Copyright: Copyright 1997 TommySoftware©


Koordinaten-Importfilter
Koordinaten-Importfilter (Plug-In IMPORT)

Allgemeines

Dieser Filter ist lediglich ein Beispielfilter, der Entwicklern von Filtern für TommySoftware® CAD/DRAW 4 eine Hilfestellung bieten soll. Dennoch erfüllt er einen Zweck.

Er ist in der Lage, Koordinatenlisten zu importieren und in Markierungen umzusetzen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn gemessene oder errechnete geometrische Daten importiert werden sollen.

Der Filter arbeitet mit einem simplen Format, das sich an TVG 4.2 anlehnt. Pro Koordinatenpaar eine Zeile, begonnen mit einem Komma, gefolgt von den beiden durch Komma getrennten Koordinaten, beendet von einem Semikolon, z.B. ,10.0,20.0;. Beendet wird die Folge der Koordinaten durch eine Zeile, in der 999; steht. Eine gültige Datei wäre also:

[TommySoftware TXT 1.10]

,10.0,20.0;

,20.0,20.0;

,20.0,10.0;

,10.0,10.0;

999;

Klicken Sie hier für unsere Adresse

Plug-In IMPORT Hilfe - Version 1.10d - Copyright 1997 TommySoftware®