji dla systemu operacyjnego DOS.

Jesli program bedzie pracowal w sieci Novell NetWare to bedzie korzystal z
programu Btrieve pracujacego na serwerze sieci (BTRIEVE.NLM).

UWAGA: jesli program ma pracowac w sieci, przeczytaj odpowiedni rozdzial
dokumentacji dotyczacy instalowania i uruchamiania programu w sieci.

*pelna,A
Pole, w ktorym sie aktualnie znajdujesz okresla, czy program TYTAN ma byc
zainstalowany w calosci czy jako upgrade (wgranie nowej wersji). Zawartosc
tego pola zmienia si© naciskajac klawisz <Spacja>.

Gdy program instalowany jest poraz pierwszy lub uzytkownik chce odswiezyc
istniejaca instalacje, nalezy wybrac instalacje pelna.

!!!  UWAGA: JESLI INSTALACJA PELNA BEDZIE WYKONANA W TYM SAMYM KATALOGU !!!
!!!  CO INSTALACJA DOTYCHCZASOWA, TO NASTAPI USUNIECIE WSZELKICH        !!!
!!!  INFORMACJI ZGROMADZONYCH DOTYCHCZAS W BAZIE DANYCH                 !!!

Jesli uzytkownik chce wgrac nowa wersje programu (upgrade), wowczas powinien
wybrac 'Wgranie nowej wersji programu'. Tego typu instalacja zachowuje dane
uzytkownika zgromadzone w bazie danych oraz nie wgrywa standardowej wersji
pliku HPS.MNU (menu operacji zewnetrznych) oraz TYTAN.BAT.

*config,A
Pole, w ktorym sie aktualnie znajdujesz okresla, czy program instalacyjny ma
automatycznie zmodyfikowac zawartosc pliku CONFIG.SYS. Zawartosc tego pola
zmienia sie naciskajac klawisz <Spacja>.

Program instalacyjny sprawdza, czy znajduje sie tam komenda FILES
umozliwiajaca otworzenie minimum 70 plikow. Jesli nie ma takiej komendy lub
liczba plikow jest mniejsza niz 70, wowczas program automatycznie dokona
odpowiednich modyfikacji.

UWAGA: plik CONFIG.SYS nie jest modyfikowany, gdy wybrano instalacje w sieci
Novell NetWare

*autoexec,A
Pole, w ktorym sie aktualnie znajdujesz okresla, czy program instalacyjny ma
automatycznie zmodyfikowac zawartosc pliku AUTOEXEC.BAT. Zawartosc tego pola
zmienia sie naciskajac klawisz <Spacja>.

Program instalacyjny sprawdza, czy znajduje sie tam komenda SET DOS16M=:2M.
Jesli nie ma takiej komendy, wowczas program automatycznie dokona
odpowiednich modyfikacji.

UWAGA: plik AUTOEXEC.BAT nie jest modyfikowany, gdy wybrano instalacje w
sieci Novell NetWare lub wybrano Btrieve w wersji 5.10.
