Copyright: � 1994-2000 Symantec Corporation. All rights reserved.
Citation: � 1994-2000 Symantec Corporation. All rights reserved.


引导记录

软盘上第一个物理扇区或硬盘分区上第一个逻辑扇区。它确定磁盘的结构（扇区大小、簇大小等等）。对于可引导磁盘，它还包含了加载操作系统的引导记录程序。也称为引导扇区。

每个逻辑磁盘包括存储以下有关磁盘的逻辑和物理结构的信息的引导记录：

每个扇区的字节数

每簇的大小（每簇的扇区数）

磁盘的扇区数

每个磁道的扇区数

磁盘的面数

介质描述符字节

对于可启动磁盘，引导记录还包含了加载操作系统的自引导加载程序。

引导记录保存在磁盘的引导扇区中。


分区表

包含在物理磁盘的主引导记录中的信息，用于定义一个或多个分区，以表示操作系统的物理磁盘。


分区

硬盘中被操作系统视为一个单位的部分。磁盘分区通常用单个的驱动器号表示，可为不同文件和操作系统进行格式化。

有些操作系统，如 Windows NT 和 Windows 2000，可以将不同物理磁盘驱动器上的多个分区视为一个磁盘卷（由一个驱动器号表示）。这可以加速文件访问，或增强系统的容错能力。

每个可引导的硬盘包括一个安装了任意操作系统的磁盘分区，可用于启动计算机。若要让操作系统将一个硬盘视为多个逻辑磁盘，硬盘会具有“扩展分区”，它可最多被分割为 23 个逻辑磁盘。

FDISK 程序（Windows NT 和 Windows 2000 中的 Disk Management）会准备一个硬盘用于创建分区和逻辑磁盘。分区创建硬盘的主引导记录和分区表。软盘不需要分区。

在准备要使用的硬盘时，先进行物理格式化，在进行分区，然后进行高级格式化。


IO.SYS

对于 Windows 95、Windows 98 和 Windows Me：包含 MS-DOS 操作系统的设备驱动程序的系统文件。参见 MSDOS.SYS。


MSDOS.SYS

对于 Windows 95、Windows 98 和 Windows Me：包含 MS-DOS 操作系统核心程序的系统文件。参见 IO.SYS。在 DOS 和早期 Windows 版本上，该文件是操作系统的活动组件。在较新的 Windows 版本上，它是配置文件。


COMMAND.COM

对于 Windows 95、Windows 98 和 Windows Me：MS-DOS 的默认命令解释程序。它接受从键盘键入的命令，并执行象加载程序、指引程序和 CPU 之间的信息流等任务。


AUTOEXEC.BAT

对于 Windows 95 和 Windows 98：批处理文件，包含在计算机启动时可自动执行的命令。AUTOEXEC.BAT 中的命令通常设置路径环境变量，确定 DOS 提示符的显示，启动 TSR，及执行其他在计算机启动时应运行的程序。

虽然大多数运行 MS-DOS 的计算机包括该文件，但它的许多功能被内置到了 Windows 的当前版本中。AUTOEXEC.BAT 文件现在的主要功能是加载将在 DOS 会话中可用的 TSR。还可以使用 AUTOEXEC.BAT 设置被 DOS 使用的不同环境变量，如 PROMPT 和 PATH 变量。

AUTOEXEC.BAT 与 CONFIG.SYS 文件一起会影响用于所有 DOS VM 的环境，以及所有在 Windows 下运行的 DOS 应用程序。当前版本的 Windows 9x 在系统启动过程中处理 AUTOEXEC.BAT 文件（如果有）。


CONFIG.SYS

对于 Windows 95 和 Windows 98：一个文本文件，包含在计算机启动时配置系统的硬件和加载设备驱动程序的命令。原来由该文件执行的许多功能都已内置到了 Windows 的当前版本中。CONFIG.SYS 文件现在的主要功能是没有对应的虚拟设备驱动程序的实时设备驱动程序。

CONFIG.SYS 与 AUTOEXEC.BAT 文件一起会影响用于所有 DOS VM 的环境，以及所有在 Windows 下运行的 DOS 应用程序。Windows 9x 在系统启动过程中处理 CONFIG.SYS 文件（如果有）。


设备驱动程序

允许计算机与打印机或调制解调器等设备进行通信的程序。

Windows 提供受保护模式的虚拟设备驱动程序。这些程序可根据需要进行动态加载和卸载。在 Windows 的早期版本和 MS-DOS 中，设备驱动程序需要从 CONFIG.SYS 文件加载，并只能以实时模式操作。


CMOS
CMOS （互补金属氧化物半导体）

一种设计为只需很少能量的半导体。虽然基于 CMOS 的内存不稳定，但所存储的信息可通过将 CMOS 芯片连接小型电源（如，电池）进行维护。

PC 使用 CMOS 内存芯片来保留有关系统硬件的基本数据。诸如磁盘数、磁盘类型、内存量和键盘类型等信息都存储在 PC 的 CMOS 内存中。该信息在计算机的“setup screen”上显示，该屏会在启动过程中显示。如果作为 CMOS 内存电源的电池出现故障，该信息会丢失，导致计算机启动问题。


系统文件

用于启动计算机和/或启动和配置 Windows 的文件组。对于 Windows 95、Windows 98 和 Windows Me，这些文件包括：

AUTOEXEC.BAT

CONFIG.SYS

WIN.INI

SYSTEM.INI

SYSTEM.DAT

USER.DAT

这些文件也称为“启动文件”。


引导盘

包括启动计算机所需系统文件的磁盘。虽然现在的计算机包括一个可引导硬盘进行计算机的正常启动，“引导盘”通常是指在硬盘损坏时用来启动计算机的软盘。


物理磁盘组织

在磁盘结构环境中，指确实存在于磁盘上的东西。还可以指是一个物理单元的整个磁盘。相对于逻辑磁盘组织而言。


逻辑磁盘组织

操作系统组织存储在磁盘上的数据的方式。由于数据可能在磁盘表面的任何位置，所以操作系统必须建立一个记录机制，以便其能够记录数据所在的位置。操作系统会建立目录和索引来说明占用、空闲和损坏的部分。此类磁盘信息被称为逻辑格式。用于组织 FAT 文件系统的文件分配表和组织 NTFS 文件系统的主引导记录是逻辑磁盘组织的一部分。相对于物理磁盘组织而言。