Copyright: Copyright 1999 Malz++Kassner


Index
Allgemeines

Einführung

Bibliotheken

100	Digitaltechnik

101	Elektroinstallation

102	Elektronik

103	Heizung Lüftung

104	Hydraulik Pneumatik

105	Ventile

106	Ökologie

107	Stahlprofile

110	Schrauben DIN 912 + Muttern DIN 934

111	Schrauben DIN 931 + Muttern DIN 934

112	Schrauben DIN 933 + Muttern DIN 934

113	Schrauben DIN 960 + Muttern DIN 934

114	Schrauben DIN 961 + Muttern DIN 934

115	Stifte DIN 1, 7

116	Muttern DIN 439, 1587

117	Schrauben DIN 84 + Muttern DIN 934

118	Schrauben DIN 963 + Muttern DIN 934

123	Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 3

124	Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 4

125	Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 5

126	Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 6

127	Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 7

128	Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 8

200	Elektrotechnik

201	Verfahrenstechnik

202	Laborgeräte

203	Innenarchitektur

204	Landschaftsbau

300	Architektur Badplanung

301	Architektur Fahrzeuge

302	Architektur Objekte

400	Griechische Schrift DINLQ

401	Wellen-Sicherungsringe DIN 471

402	Radialkugellager DIN 625, 628, 630

403	Wälzlager DIN 617, 711, 715, 720, 5412

410	3D Scheiben DIN 125, 128, 7349, 9021

411	3D Schrauben DIN 931, 963, 7991 +
3D Muttern DIN 934

412	3D Schrauben DIN 84, 912 +
3D Muttern DIN 934

413	3D Stifte DIN 1, 7

414	3D Muttern DIN 315, 439, 582, 1587

415	3D Holzschrauben DIN 95, 96, 97, 571

416	3D Holzschrauben DIN 7995, 7996, 7997


Einführung

Diese Bibliotheksübersicht führt alle Symbole der einzelnen Bibliotheken komplett auf. Zusätzlich werden einige der Symbole als Grafik angezeigt.

Bitte beachten Sie, daß die gezeigten Beispielgrafiken in der Anzeige- und Druckqualität bei weitem nicht die Qualität der Original-Symbole erreichen. Dies beruht auf einer prinzipbedingten Schwäche der Windows-Hilfe (besonders auf geringauflösenden Bildschirmen). Die Grafiken sind lediglich dazu gedacht, einen groben Eindruck des Inhaltes jeder Bibliothek zu vermitteln. Jedes Symbol in den Bibliotheken ist eine exakte, hochauflösende Zeichnung und wurde von professionellen Anwendern erstellt, wobei alle wichtigen Industriestandards beachtet wurden.

Die Benutzung von passenden Symbolbibliotheken Ihres Anwendungsgebietes wird Ihnen einen erheblichen Zeitvorteil und Qualitätsgewinn bringen. Die Erstellung professioneller Zeichnungen wird somit noch leichter möglich!

Obwohl die Angaben in dieser Übersicht mehrfach geprüft wurden, können wir keinerlei Garantie für die Richtigkeit der hier getätigten Angaben übernehmen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Leopoldstraße 7a

D-38100 Braunschweig

Deutschland

Fon 0531 / 400 137

Fax 0531 / 400 138

www.malz-kassner.com

post@malz-kassner.com

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

support@malz-kassner.com

Wichtig! Bitte geben Sie unbedingt die Benutzernamen
und Freischaltcodes aller Produkte an, zu denen Sie
Fragen haben. Ohne diese Angaben wird Ihre Anfrage
nicht bearbeitet!

Bibliothekskatalog - Edition 1999-2 - Copyright 1999 Malz++Kassner


100: Digitaltechnik

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Digitaltechnik"

Ablaufschritt (FUP)

AND

AND

AND (KOP)

AND (Schmitt-Trigger)

Ausgang (FUP)

Ausgang (KOP)

AWL - Vordruck

Befehl (FUP)

D Flipflop

Exklusiv NOR (Äquivalenz)

Exklusiv OR (Antivalenz)

Impulsgeber

JK Flipflop Taktflanken gesteuert

Monoflop

NAND

NAND (KOP)

NAND (Schmitt-Trigger)

NOR

NOT (Inverter)

OR

OR

OR einzeln (KOP)

OR (KOP)

RS Flipflop

RS Speicher

RS Speicher (R vorrangig)

rücksetzen (KOP)

setzen (KOP)

T Flipflop

Timer (Zeitstufe)

Wahrheitstabellen

Zähler, 4 Bit, binär


101: Elektroinstallation

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Elektroinstallation"

Akkumulator 1zellig

Amperemeter allgemein

Antennensteckdose

Backofen

Drossel

Einfachsteckdose

Einfachsteckdose doppelt

Elektrogerät allgemein

Elektrogerät schaltbar

Elektroherd

Entladungslampe

Fehlerspannungsschutzschalter

Fehlerstromschutzschalter

Fernmeldesteckdose

Fritteuse

Geschirrspülmaschine

Heißwasserbereiter

Herd elektrisch

Hupe

Hupe einfach

Infrarotgrill

Installationsrohr

Klimagerät

Küchenmaschine

Kühlgerät

Leuchte allgemein

Leuchte für Entladungslampe

Leuchte mit Schalter

Leuchte mit zusätzlicher Notleuchte

Leuchte Panik -

Leuchte verdunkelbar

Leuchtstofflampe mit Vorheizung (ausführlich)

Leuchtstofflampe mit Vorheizung (einfach)

Lüfter elektrisch

Masse

Motor allgemein

Motorschutzschalter

Öffner

Panikleuchte

Putz

Schalter 1/1 Ausschalter einpolig

Schalter 1/1 mit Schutzkontaktsteckdose

Schalter 1/2 Ausschalter zweipolig

Schalter 1/3 Ausschalter dreipolig

Schalter 4/1 Gruppenschalter einpolig

Schalter 5/1 mit Schuzkontaktsteckdose

Schalter 5/1 Serienschalter einpolig

Schalter 6/1 mit Schutzkontaktsteckdose

Schalter 6/1 Wechselschalter einpolig

Schalter 7/1 Kreuzschalter einpolig

Schalter allgemein

Schalter dreipolig

Scheinwerfer

Schutzkontaktsteckdose

Schutzkontaktsteckdose doppelt

Schutzschalter mit thermischer Auslösung

Schützspule

Sicherung

Sicherung dreipolig

Sirene

Sirene einfach

Steckdose

Steckerbuchse

Steckerstift

Steckverbinder mit Stift und Buchse

Sterndreieckschalter

Stromstoßrelais

Summer

Summer einfach

Tastschalter

Tastschalter mit interner Leuchte

Tiefkühlgerät

Trafo

Trennstelle

Türöffner

Überspannungsableiter

Überstromschutzschalter

Überstromschutzschalter dreipolig

Uhr allgemein

Uhr Haupt -

Uhr Neben -

Umsetzer allgemein

Unterspannungsschutzschalter

Vorschaltgerät allgemein

Wärmeplatte

Wäschetrockner

Waschmaschine

Wechselstrom

Wechselstromzähler 1Ph Form1

Wechselstromzähler 1Ph Form2

Wechselstromzähler 1Ph 2Tarif Form1

Wechselstromzähler 1Ph 2Tarif Form2

Wechselstromzähler 3Ph Form1

Wechsler

Wecker

Wecker einfach

Widerstand allgemein

Zähler


102: Elektronik

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Elektronik"

Akkumulator 1zellig

Akkumulatorbatterie 3zellig

Antenne allgemein

Brückengleichrichter (ausführlich)

Brückengleichrichter (vereinfacht)

Diac

Diode allgemein

Diode Backward -

Diode Breakdown - (gegeneinander geschaltete Z-Dioden)

Diode Kapazitäts -

Diode LED

Diode lichtempfindlich

Diode Tunnel -

Diode Z -

Drossel Form 1

Drossel Form 2

Ferrit - Perle

FET IE - 2 Gates mit N - Kanal und herausgef. Substratanschl.

FET Sperrschicht - N - Kanal

FET Sperrschicht - P - Kanal

FET verarmungs - IG - N - Kanal

FET verarmungs - IG - P - Kanal

Gleichrichter

Gleichspannung geglättet

Gleichspannung ungeglättet

Gleichspannungswandler

Hall-Generator mit 4 Anschlüssen

Hörer allgemein

Ideale Spannungsquelle

Ideale Stromquelle

Impulszähler elektrisch betätigt

Induktivität Form 1

Induktivität Form 2

Induktivität mit Magnetkern

Induktivität mit Magnetkern, veränderbar

Kondensator allgemein

Kondensator einstellbar

Kondensator ELKO - gepolt

Kondensator ELKO - ungepolt

Kondensator gepolt

Kondensator veränderbar

Lautsprecher allgemein

LDR

Leiter-Verbindungsstück, Spleiß

Leuchtmelder allgemein

Leuchtmelder blinkend

Masse

Masse

Meßgerät registrierend allgemein

Meßinstrument anzeigend allgemein

Mikrophon allgemein

Nebenschlußwiderstand

Negative Schrittfunktion

Negativer Impuls

NPN-Phototransistor

NPN-Transistor

NPN-Transistor

NPN-Transistor Kollektor mit Gehäuse verbunden

Öffner

Photoelement

Photowiderstand

PNP-Phototransistor

PNP-Transistor

PNP-Transistor

PNP-Transistor Kollektor mit Gehäuse verbunden

Positive Schrittfunktion

Positiver Impuls

Potentiometer

Prüfpunkthinweis

Sägezahn

Schließer

Sicherung, allgemein

Spule allgemein Form 1

Spule allgemein Form 2

Thyristor, allgemein

Thyristordiode rückwärts leitend

Thyristordiode rückwärts sperrend

Thyristortriode bidirektional

Thyristortriode rückwärts sperrend

Thyristortriode rückwärts sperrend P - Gate

Trafo mit 2 Wicklungen

Trafo mit 2 Wicklungen und Schirm

Trafo mit 3 Wicklungen

Trafo mit Mittelanzapfung an einer Wicklung (06-10-04)

Trafo mit veränderbarer Kopplung

Trafo Spar -

TRIAC

Uhr allgemein

Uhr Haupt -

Uhr Neben -

Umsetzer allgemein

Unijunction-Transistor, N-Typ

Unijunction-Transistor, P-Typ

Verbindung lösbar (z.B. geschraubt)

Verbindung unlösbar (gelötet)

Verstärker allgemein Form 1

Verstärker allgemein Form 2

Wechselrichter

Wechselstrom

Wechselstrom Impuls

Wechsler

Wecker

Wicklung Form 1

Wicklung Form 2

Widerstand allgemein

Widerstand lichtempfindlich

Widerstand veränderbar allgemein

Widerstand veränderbar nichtlinear


103: Heizung Lüftung

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Heizung Lüftung"

Abscheider allgemein

Abscheider trocken arbeitend allgemein

Absetzkammer

Absperrarmatur

Absperrhahn

Absperrkegelhahn

Absperrkugelhahn

Absperrschieber

Absperrventil

Abzugshaube allgemein

Aktivkohlefilter

Antriebsmaschine allgemein

Axialventilator

Be- und Entlüftungsarmatur

Becken allgemein

Behälter allgemein

Behälter mit Mantel

Behälter mit Vollrohrschlange

Brandschutzklappe

Brenner allgemein

Dampfkessel

Dreiwegehahn allgemein

Dreiwegekegelhahn

Dreiwegekugelhahn

Dreiwegeventil

Druckminderventil

Elektromotor allgemein

Feuerung allgemein

Fließpfeil <-

Fließpfeil ->

Flüssigkeitsringverdichter

Gasflasche

Gefälle <--

Gefälle ->

Heizung

Hubkolbenpumpe

Hubkolbenverdichter

Industrieofen allgemein

Ionenaustauschfilter

Kamin allgemein

Kompensator (Wellrohr-)

Kompensator allgemein

Kompressor allgemein

Kondensatableiter

Kreiselpumpe

Kühlturm allgemein

Kühlung

Luftfilter allgemein

Lyrakompensator

Membranpumpe

Mischdüse

Platten - Wärmeaustauscher

Pumpe allgemein

Radialventilator

Rechen allgemein

Reduzierung

Rieselkühler

Rippenrohr - W. aust. mit Lüfter

Rippenrohr - Wärmeaustauscher

Rohr gewunden

Rückschlagarmatur

Rückschlagventil

Schalldämpfer

Schlauch

Schmutzfänger

Schornstein allgemein

Schraubenverdichter

Spritzdüse

Stellantrieb mit Elektromagnet

Stellantrieb mit Elektromotor

Stetigförderer allgemein

Turbine

Turbovakuumpumpe

Vakuumpumpe

Ventilator allgemein

Verdichter allgemein

Vierwegearmatur

Vierwegekegelhahn

Vierwegekugelhahn

Vierwegeventil

Wärmetauscher mit Kreuzung der Fließlinien

Wärmetauscher ohne Kreuzung der Fließlinien

Zahnradpumpe


104: Hydraulik Pneumatik

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Hydraulik Pneumatik"

1 Durchflußweg

1 Durchflußweg (diag), 1 gesperrter Anschluß

1 Durchflußweg (par), 1 gesperrter Anschluß

1 Durchflußweg, Nebenschluß, 2 gesperrte Anschlüsse

2 Durchflußwege (par)

2 Durchflußwege (par, verb)

2 Durchflußwege (X)

2 Durchflußwege + 1 gesperrter Anschluß

2 gesperrte Anschlüsse

3 gesperrte Anschlüsse

4 gesperrte Anschlüsse

5 gesperrte Anschlüsse

6 gesperrte Anschlüsse

Behälter

Betät. (hy) Vorsteuerventil

Betät. (pn) Vorsteuerventil

Betät. Elektromagnet

Betät. Elektromagnet und (hy) Vorsteuerventil

Betät. Elektromagnet und (pn) Vorsteuerventil

Betät. Hand allgemein

Betät. Hand Druckknopf

Betät. Hebel

Betät. mech Taster

Betät. mech. Feder

Betät. mech. Rolle

Betät. mech. Rolle, nur in einer Richtung wirkend

Betät. Pedal

Drehrichtung bidirektional

Drehrichtung unidirektional

Drosselrückschlagventil

Drosselventil nicht verstellbar

Drosselventil verstellbar

Druckbegrenzungsventil

Druckbehälter

Druckluftstrom

Druckquelle

Druckregelventil, Entlastungsöffnung

Elektromotor

Entlüftung mit Anschluß

Entlüftung ohne Anschluß

Filter

Folgeventil

Geräuschdämpfer

Hydrospeicher

Hydrostrom

Kompressor, konstantes Verdrängungsvolumen

Konstantmotor, 1 Förderrichtung (hy)

Konstantmotor, 1 Förderrichtung (pn)

Konstantpumpe, 1 Stromrichtung

Lufttrockner

Motor allgemein

Öler

Pumpe allgemein

Rückschlagventil federbelastet

Rückschlagventil unbelastet

Schnellentlüftungsventil

Schwenkmotor (hy)

Schwenkmotor (pn)

Sieb

Stromregelventil, Entlastungsöffnung, veränderlicher Ausgangsst

Stromregelventil, veränderlicher Ausgangsstrom

Strömungsrichtung bidirektional

Strömungsrichtung unidirektional 1

Strömungsrichtung unidirektional 2

Verstellbarkeit (31Grad kurz)

Verstellbarkeit (31Grad lang)

Verstellbarkeit (45Grad)

Verstellpumpe, 2 Förderrichtungen

Wasserabscheider

Wechselventil

Zweidruckventil

Zylinder, doppelt wirkend, einseitige Kolbenstange

Zylinder, doppelt wirkend, Endlagendämpfung beidseitig einstell

Zylinder, einfach wirkend, Rückstellung durch Feder


105: Ventile

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Ventile"

Absperrarmatur allgemein

Absperrarmatur allgemein Eckform

Absperrarmatur eingesteckt

Absperrarmatur geflanscht

Absperrarmatur geschraubt

Absperrarmatur geschweißt

Absperrhahn allgemein

Absperrhahn Eckform allgemein

Absperrkegelhahn

Absperrkegelhahn Eckform

Absperrkugelhahn

Absperrkugelhahn Eckform

Absperrschieber

Absperrventil

Absperrventil Eckform

Be- + Entlüftungsarmatur

Berstscheibe gewölbt

Berstscheibe gewölbt

Blindflansch

Blindscheibe allgemein

Brandschutzklappe

Brause

Dauerbrandsicherung

Detonationssicherung

Detonationssicherung dauerbrandsicher

Dreiwegearmatur allgemein

Dreiwegehahn allgemein

Dreiwegekegelhahn

Dreiwegekugelhahn

Dreiwegeventil

Drosselscheibe

Druckminderventil

Druckminderventil Eckform m. Einspritzung

Druckminderventil m. Einspritzung

Durchflußbegrenzer mit Druckrückgewinnung

Flammensperre EX-sicher

Flammensperre EX-sicher + dauerbrandsicher

Flanschpaar

Fließpfeil wichtiger Stoffe ->

Fließpfeil <-

Fließpfeil ->

Fließpfeil wichtiger Stoffe <-

Gefälle <-

Gefälle ->

Grenze allgemein

Klammerflanschpaar

Kompensator (Wellrohr-)

Kompensator allgemein

Kondensatableiter allgemein

Kondensatableiter eingesteckt

Kondensatableiter geflanscht

Kondensatableiter geschweißt

Kugelgelenk

Kupplung allgemein

Lyrakompensator

Membranarmatur Eckform

Mischdüse

Mischstrecke

Niveauangabe

Reduzierung

Rohr gewunden

Rückschlagarmatur allgemein

Rückschlagarmatur allgemein Eckform

Rückschlagklappe

Rückschlagventil

Rückschlagventil Eckform

Schalldämpfer

Schauglas allgemein

Schauglas mit Indikator

Schiebemuffe

Schlauch

Schmutzfänger

Sprinklerdüse

Spritzdüse

Stellantrieb (Hilfsenergie = Durchflußstoff)

Stellantrieb mit Elektromagnet

Stellantrieb mit Elektromotor

Stellantrieb mit Feder

Stellantrieb mit Gewicht

Stellantrieb mit Hydromot. 1 Fließrichtung

Stellantrieb mit Hydromot. 2 Fießrichtungen

Stellantrieb mit Kolben

Stellantrieb mit Membane

Stellantrieb mit pneum. Mot. 1 Fließr.

Stellantrieb mit pneum. Mot. 2 Fließr.

Stellantrieb mit Schwimmer

Strömungsgleichrichter

Trichter

Verbindung geschraubt [

Verbindung geschraubt ]

Verbindung geschweißt, gelötet, geklebt

Verbindung gesteckt [

Verbindung gesteckt ]

Verbindung zur Atmosphäre

Verschluß allgemein

Verschlußboden eingesteckt

Verschlußboden geschraubt

Verschlußboden geschweißt

Verschlußstopfen geschraubt

Verschraubung mit Überwurfmutter [

Verschraubung mit Überwurfmutter ]

Vierwegearmatur allgemein

Vierwegekegelhahn

Vierwegekugelhahn

Vierwegeventil

Wasseruhr


106: Umwelttechnik & Ökologie
106: Ökologie

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Ökologie"

Atomkraftwerk

Auto groß

Auto klein

Bauernhof

Berge

Bergwerk außer Betrieb

Bergwerk in Betrieb

Bohrinsel

Bohrplattform

Bohrturm

chemische Fabrik außer Betrieb

chemische Fabrik in Betrieb

Erdölraffinerie

Fabrik außer Betrieb

Fabrik in Betrieb

Faß

Fisch

Haus

Hochofen

Hochspannungsmast

Kirche

Kleinstadt

Kohlekraftwerk

Kühlturm

Laubbaum

Mensch

Nadelbaum

Nadelbaum 10 - 19% geschädigt

Nadelbaum 20 - 39% geschädigt

Nadelbaum 40 - 59% geschädigt

Nadelbaum 60 - 79% geschädigt

Nadelbaum 80 - 100% geschädigt

Qualm

Radioaktivität

Sack

Schilf

Silo

Siloanlage

Strömung

Strömung drehend

Strömung stark

Teich

Traktor

Truck

Vogel fliegend

Wal

Warmluft

Windrad

Wolke


107: Stahlprofile

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Stahlprofile"

001: I PB 100

002: I PB 100

003: I PB 120

004: I PB 120

005: I PB 140

006: I PB 140

007: Kranschiene A 45

008: Kranschiene A 45

009: Kranschiene A 55

010: Kranschiene A 55

011: Kranschiene A 65

012: Kranschiene A 65

013: Kranschiene A 75

014: Kranschiene A 75

015: Kranschiene A 100

016: Kranschiene A 100

017: Kranschiene A 120

018: Kranschiene A 120

019: Kranschiene F 100

020: Kranschiene F 100

021: Kranschiene F 120

022: Kranschiene F 120

023: L 20 * 3

024: L 20 * 3

025: L 25 * 3

026: L 25 * 3

027: L 25 * 4

028: L 25 * 4

029: L 30 * 3

030: L 30 * 3

031: L 30 * 4

032: L 30 * 4

033: L 35 * 4

034: L 35 * 4

035: L 35 * 5

036: L 35 * 5

037: L 40 * 4

038: L 40 * 4

039: L 40 * 5

040: L 40 * 5

041: L 45 * 5

042: L 45 * 5

043: L 50 * 5

044: L 50 * 5

045: L 50 * 6

046: L 50 * 6

047: L 50 * 7

048: L 50 * 7

049: L 60 * 5

050: L 60 * 5

051: L 60 * 6

052: L 60 * 6

053: L 60 * 8

054: L 60 * 8

055: L 65 * 7

056: L 65 * 7

057: L 70 * 7

058: L 70 * 7

059: L 70 * 9

060: L 70 * 9

061: L 75 * 7

062: L 75 * 7

063: L 75 * 8

064: L 75 * 8

065: L 80 * 6

066: L 80 * 6

067: L 80 * 8

068: L 80 * 8

069: L 80 * 10

070: L 80 * 10

071: L 90 * 7

072: L 90 * 7

073: L 90 * 9

074: L 90 * 9

075: L 100 * 8

076: L 100 * 8

077: L 100 * 10

078: L 100 * 10

079: L 100 * 12

080: L 100 * 12

081: L 30 * 20 * 3

082: L 30 * 20 * 3

083: L 30 * 20 * 3

084: L 30 * 20 * 4

085: L 30 * 20 * 4

086: L 30 * 20 * 4

087: L 40 * 20 * 3

088: L 40 * 20 * 3

089: L 40 * 20 * 3

090: L 40 * 20 * 4

091: L 40 * 20 * 4

092: L 40 * 20 * 4

093: L 45 * 30 * 4

094: L 45 * 30 * 4

095: L 45 * 30 * 4

096: L 45 * 30 * 5

097: L 45 * 30 * 5

098: L 45 * 30 * 5

099: L 50 * 30 * 4

100: L 50 * 30 * 4

101: L 50 * 30 * 4

102: L 50 * 30 * 5

103: L 50 * 30 * 5

104: L 50 * 30 * 5

105: L 50 * 40 * 5

106: L 50 * 40 * 5

107: L 50 * 40 * 5

108: L 60 * 30 * 5

109: L 60 * 30 * 5

110: L 60 * 30 * 5

111: L 60 * 40 * 5

112: L 60 * 40 * 5

113: L 60 * 40 * 5

114: L 60 * 40 * 6

115: L 60 * 40 * 6

116: L 60 * 40 * 6

117: L 65 * 50 * 5

118: L 65 * 50 * 5

119: L 65 * 50 * 5

120: L 70 * 50 * 6

121: L 70 * 50 * 6

122: L 70 * 50 * 6

123: L 75 * 50 * 7

124: L 75 * 50 * 7

125: L 75 * 50 * 7

126: L 75 * 55 * 5

127: L 75 * 55 * 5

128: L 75 * 55 * 5

129: L 75 * 55 * 7

130: L 75 * 55 * 7

131: L 75 * 55 * 7

132: L 80 * 40 * 6

133: L 80 * 40 * 6

134: L 80 * 40 * 6

135: L 80 * 40 * 8

136: L 80 * 40 * 8

137: L 80 * 40 * 8

138: L 80 * 60 * 7

139: L 80 * 60 * 7

140: L 80 * 60 * 7

141: L 90 * 60 * 6

142: L 90 * 60 * 6

143: L 90 * 60 * 6

144: L 90 * 60 * 8

145: L 90 * 60 * 8

146: L 90 * 60 * 8

147: L 100 * 50 * 6

148: L 100 * 50 * 6

149: L 100 * 50 * 6

150: L 100 * 50 * 8

151: L 100 * 50 * 8

152: L 100 * 50 * 8

153: L 100 * 50 * 10

154: L 100 * 50 * 10

155: L 100 * 50 * 10

156: Schiene S 7

157: Schiene S 7

158: Schiene S 7 Lasche FL 7

159: Schiene S 7 Lasche FL 7

160: Schiene S 10

161: Schiene S 10

162: Schiene S 10 Lasche FL 10

163: Schiene S 10 Lasche FL 10

164: U 30 * 15

165: U 30 * 15

166: U 30

167: U 30

168: U 40 * 20

169: U 40 * 20

170: U 40

171: U 40

172: U 50 * 25

173: U 50 * 25

174: U 50

175: U 50

176: U 60

177: U 60

178: U 65

179: U 65

180: U 80

181: U 80

182: U 100

183: U 100

184: U 120

185: U 120

186: U 140

187: U 140

188: U 160

189: U 160

190: U 180

191: U 180

192: U 200

193: U 200

194: U 220

195: U 220

196: U 240

197: U 240

198: U 260

199: U 260

200: U 280

201: U 280

202: U 300

203: U 300

204: U 320

205: U 320

206: U 350

207: U 350

208: U 380

209: U 380

210: U 400

211: U 400

212: Z 30

213: Z 30

214: Z 40

215: Z 40

216: Z 50

217: Z 50

218: Z 60

219: Z 60

220: Z 80

221: Z 80

222: Z 100

223: Z 100

224: Z 120

225: Z 120

226: Z 140

227: Z 140

228: Z 160

229: Z 160


11X: Muttern DIN 934

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Muttern DIN 439" (Sechskantmutter)

M  1,6 Draufsicht

M  1,6 Seitenansicht

M  2 Draufsicht

M  2 Seitenansicht

M  2,5 Draufsicht

M  2,5 Seitenansicht

M  3 Draufsicht

M  3 Seitenansicht

M  4 Draufsicht

M  4 Seitenansicht

M  5 Draufsicht

M  5 Seitenansicht

M  6 Draufsicht

M  6 Seitenansicht

M  8 Draufsicht

M  8 Seitenansicht

M 10 Draufsicht

M 10 Seitenansicht

M 12 Draufsicht

M 12 Seitenansicht

M 14 Draufsicht

M 14 Seitenansicht

M 16 Draufsicht

M 16 Seitenansicht

M 18 Draufsicht

M 18 Seitenansicht


110: Schrauben DIN 912

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Schrauben DIN 912" (Zylinderkopf mit Innensechskant)

M  3\M 3 Kopf Draufsicht

M  3\M 3 Kopf Seitenansicht

M  3\M 3 x  6

M  3\M 3 x  8

M  3\M 3 x 10

M  3\M 3 x 12

M  3\M 3 x 14

M  3\M 3 x 16

M  3\M 3 x 18

M  3\M 3 x 20

M  3\M 3 x 22

M  3\M 3 x 25

M  3\M 3 x 30

M  3\M 3 x 35

M  3\M 3 x 40

M  3\M 3 x 45

M  3\M 3 x 50

M  3\M 3 x 55

M  3\M 3 x 60

M  4\M 4 Kopf Draufsicht

M  4\M 4 Kopf Seitenansicht

M  4\M 4 x  6

M  4\M 4 x  8

M  4\M 4 x 10

M  4\M 4 x 12

M  4\M 4 x 14

M  4\M 4 x 16

M  4\M 4 x 18

M  4\M 4 x 20

M  4\M 4 x 22

M  4\M 4 x 25

M  4\M 4 x 30

M  4\M 4 x 35

M  4\M 4 x 40

M  4\M 4 x 45

M  4\M 4 x 50

M  4\M 4 x 55

M  4\M 4 x 60

M  4\M 4 x 65

M  4\M 4 x 70

M  4\M 4 x 75

M  4\M 4 x 80

M  5\M 5 Kopf Draufsicht

M  5\M 5 Kopf Seitenansicht

M  5\M 5 x   6

M  5\M 5 x   8

M  5\M 5 x  10

M  5\M 5 x  12

M  5\M 5 x  14

M  5\M 5 x  16

M  5\M 5 x  18

M  5\M 5 x  20

M  5\M 5 x  22

M  5\M 5 x  25

M  5\M 5 x  30

M  5\M 5 x  35

M  5\M 5 x  40

M  5\M 5 x  45

M  5\M 5 x  50

M  5\M 5 x  55

M  5\M 5 x  60

M  5\M 5 x  65

M  5\M 5 x  70

M  5\M 5 x  75

M  5\M 5 x  80

M  5\M 5 x  90

M  5\M 5 x 100

M  5\M 5 x 110

M  5\M 5 x 120

M  5\M 5 x 130

M  5\M 5 x 140

M  5\M 5 x 150

M  5\M 5 x 160

M  5\M 5 x 180

M  5\M 5 x 200

M  6\M 6 Kopf Draufsicht

M  6\M 6 Kopf Seitenansicht

M  6\M 6 x    6

M  6\M 6 x    8

M  6\M 6 x  10

M  6\M 6 x  12

M  6\M 6 x  14

M  6\M 6 x  16

M  6\M 6 x  18

M  6\M 6 x  20

M  6\M 6 x  22

M  6\M 6 x  25

M  6\M 6 x  30

M  6\M 6 x  35

M  6\M 6 x  40

M  6\M 6 x  45

M  6\M 6 x  50

M  6\M 6 x  55

M  6\M 6 x  60

M  6\M 6 x  65

M  6\M 6 x  70

M  6\M 6 x  75

M  6\M 6 x  80

M  6\M 6 x  90

M  6\M 6 x 100

M  6\M 6 x 110

M  6\M 6 x 120

M  6\M 6 x 130

M  6\M 6 x 140

M  6\M 6 x 150

M  6\M 6 x 160

M  6\M 6 x 180

M  6\M 6 x 200

M  8\M 8 Kopf Draufsicht

M  8\M 8 Kopf Seitenansicht

M  8\M 8 x   8

M  8\M 8 x  10

M  8\M 8 x  12

M  8\M 8 x  14

M  8\M 8 x  16

M  8\M 8 x  18

M  8\M 8 x  20

M  8\M 8 x  22

M  8\M 8 x  25

M  8\M 8 x  30

M  8\M 8 x  35

M  8\M 8 x  40

M  8\M 8 x  45

M  8\M 8 x  50

M  8\M 8 x  55

M  8\M 8 x  60

M  8\M 8 x  65

M  8\M 8 x  70

M  8\M 8 x  75

M  8\M 8 x  80

M  8\M 8 x  90

M  8\M 8 x 100

M  8\M 8 x 110

M  8\M 8 x 120

M  8\M 8 x 130

M  8\M 8 x 140

M  8\M 8 x 150

M  8\M 8 x 160

M  8\M 8 x 180

M 10\M 10 Kopf Draufsicht

M 10\M 10 Kopf Seitenansicht

M 10\M 10 x  12

M 10\M 10 x  14

M 10\M 10 x  16

M 10\M 10 x  18

M 10\M 10 x  20

M 10\M 10 x  22

M 10\M 10 x  25

M 10\M 10 x  30

M 10\M 10 x  35

M 10\M 10 x  40

M 10\M 10 x  45

M 10\M 10 x  50

M 10\M 10 x  55

M 10\M 10 x  60

M 10\M 10 x  65

M 10\M 10 x  70

M 10\M 10 x  75

M 10\M 10 x  80

M 10\M 10 x  90

M 10\M 10 x 100

M 10\M 10 x 110

M 10\M 10 x 120

M 10\M 10 x 130

M 10\M 10 x 140

M 10\M 10 x 150

M 10\M 10 x 160

M 10\M 10 x 180

M 10\M 10 x 200

M 12\M 12 Kopf Draufsicht

M 12\M 12 Kopf Seitenansicht

M 12\M 12 x  16

M 12\M 12 x  20

M 12\M 12 x  25

M 12\M 12 x  30

M 12\M 12 x  35

M 12\M 12 x  40

M 12\M 12 x  45

M 12\M 12 x  50

M 12\M 12 x  55

M 12\M 12 x  60

M 12\M 12 x  65

M 12\M 12 x  70

M 12\M 12 x  75

M 12\M 12 x  80

M 12\M 12 x  90

M 12\M 12 x 100

M 12\M 12 x 110

M 12\M 12 x 120

M 12\M 12 x 130

M 12\M 12 x 140

M 12\M 12 x 150

M 12\M 12 x 160

M 12\M 12 x 180

M 12\M 12 x 200

M 14\M 14 Kopf Draufsicht

M 14\M 14 Kopf Seitenansicht

M 14\M 14 x  20

M 14\M 14 x  25

M 14\M 14 x  30

M 14\M 14 x  35

M 14\M 14 x  40

M 14\M 14 x  45

M 14\M 14 x  50

M 14\M 14 x  55

M 14\M 14 x  60

M 14\M 14 x  65

M 14\M 14 x  70

M 14\M 14 x  75

M 14\M 14 x  80

M 14\M 14 x  90

M 14\M 14 x 100

M 14\M 14 x 110

M 14\M 14 x 120

M 14\M 14 x 130

M 14\M 14 x 140

M 14\M 14 x 150

M 14\M 14 x 160

M 14\M 14 x 180

M 14\M 14 x 200

M 14\M 14 x 220

M 14\M 14 x 240

M 14\M 14 x 260

M 14\M 14 x 280

M 16\M 16 Kopf Draufsicht

M 16\M 16 Kopf Seitenansicht

M 16\M 16 x  20

M 16\M 16 x  22

M 16\M 16 x  25

M 16\M 16 x  30

M 16\M 16 x  35

M 16\M 16 x  40

M 16\M 16 x  45

M 16\M 16 x  50

M 16\M 16 x  55

M 16\M 16 x  60

M 16\M 16 x  65

M 16\M 16 x  70

M 16\M 16 x  75

M 16\M 16 x  80

M 16\M 16 x  90

M 16\M 16 x 100

M 16\M 16 x 110

M 16\M 16 x 120

M 16\M 16 x 130

M 16\M 16 x 140

M 16\M 16 x 150

M 16\M 16 x 160

M 16\M 16 x 180

M 16\M 16 x 200

M 16\M 16 x 220

M 16\M 16 x 240

M 16\M 16 x 260

M 16\M 16 x 280

M 16\M 16 x 300

M 18\M 18 Kopf Draufsicht

M 18\M 18 Kopf Seitenansicht

M 18\M 18 x  40

M 18\M 18 x  45

M 18\M 18 x  50

M 18\M 18 x  55

M 18\M 18 x  60

M 18\M 18 x  65

M 18\M 18 x  70

M 18\M 18 x  75

M 18\M 18 x  80

M 18\M 18 x  90

M 18\M 18 x 100

M 18\M 18 x 110

M 18\M 18 x 120

M 18\M 18 x 130

M 18\M 18 x 140

M 18\M 18 x 150


111: Schrauben DIN 931

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Schrauben DIN 931" (Sechskantkopf)

M  4\M  4 Kopf Draufsicht

M  4\M  4 Kopf Seitenansicht

M  4\M  4 x  30

M  4\M  4 x  35

M  4\M  4 x  40

M  4\M  4 x  45

M  4\M  4 x  50

M  4\M  4 x  55

M  4\M  4 x  60

M  4\M  4 x  65

M  4\M  4 x  70

M  4\M  4 x  80

M  5\M  5 Kopf Draufsicht

M  5\M  5 Kopf Seitenansicht

M  5\M  5 x 30

M  5\M  5 x 35

M  5\M  5 x 40

M  5\M  5 x 45

M  5\M  5 x 50

M  5\M  5 x 55

M  5\M  5 x 60

M  5\M  5 x 65

M  5\M  5 x 70

M  5\M  5 x 80

M  6\M  6 Kopf Draufsicht

M  6\M  6 Kopf Seitenansicht

M  6\M  6 x  30

M  6\M  6 x  35

M  6\M  6 x  40

M  6\M  6 x  45

M  6\M  6 x  50

M  6\M  6 x  55

M  6\M  6 x  60

M  6\M  6 x  65

M  6\M  6 x  70

M  6\M  6 x  75

M  6\M  6 x  80

M  6\M  6 x  85

M  6\M  6 x  90

M  6\M  6 x  95

M  6\M  6 x 100

M  6\M  6 x 110

M  6\M  6 x 120

M  8\M  8 Kopf Draufsicht

M  8\M  8 Kopf Seitenansicht

M  8\M  8 x  30

M  8\M  8 x  35

M  8\M  8 x  40

M  8\M  8 x  45

M  8\M  8 x  50

M  8\M  8 x  55

M  8\M  8 x  60

M  8\M  8 x  65

M  8\M  8 x  70

M  8\M  8 x  75

M  8\M  8 x  80

M  8\M  8 x  85

M  8\M  8 x  90

M  8\M  8 x  95

M  8\M  8 x 100

M  8\M  8 x 110

M  8\M  8 x 120

M  8\M  8 x 130

M  8\M  8 x 140

M  8\M  8 x 150

M  8\M  8 x 160

M  8\M  8 x 170

M  8\M  8 x 180

M  8\M  8 x 190

M  8\M  8 x 200

M 10\M 10 Kopf Draufsicht

M 10\M 10 Kopf Seitenansicht

M 10\M 10 x  35

M 10\M 10 x  40

M 10\M 10 x  45

M 10\M 10 x  50

M 10\M 10 x  55

M 10\M 10 x  60

M 10\M 10 x  65

M 10\M 10 x  70

M 10\M 10 x  75

M 10\M 10 x  80

M 10\M 10 x  85

M 10\M 10 x  90

M 10\M 10 x  95

M 10\M 10 x 100

M 10\M 10 x 110

M 10\M 10 x 120

M 10\M 10 x 130

M 10\M 10 x 140

M 10\M 10 x 150

M 10\M 10 x 160

M 10\M 10 x 170

M 10\M 10 x 180

M 10\M 10 x 190

M 10\M 10 x 200

M 10\M 10 x 210

M 10\M 10 x 220

M 12\M 12 Kopf Draufsicht

M 12\M 12 Kopf Seitenansicht

M 12\M 12 x  45

M 12\M 12 x  50

M 12\M 12 x  55

M 12\M 12 x  60

M 12\M 12 x  65

M 12\M 12 x  70

M 12\M 12 x  75

M 12\M 12 x  80

M 12\M 12 x  85

M 12\M 12 x  90

M 12\M 12 x  95

M 12\M 12 x 100

M 12\M 12 x 110

M 12\M 12 x 120

M 12\M 12 x 130

M 12\M 12 x 140

M 12\M 12 x 150

M 12\M 12 x 160

M 12\M 12 x 170

M 12\M 12 x 180

M 12\M 12 x 190

M 12\M 12 x 200

M 12\M 12 x 210

M 12\M 12 x 220

M 12\M 12 x 240

M 12\M 12 x 250

M 12\M 12 x 260

M 12\M 12 x 280

M 12\M 12 x 300

M 14\M 14 Kopf Draufsicht

M 14\M 14 Kopf Seitenansicht

M 14\M 14 x  50

M 14\M 14 x  55

M 14\M 14 x  60

M 14\M 14 x  65

M 14\M 14 x  70

M 14\M 14 x  75

M 14\M 14 x  80

M 14\M 14 x  85

M 14\M 14 x  90

M 14\M 14 x  95

M 14\M 14 x 100

M 14\M 14 x 110

M 14\M 14 x 120

M 14\M 14 x 130

M 14\M 14 x 140

M 14\M 14 x 150

M 14\M 14 x 160

M 14\M 14 x 170

M 14\M 14 x 180

M 14\M 14 x 190

M 14\M 14 x 200

M 14\M 14 x 210

M 14\M 14 x 220

M 14\M 14 x 240

M 14\M 14 x 250

M 14\M 14 x 260

M 14\M 14 x 280

M 14\M 14 x 300

M 16\M 16 Kopf Draufsicht

M 16\M 16 Kopf Seitenansicht

M 16\M 16 x  55

M 16\M 16 x  60

M 16\M 16 x  65

M 16\M 16 x  70

M 16\M 16 x  75

M 16\M 16 x  80

M 16\M 16 x  85

M 16\M 16 x  90

M 16\M 16 x  95

M 16\M 16 x 100

M 16\M 16 x 110

M 16\M 16 x 120

M 16\M 16 x 130

M 16\M 16 x 140

M 16\M 16 x 150

M 16\M 16 x 160

M 16\M 16 x 170

M 16\M 16 x 180

M 16\M 16 x 190

M 16\M 16 x 200

M 16\M 16 x 210

M 16\M 16 x 220

M 16\M 16 x 240

M 16\M 16 x 250

M 16\M 16 x 260

M 16\M 16 x 280

M 16\M 16 x 300


112: Schrauben DIN 933

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Schrauben DIN 933" (Sechskantkopf)

M  3\M  3 Kopf Draufsicht

M  3\M  3 Kopf Seitenansicht

M  3\M  3 x  6

M  3\M  3 x  8

M  3\M  3 x 10

M  3\M  3 x 12

M  3\M  3 x 14

M  3\M  3 x 16

M  3\M  3 x 18

M  3\M  3 x 20

M  3\M  3 x 22

M  3\M  3 x 25

M  4\M  4 Kopf Draufsicht

M  4\M  4 Kopf Seitenansicht

M  4\M  4 x  6

M  4\M  4 x  8

M  4\M  4 x 10

M  4\M  4 x 12

M  4\M  4 x 14

M  4\M  4 x 16

M  4\M  4 x 18

M  4\M  4 x 20

M  4\M  4 x 22

M  4\M  4 x 25

M  4\M  4 x 30

M  5\M  5 Kopf Draufsicht

M  5\M  5 Kopf Seitenansicht

M  5\M  5 x  6

M  5\M  5 x  8

M  5\M  5 x 10

M  5\M  5 x 12

M  5\M  5 x 14

M  5\M  5 x 16

M  5\M  5 x 18

M  5\M  5 x 20

M  5\M  5 x 22

M  5\M  5 x 25

M  5\M  5 x 30

M  5\M  5 x 35

M  5\M  5 x 40

M  5\M  5 x 45

M  5\M  5 x 50

M  5\M  5 x 55

M  5\M  5 x 60

M  6\M  6 Kopf Draufsicht

M  6\M  6 Kopf Seitenansicht

M  6\M  6 x  6

M  6\M  6 x  8

M  6\M  6 x 10

M  6\M  6 x 12

M  6\M  6 x 14

M  6\M  6 x 16

M  6\M  6 x 18

M  6\M  6 x 20

M  6\M  6 x 22

M  6\M  6 x 25

M  6\M  6 x 30

M  6\M  6 x 35

M  6\M  6 x 40

M  6\M  6 x 45

M  6\M  6 x 50

M  6\M  6 x 55

M  6\M  6 x 60

M  6\M  6 x 65

M  6\M  6 x 70

M  6\M  6 x 75

M  6\M  6 x 80

M  6\M  6 x 85

M  6\M  6 x 90

M  8\M  8 Kopf Draufsicht

M  8\M  8 Kopf Seitenansicht

M  8\M  8 x   8

M  8\M  8 x  10

M  8\M  8 x  12

M  8\M  8 x  14

M  8\M  8 x  16

M  8\M  8 x  18

M  8\M  8 x  20

M  8\M  8 x  22

M  8\M  8 x  25

M  8\M  8 x  30

M  8\M  8 x  35

M  8\M  8 x  40

M  8\M  8 x  45

M  8\M  8 x  50

M  8\M  8 x  55

M  8\M  8 x  60

M  8\M  8 x  65

M  8\M  8 x  70

M  8\M  8 x  75

M  8\M  8 x  80

M  8\M  8 x  85

M  8\M  8 x  90

M  8\M  8 x  95

M  8\M  8 x 100

M  8\M  8 x 110

M  8\M  8 x 120

M 10\M 10 Kopf Draufsicht

M 10\M 10 Kopf Seitenansicht

M 10\M 10 x  12

M 10\M 10 x  14

M 10\M 10 x  16

M 10\M 10 x  18

M 10\M 10 x  20

M 10\M 10 x  22

M 10\M 10 x  25

M 10\M 10 x  30

M 10\M 10 x  35

M 10\M 10 x  40

M 10\M 10 x  45

M 10\M 10 x  50

M 10\M 10 x  55

M 10\M 10 x  60

M 10\M 10 x  65

M 10\M 10 x  70

M 10\M 10 x  75

M 10\M 10 x  80

M 10\M 10 x  85

M 10\M 10 x  90

M 10\M 10 x  95

M 10\M 10 x 100

M 10\M 10 x 110

M 10\M 10 x 120

M 10\M 10 x 130

M 10\M 10 x 140

M 10\M 10 x 150

M 12\M 12 Kopf Draufsicht

M 12\M 12 Kopf Seitenansicht

M 12\M 12 x  16

M 12\M 12 x  18

M 12\M 12 x  20

M 12\M 12 x  22

M 12\M 12 x  25

M 12\M 12 x  30

M 12\M 12 x  35

M 12\M 12 x  40

M 12\M 12 x  45

M 12\M 12 x  50

M 12\M 12 x  55

M 12\M 12 x  60

M 12\M 12 x  65

M 12\M 12 x  70

M 12\M 12 x  75

M 12\M 12 x  80

M 12\M 12 x  85

M 12\M 12 x  90

M 12\M 12 x  95

M 12\M 12 x 100

M 12\M 12 x 110

M 12\M 12 x 120

M 12\M 12 x 130

M 12\M 12 x 140

M 12\M 12 x 150

M 12\M 12 x 160

M 12\M 12 x 180

M 12\M 12 x 200

M 12\M 12 x 220

M 12\M 12 x 230

M 12\M 12 x 240

M 14\M 14 Kopf Draufsicht

M 14\M 14 Kopf Seitenansicht

M 14\M 14 x  20

M 14\M 14 x  22

M 14\M 14 x  25

M 14\M 14 x  30

M 14\M 14 x  35

M 14\M 14 x  40

M 14\M 14 x  45

M 14\M 14 x  50

M 14\M 14 x  55

M 14\M 14 x  60

M 14\M 14 x  65

M 14\M 14 x  70

M 14\M 14 x  75

M 14\M 14 x  80

M 14\M 14 x  85

M 14\M 14 x  90

M 14\M 14 x 100

M 14\M 14 x 110

M 14\M 14 x 120

M 14\M 14 x 130

M 14\M 14 x 140

M 14\M 14 x 150

M 14\M 14 x 160

M 14\M 14 x 170

M 14\M 14 x 180

M 14\M 14 x 190

M 14\M 14 x 200

M 16\M 16 Kopf Draufsicht

M 16\M 16 Kopf Seitenansicht

M 16\M 16 x  20

M 16\M 16 x  25

M 16\M 16 x  30

M 16\M 16 x  35

M 16\M 16 x  40

M 16\M 16 x  45

M 16\M 16 x  50

M 16\M 16 x  55

M 16\M 16 x  60

M 16\M 16 x  65

M 16\M 16 x  70

M 16\M 16 x  75

M 16\M 16 x  80

M 16\M 16 x  85

M 16\M 16 x  90

M 16\M 16 x  95

M 16\M 16 x 100

M 16\M 16 x 110

M 16\M 16 x 120

M 16\M 16 x 130

M 16\M 16 x 140

M 16\M 16 x 150

M 16\M 16 x 160

M 16\M 16 x 170

M 16\M 16 x 180

M 16\M 16 x 190

M 16\M 16 x 200

M 16\M 16 x 210

M 16\M 16 x 220

M 16\M 16 x 230

M 16\M 16 x 240


113: Schrauben DIN 960

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Schrauben DIN 960" (Sechskantkopf, Feingewinde)

M  4\M  4 Kopf Draufsicht

M  4\M  4 Kopf Seitenansicht

M  4\M  4 x  30

M  4\M  4 x  35

M  4\M  4 x  40

M  4\M  4 x  45

M  4\M  4 x  50

M  4\M  4 x  55

M  4\M  4 x  60

M  4\M  4 x  65

M  4\M  4 x  70

M  4\M  4 x  80

M  5\M  5 Kopf Draufsicht

M  5\M  5 Kopf Seitenansicht

M  5\M  5 x 30

M  5\M  5 x 35

M  5\M  5 x 40

M  5\M  5 x 45

M  5\M  5 x 50

M  5\M  5 x 55

M  5\M  5 x 60

M  5\M  5 x 65

M  5\M  5 x 70

M  5\M  5 x 80

M  6\M  6 Kopf Draufsicht

M  6\M  6 Kopf Seitenansicht

M  6\M  6 x  30

M  6\M  6 x  35

M  6\M  6 x  40

M  6\M  6 x  45

M  6\M  6 x  50

M  6\M  6 x  55

M  6\M  6 x  60

M  6\M  6 x  65

M  6\M  6 x  70

M  6\M  6 x  75

M  6\M  6 x  80

M  6\M  6 x  85

M  6\M  6 x  90

M  6\M  6 x  95

M  6\M  6 x 100

M  6\M  6 x 110

M  6\M  6 x 120

M  8\M  8 Kopf Draufsicht

M  8\M  8 Kopf Seitenansicht

M  8\M  8 x  30

M  8\M  8 x  35

M  8\M  8 x  40

M  8\M  8 x  45

M  8\M  8 x  50

M  8\M  8 x  55

M  8\M  8 x  60

M  8\M  8 x  65

M  8\M  8 x  70

M  8\M  8 x  75

M  8\M  8 x  80

M  8\M  8 x  85

M  8\M  8 x  90

M  8\M  8 x  95

M  8\M  8 x 100

M  8\M  8 x 110

M  8\M  8 x 120

M  8\M  8 x 130

M  8\M  8 x 140

M  8\M  8 x 150

M  8\M  8 x 160

M  8\M  8 x 170

M  8\M  8 x 180

M  8\M  8 x 190

M  8\M  8 x 200

M 10\M 10 Kopf Draufsicht

M 10\M 10 Kopf Seitenansicht

M 10\M 10 x  35

M 10\M 10 x  40

M 10\M 10 x  45

M 10\M 10 x  50

M 10\M 10 x  55

M 10\M 10 x  60

M 10\M 10 x  65

M 10\M 10 x  70

M 10\M 10 x  75

M 10\M 10 x  80

M 10\M 10 x  85

M 10\M 10 x  90

M 10\M 10 x  95

M 10\M 10 x 100

M 10\M 10 x 110

M 10\M 10 x 120

M 10\M 10 x 130

M 10\M 10 x 140

M 10\M 10 x 150

M 10\M 10 x 160

M 10\M 10 x 170

M 10\M 10 x 180

M 10\M 10 x 190

M 10\M 10 x 200

M 10\M 10 x 210

M 10\M 10 x 220

M 12\M 12 Kopf Draufsicht

M 12\M 12 Kopf Seitenansicht

M 12\M 12 x  45

M 12\M 12 x  50

M 12\M 12 x  55

M 12\M 12 x  60

M 12\M 12 x  65

M 12\M 12 x  70

M 12\M 12 x  75

M 12\M 12 x  80

M 12\M 12 x  85

M 12\M 12 x  90

M 12\M 12 x  95

M 12\M 12 x 100

M 12\M 12 x 110

M 12\M 12 x 120

M 12\M 12 x 130

M 12\M 12 x 140

M 12\M 12 x 150

M 12\M 12 x 160

M 12\M 12 x 170

M 12\M 12 x 180

M 12\M 12 x 190

M 12\M 12 x 200

M 12\M 12 x 210

M 12\M 12 x 220

M 12\M 12 x 240

M 12\M 12 x 250

M 12\M 12 x 260

M 12\M 12 x 280

M 12\M 12 x 300

M 14\M 14 Kopf Draufsicht

M 14\M 14 Kopf Seitenansicht

M 14\M 14 x  50

M 14\M 14 x  55

M 14\M 14 x  60

M 14\M 14 x  65

M 14\M 14 x  70

M 14\M 14 x  75

M 14\M 14 x  80

M 14\M 14 x  85

M 14\M 14 x  90

M 14\M 14 x  95

M 14\M 14 x 100

M 14\M 14 x 110

M 14\M 14 x 120

M 14\M 14 x 130

M 14\M 14 x 140

M 14\M 14 x 150

M 14\M 14 x 160

M 14\M 14 x 170

M 14\M 14 x 180

M 14\M 14 x 190

M 14\M 14 x 200

M 14\M 14 x 210

M 14\M 14 x 220

M 14\M 14 x 240

M 14\M 14 x 250

M 14\M 14 x 260

M 14\M 14 x 280

M 14\M 14 x 300

M 16\M 16 Kopf Draufsicht

M 16\M 16 Kopf Seitenansicht

M 16\M 16 x  55

M 16\M 16 x  60

M 16\M 16 x  65

M 16\M 16 x  70

M 16\M 16 x  75

M 16\M 16 x  80

M 16\M 16 x  85

M 16\M 16 x  90

M 16\M 16 x  95

M 16\M 16 x 100

M 16\M 16 x 110

M 16\M 16 x 120

M 16\M 16 x 130

M 16\M 16 x 140

M 16\M 16 x 150

M 16\M 16 x 160

M 16\M 16 x 170

M 16\M 16 x 180

M 16\M 16 x 190

M 16\M 16 x 200

M 16\M 16 x 210

M 16\M 16 x 220

M 16\M 16 x 240

M 16\M 16 x 250

M 16\M 16 x 260

M 16\M 16 x 280

M 16\M 16 x 300


114: Schrauben DIN 961

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Schrauben DIN 961" (Sechskantkopf, Feingewinde)

M  3\M  3 Kopf Draufsicht

M  3\M  3 Kopf Seitenansicht

M  3\M  3 x  6

M  3\M  3 x  8

M  3\M  3 x 10

M  3\M  3 x 12

M  3\M  3 x 14

M  3\M  3 x 16

M  3\M  3 x 18

M  3\M  3 x 20

M  3\M  3 x 22

M  3\M  3 x 25

M  4\M  4 Kopf Draufsicht

M  4\M  4 Kopf Seitenansicht

M  4\M  4 x  6

M  4\M  4 x  8

M  4\M  4 x 10

M  4\M  4 x 12

M  4\M  4 x 14

M  4\M  4 x 16

M  4\M  4 x 18

M  4\M  4 x 20

M  4\M  4 x 22

M  4\M  4 x 25

M  4\M  4 x 30

M  5\M  5 Kopf Draufsicht

M  5\M  5 Kopf Seitenansicht

M  5\M  5 x  6

M  5\M  5 x  8

M  5\M  5 x 10

M  5\M  5 x 12

M  5\M  5 x 14

M  5\M  5 x 16

M  5\M  5 x 18

M  5\M  5 x 20

M  5\M  5 x 22

M  5\M  5 x 25

M  5\M  5 x 30

M  5\M  5 x 35

M  5\M  5 x 40

M  5\M  5 x 45

M  5\M  5 x 50

M  5\M  5 x 55

M  5\M  5 x 60

M  6\M  6 Kopf Draufsicht

M  6\M  6 Kopf Seitenansicht

M  6\M  6 x  6

M  6\M  6 x  8

M  6\M  6 x 10

M  6\M  6 x 12

M  6\M  6 x 14

M  6\M  6 x 16

M  6\M  6 x 18

M  6\M  6 x 20

M  6\M  6 x 22

M  6\M  6 x 25

M  6\M  6 x 30

M  6\M  6 x 35

M  6\M  6 x 40

M  6\M  6 x 45

M  6\M  6 x 50

M  6\M  6 x 55

M  6\M  6 x 60

M  6\M  6 x 65

M  6\M  6 x 70

M  6\M  6 x 75

M  6\M  6 x 80

M  6\M  6 x 85

M  6\M  6 x 90

M  8\M  8 Kopf Draufsicht

M  8\M  8 Kopf Seitenansicht

M  8\M  8 x   8

M  8\M  8 x  10

M  8\M  8 x  12

M  8\M  8 x  14

M  8\M  8 x  16

M  8\M  8 x  18

M  8\M  8 x  20

M  8\M  8 x  22

M  8\M  8 x  25

M  8\M  8 x  30

M  8\M  8 x  35

M  8\M  8 x  40

M  8\M  8 x  45

M  8\M  8 x  50

M  8\M  8 x  55

M  8\M  8 x  60

M  8\M  8 x  65

M  8\M  8 x  70

M  8\M  8 x  75

M  8\M  8 x  80

M  8\M  8 x  85

M  8\M  8 x  90

M  8\M  8 x  95

M  8\M  8 x 100

M  8\M  8 x 110

M  8\M  8 x 120

M 10\M 10 Kopf Draufsicht

M 10\M 10 Kopf Seitenansicht

M 10\M 10 x  12

M 10\M 10 x  14

M 10\M 10 x  16

M 10\M 10 x  18

M 10\M 10 x  20

M 10\M 10 x  22

M 10\M 10 x  25

M 10\M 10 x  30

M 10\M 10 x  35

M 10\M 10 x  40

M 10\M 10 x  45

M 10\M 10 x  50

M 10\M 10 x  55

M 10\M 10 x  60

M 10\M 10 x  65

M 10\M 10 x  70

M 10\M 10 x  75

M 10\M 10 x  80

M 10\M 10 x  85

M 10\M 10 x  90

M 10\M 10 x  95

M 10\M 10 x 100

M 10\M 10 x 110

M 10\M 10 x 120

M 10\M 10 x 130

M 10\M 10 x 140

M 10\M 10 x 150

M 12\M 12 Kopf Draufsicht

M 12\M 12 Kopf Seitenansicht

M 12\M 12 x  16

M 12\M 12 x  18

M 12\M 12 x  20

M 12\M 12 x  22

M 12\M 12 x  25

M 12\M 12 x  30

M 12\M 12 x  35

M 12\M 12 x  40

M 12\M 12 x  45

M 12\M 12 x  50

M 12\M 12 x  55

M 12\M 12 x  60

M 12\M 12 x  65

M 12\M 12 x  70

M 12\M 12 x  75

M 12\M 12 x  80

M 12\M 12 x  85

M 12\M 12 x  90

M 12\M 12 x  95

M 12\M 12 x 100

M 12\M 12 x 110

M 12\M 12 x 120

M 12\M 12 x 130

M 12\M 12 x 140

M 12\M 12 x 150

M 12\M 12 x 160

M 12\M 12 x 180

M 12\M 12 x 200

M 12\M 12 x 220

M 12\M 12 x 230

M 12\M 12 x 240

M 14\M 14 Kopf Draufsicht

M 14\M 14 Kopf Seitenansicht

M 14\M 14 x  20

M 14\M 14 x  22

M 14\M 14 x  25

M 14\M 14 x  30

M 14\M 14 x  35

M 14\M 14 x  40

M 14\M 14 x  45

M 14\M 14 x  50

M 14\M 14 x  55

M 14\M 14 x  60

M 14\M 14 x  65

M 14\M 14 x  70

M 14\M 14 x  75

M 14\M 14 x  80

M 14\M 14 x  85

M 14\M 14 x  90

M 14\M 14 x 100

M 14\M 14 x 110

M 14\M 14 x 120

M 14\M 14 x 130

M 14\M 14 x 140

M 14\M 14 x 150

M 14\M 14 x 160

M 14\M 14 x 170

M 14\M 14 x 180

M 14\M 14 x 190

M 14\M 14 x 200

M 16\M 16 Kopf Draufsicht

M 16\M 16 Kopf Seitenansicht

M 16\M 16 x  20

M 16\M 16 x  25

M 16\M 16 x  30

M 16\M 16 x  35

M 16\M 16 x  40

M 16\M 16 x  45

M 16\M 16 x  50

M 16\M 16 x  55

M 16\M 16 x  60

M 16\M 16 x  65

M 16\M 16 x  70

M 16\M 16 x  75

M 16\M 16 x  80

M 16\M 16 x  85

M 16\M 16 x  90

M 16\M 16 x  95

M 16\M 16 x 100

M 16\M 16 x 110

M 16\M 16 x 120

M 16\M 16 x 130

M 16\M 16 x 140

M 16\M 16 x 150

M 16\M 16 x 160

M 16\M 16 x 170

M 16\M 16 x 180

M 16\M 16 x 190

M 16\M 16 x 200

M 16\M 16 x 210

M 16\M 16 x 220

M 16\M 16 x 230

M 16\M 16 x 240


115: Stifte DIN 1, 7

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Kegelstifte DIN 1"

 2 x  10

 2 x  12

 2 x  14

 2 x  16

 2 x  18

 2 x  20

 2 x  22

 2 x  24

 2 x  26

 2 x  28

 2 x  30

 2 x  32

 2 x  36

 2 x  40

 3 x  10

 3 x  12

 3 x  14

 3 x  16

 3 x  18

 3 x  20

 3 x  22

 3 x  24

 3 x  26

 3 x  28

 3 x  30

 3 x  32

 3 x  36

 3 x  40

 3 x  45

 3 x  50

 3 x  55

 3 x  60

 4 x  10

 4 x  12

 4 x  14

 4 x  16

 4 x  18

 4 x  20

 4 x  22

 4 x  24

 4 x  26

 4 x  28

 4 x  30

 4 x  32

 4 x  36

 4 x  40

 4 x  45

 4 x  50

 4 x  55

 4 x  60

 4 x  70

 5 x  10

 5 x  12

 5 x  14

 5 x  16

 5 x  18

 5 x  20

 5 x  22

 5 x  24

 5 x  26

 5 x  28

 5 x  30

 5 x  32

 5 x  36

 5 x  40

 5 x  45

 5 x  50

 5 x  55

 5 x  60

 5 x  70

 5 x  80

 6 x  10

 6 x  12

 6 x  14

 6 x  16

 6 x  18

 6 x  20

 6 x  22

 6 x  24

 6 x  26

 6 x  28

 6 x  30

 6 x  32

 6 x  36

 6 x  40

 6 x  45

 6 x  50

 6 x  55

 6 x  60

 6 x  70

 6 x  80

 6 x  90

 6 x 100

 8 x  26

 8 x  28

 8 x  30

 8 x  32

 8 x  36

 8 x  40

 8 x  45

 8 x  50

 8 x  55

 8 x  60

 8 x  70

 8 x  80

 8 x  90

 8 x 100

10 x  32

10 x  36

10 x  40

10 x  45

10 x  50

10 x  55

10 x  60

10 x  70

10 x  80

10 x  90

10 x 100

10 x 110

10 x 120

12 x  36

12 x  40

12 x  45

12 x  50

12 x  55

12 x  60

12 x  70

12 x  80

12 x  90

12 x 100

12 x 110

12 x 120

Bibliotheksinhalt "Zylinderstifte DIN 7"

  2 m6 x    5

  2 m6 x    6

  2 m6 x    8

  2 m6 x  10

  2 m6 x  12

  2 m6 x  14

  2 m6 x  16

  2 m6 x  18

  2 m6 x  20

  3 m6 x    5

  3 m6 x    6

  3 m6 x    8

  3 m6 x  10

  3 m6 x  12

  3 m6 x  14

  3 m6 x  16

  3 m6 x  18

  3 m6 x  20

  3 m6 x  24

  3 m6 x  28

  3 m6 x  30

  3 m6 x  32

  3 m6 x  36

  3 m6 x  40

  4 m6 x    6

  4 m6 x    8

  4 m6 x  10

  4 m6 x  12

  4 m6 x  14

  4 m6 x  16

  4 m6 x  18

  4 m6 x  20

  4 m6 x  24

  4 m6 x  28

  4 m6 x  30

  4 m6 x  32

  4 m6 x  36

  4 m6 x  40

  4 m6 x  45

  4 m6 x  50

  4 m6 x  55

  4 m6 x  60

  5 m6 x    8

  5 m6 x  10

  5 m6 x  12

  5 m6 x  14

  5 m6 x  16

  5 m6 x  18

  5 m6 x  20

  5 m6 x  24

  5 m6 x  28

  5 m6 x  30

  5 m6 x  32

  5 m6 x  36

  5 m6 x  40

  5 m6 x  45

  5 m6 x  50

  5 m6 x  55

  5 m6 x  60

  6 m6 x    8

  6 m6 x  10

  6 m6 x  12

  6 m6 x  14

  6 m6 x  16

  6 m6 x  18

  6 m6 x  20

  6 m6 x  24

  6 m6 x  28

  6 m6 x  30

  6 m6 x  32

  6 m6 x  36

  6 m6 x  40

  6 m6 x  45

  6 m6 x  50

  6 m6 x  55

  6 m6 x  60

  6 m6 x  70

  6 m6 x  80

  8 m6 x  10

  8 m6 x  12

  8 m6 x  14

  8 m6 x  16

  8 m6 x  18

  8 m6 x  20

  8 m6 x  24

  8 m6 x  28

  8 m6 x  30

  8 m6 x  32

  8 m6 x  36

  8 m6 x  40

  8 m6 x  45

  8 m6 x  50

  8 m6 x  55

  8 m6 x  60

  8 m6 x  70

  8 m6 x  80

  8 m6 x  90

  8 m6 x 100

10 m6 x  16

10 m6 x  18

10 m6 x  20

10 m6 x  24

10 m6 x  28

10 m6 x  30

10 m6 x  32

10 m6 x  36

10 m6 x  40

10 m6 x  45

10 m6 x  50

10 m6 x  55

10 m6 x  60

10 m6 x  70

10 m6 x  80

10 m6 x  90

10 m6 x 100

12 m6 x  20

12 m6 x  24

12 m6 x  28

12 m6 x  30

12 m6 x  32

12 m6 x  36

12 m6 x  40

12 m6 x  45

12 m6 x  50

12 m6 x  55

12 m6 x  60

12 m6 x  70

12 m6 x  80

12 m6 x  90

12 m6 x 100

12 m6 x 120

16 m6 x  32

16 m6 x  36

16 m6 x  40

16 m6 x  45

16 m6 x  50

16 m6 x  55

16 m6 x  60

16 m6 x  70

16 m6 x  80

16 m6 x  90

16 m6 x 100

16 m6 x 120

20 m6 x  40

20 m6 x  45

20 m6 x  50

20 m6 x  55

20 m6 x  60

20 m6 x  70

20 m6 x  80

20 m6 x  90

20 m6 x 100

20 m6 x 120


116: Muttern DIN 439, 934
116: Muttern DIN 439, 1587

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Muttern DIN 439" (Sechskantmutter, niedrig)

M  1,6 Draufsicht

M  1,6 Seitenansicht

M  2 Draufsicht

M  2 Seitenansicht

M  2,5 Draufsicht

M  2,5 Seitenansicht

M  3 Draufsicht

M  3 Seitenansicht

M  4 Draufsicht

M  4 Seitenansicht

M  5 Draufsicht

M  5 Seitenansicht

M  6 Draufsicht

M  6 Seitenansicht

M  8 Draufsicht

M  8 Seitenansicht

M 10 Draufsicht

M 10 Seitenansicht

M 12 Draufsicht

M 12 Seitenansicht

M 14 Draufsicht

M 14 Seitenansicht

M 16 Draufsicht

M 16 Seitenansicht

M 18 Draufsicht

M 18 Seitenansicht

Bibliotheksinhalt "Muttern DIN 1587" (Hutmutter)

M  4 Draufsicht

M  4 Seitenansicht

M  5 Draufsicht

M  5 Seitenansicht

M  6 Draufsicht

M  6 Seitenansicht

M  8 x 1 Draufsicht

M  8 x 1 Seitenansicht

M 10 x 1 Draufsicht

M 10 x 1 Seitenansicht

M 12 x 1,5 Draufsicht

M 12 x 1,5 Seitenansicht

M 16 x 1,5 Draufsicht

M 16 x 1,5 Seitenansicht


117: Schrauben DIN 84

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Schrauben DIN 84" (Zylinderkopf mit Schlitz)

M  1,6\Kopf Draufsicht

M  1,6\Kopf Seitenansicht

M  1,6\M 1,6 x  3

M  1,6\M 1,6 x  4

M  1,6\M 1,6 x  6

M  1,6\M 1,6 x  8

M  1,6\M 1,6 x 10

M  1,6\M 1,6 x 12

M  1,6\M 1,6 x 16

M  2,5\Kopf Draufsicht

M  2,5\Kopf Seitenansicht

M  2,5\M 2,5 x  4

M  2,5\M 2,5 x  6

M  2,5\M 2,5 x  8

M  2,5\M 2,5 x 10

M  2,5\M 2,5 x 12

M  2,5\M 2,5 x 16

M  2\Kopf Draufsicht

M  2\Kopf Seitenansicht

M  2\M 2 x  3

M  2\M 2 x  4

M  2\M 2 x  6

M  2\M 2 x  8

M  2\M 2 x 10

M  2\M 2 x 12

M  2\M 2 x 16

M  3\Kopf Draufsicht

M  3\Kopf Seitenansicht

M  3\M 3 x  3

M  3\M 3 x  4

M  3\M 3 x  5

M  3\M 3 x  6

M  3\M 3 x  8

M  3\M 3 x 10

M  3\M 3 x 12

M  3\M 3 x 14

M  3\M 3 x 16

M  3\M 3 x 18

M  3\M 3 x 20

M  3\M 3 x 22

M  3\M 3 x 25

M  3\M 3 x 28

M  3\M 3 x 30

M  3\M 3 x 35

M  3\M 3 x 40

M  3\M 3 x 45

M  3\M 3 x 50

M  3\M 3 x 55

M  3\M 3 x 60

M  4\Kopf Draufsicht

M  4\Kopf Seitenansicht

M  4\M 4 x   4

M  4\M 4 x   5

M  4\M 4 x   6

M  4\M 4 x   8

M  4\M 4 x  10

M  4\M 4 x  12

M  4\M 4 x  14

M  4\M 4 x  16

M  4\M 4 x  18

M  4\M 4 x  20

M  4\M 4 x  22

M  4\M 4 x  25

M  4\M 4 x  28

M  4\M 4 x  30

M  4\M 4 x  35

M  4\M 4 x  40

M  4\M 4 x  45

M  4\M 4 x  50

M  4\M 4 x  55

M  4\M 4 x  60

M  4\M 4 x  65

M  4\M 4 x  70

M  4\M 4 x  75

M  4\M 4 x  80

M  4\M 4 x  90

M  4\M 4 x 100

M  5\Kopf Draufsicht

M  5\Kopf Seitenansicht

M  5\M 5 x   5

M  5\M 5 x   6

M  5\M 5 x   8

M  5\M 5 x  10

M  5\M 5 x  12

M  5\M 5 x  14

M  5\M 5 x  16

M  5\M 5 x  18

M  5\M 5 x  20

M  5\M 5 x  22

M  5\M 5 x  25

M  5\M 5 x  28

M  5\M 5 x  30

M  5\M 5 x  35

M  5\M 5 x  40

M  5\M 5 x  45

M  5\M 5 x  50

M  5\M 5 x  55

M  5\M 5 x  60

M  5\M 5 x  65

M  5\M 5 x  70

M  5\M 5 x  75

M  5\M 5 x  80

M  5\M 5 x  90

M  5\M 5 x 100

M  6\Kopf Draufsicht

M  6\Kopf Seitenansicht

M  6\M 6 x   6

M  6\M 6 x   8

M  6\M 6 x  10

M  6\M 6 x  12

M  6\M 6 x  14

M  6\M 6 x  16

M  6\M 6 x  18

M  6\M 6 x  20

M  6\M 6 x  22

M  6\M 6 x  25

M  6\M 6 x  28

M  6\M 6 x  30

M  6\M 6 x  35

M  6\M 6 x  40

M  6\M 6 x  45

M  6\M 6 x  50

M  6\M 6 x  55

M  6\M 6 x  60

M  6\M 6 x  65

M  6\M 6 x  70

M  6\M 6 x  75

M  6\M 6 x  80

M  6\M 6 x  90

M  6\M 6 x 100

M  8\Kopf Draufsicht

M  8\Kopf Seitenansicht

M  8\M 8 x  10

M  8\M 8 x  12

M  8\M 8 x  14

M  8\M 8 x  16

M  8\M 8 x  18

M  8\M 8 x  20

M  8\M 8 x  22

M  8\M 8 x  25

M  8\M 8 x  28

M  8\M 8 x  30

M  8\M 8 x  35

M  8\M 8 x  40

M  8\M 8 x  45

M  8\M 8 x  50

M  8\M 8 x  55

M  8\M 8 x  60

M  8\M 8 x  65

M  8\M 8 x  70

M  8\M 8 x  75

M  8\M 8 x  80

M  8\M 8 x  90

M  8\M 8 x 100

M 10\Kopf Draufsicht

M 10\Kopf Seitenansicht

M 10\M 10 x  12

M 10\M 10 x  14

M 10\M 10 x  16

M 10\M 10 x  18

M 10\M 10 x  20

M 10\M 10 x  22

M 10\M 10 x  25

M 10\M 10 x  28

M 10\M 10 x  30

M 10\M 10 x  35

M 10\M 10 x  40

M 10\M 10 x  45

M 10\M 10 x  50

M 10\M 10 x  55

M 10\M 10 x  60

M 10\M 10 x  65

M 10\M 10 x  70

M 10\M 10 x  75

M 10\M 10 x  80

M 10\M 10 x  90

M 10\M 10 x 100


118: Schrauben DIN 963

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Schrauben DIN 963" (Senkkopf mit Schlitz)

M  1,6\Kopf Draufsicht

M  1,6\M 1,6 x   4

M  1,6\M 1,6 x   5

M  1,6\M 1,6 x   6

M  1,6\M 1,6 x   8

M  1,6\M 1,6 x  10

M  1,6\M 1,6 x  12

M  1,6\M 1,6 x  16

M  1,6\M 1,6 x  20

M  2,5\Kopf Draufsicht

M  2,5\M 2,5 x   4

M  2,5\M 2,5 x   5

M  2,5\M 2,5 x   6

M  2,5\M 2,5 x   8

M  2,5\M 2,5 x  10

M  2,5\M 2,5 x  12

M  2,5\M 2,5 x  16

M  2,5\M 2,5 x  20

M  2,5\M 2,5 x  25

M  2,5\M 2,5 x  30

M  2,5\M 2,5 x  35

M  2,5\M 2,5 x  40

M  2\Kopf Draufsicht

M  2\M 2 x   4

M  2\M 2 x   5

M  2\M 2 x   6

M  2\M 2 x   8

M  2\M 2 x  10

M  2\M 2 x  12

M  2\M 2 x  16

M  2\M 2 x  20

M  2\M 2 x  25

M  3\Kopf Draufsicht

M  3\M 3 x   5

M  3\M 3 x   6

M  3\M 3 x   8

M  3\M 3 x  10

M  3\M 3 x  12

M  3\M 3 x  16

M  3\M 3 x  20

M  3\M 3 x  25

M  3\M 3 x  30

M  3\M 3 x  35

M  3\M 3 x  40

M  3\M 3 x  45

M  3\M 3 x  50

M  3\M 3 x  55

M  3\M 3 x  60

M  4\Kopf Draufsicht

M  4\M 4 x   6

M  4\M 4 x   8

M  4\M 4 x  10

M  4\M 4 x  12

M  4\M 4 x  16

M  4\M 4 x  20

M  4\M 4 x  25

M  4\M 4 x  30

M  4\M 4 x  35

M  4\M 4 x  40

M  4\M 4 x  45

M  4\M 4 x  50

M  4\M 4 x  55

M  4\M 4 x  60

M  4\M 4 x  65

M  4\M 4 x  70

M  4\M 4 x  75

M  4\M 4 x  80

M  4\M 4 x  90

M  4\M 4 x 100

M  5\Kopf Draufsicht

M  5\M 5 x   6

M  5\M 5 x   8

M  5\M 5 x  10

M  5\M 5 x  12

M  5\M 5 x  16

M  5\M 5 x  20

M  5\M 5 x  25

M  5\M 5 x  30

M  5\M 5 x  35

M  5\M 5 x  40

M  5\M 5 x  45

M  5\M 5 x  50

M  5\M 5 x  55

M  5\M 5 x  60

M  5\M 5 x  65

M  5\M 5 x  70

M  5\M 5 x  75

M  5\M 5 x  80

M  5\M 5 x  90

M  5\M 5 x 100

M  6\Kopf Draufsicht

M  6\M 6 x   8

M  6\M 6 x  10

M  6\M 6 x  12

M  6\M 6 x  16

M  6\M 6 x  20

M  6\M 6 x  25

M  6\M 6 x  30

M  6\M 6 x  35

M  6\M 6 x  40

M  6\M 6 x  45

M  6\M 6 x  50

M  6\M 6 x  55

M  6\M 6 x  60

M  6\M 6 x  65

M  6\M 6 x  70

M  6\M 6 x  75

M  6\M 6 x  80

M  6\M 6 x  90

M  6\M 6 x 100

M  8\Kopf Draufsicht

M  8\M 8 x  10

M  8\M 8 x  12

M  8\M 8 x  16

M  8\M 8 x  20

M  8\M 8 x  25

M  8\M 8 x  30

M  8\M 8 x  35

M  8\M 8 x  40

M  8\M 8 x  45

M  8\M 8 x  50

M  8\M 8 x  55

M  8\M 8 x  60

M  8\M 8 x  65

M  8\M 8 x  70

M  8\M 8 x  75

M  8\M 8 x  80

M  8\M 8 x  90

M  8\M 8 x 100

M 10\Kopf Draufsicht

M 10\M 10 x  16

M 10\M 10 x  20

M 10\M 10 x  25

M 10\M 10 x  30

M 10\M 10 x  35

M 10\M 10 x  40

M 10\M 10 x  45

M 10\M 10 x  50

M 10\M 10 x  55

M 10\M 10 x  60

M 10\M 10 x  65

M 10\M 10 x  70

M 10\M 10 x  75

M 10\M 10 x  80

M 10\M 10 x  90

M 10\M 10 x 100


123: Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 3

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 3"

Z 101

Z 102

Z 103-10

Z 103-20

Z 105-10

Z 105-20

Z 108-50

Z 108-51

Z 108-52

Z 108-53

Z 108-54

Z 108-55

Z 108-56

Z 108-57

Z 108-58

Z 108-59

Z 108-60

Z 108-61

Z 108-62

Z 108-63

Z 108-64

Z 108-65

Z 108-66

Z 108-67

Z 108-68

Z 108-69

Z 108-70

Z 108-71

Z 110-50

Z 110-51

Z 110-52

Z 110-53

Z 110-54

Z 110-55

Z 110-56

Z 110-57

Z 110-58

Z 110-59

Z 110-60

Z 110-61

Z 110-62

Z 110-63

Z 110-64

Z 110-65

Z 110-66

Z 110-67

Z 110-68

Z 110-69

Z 110-70

Z 110-71

Z 112

Z 113

Z 114

Z 115-10

Z 115-20

Z 116

Z 117-10

Z 117-20

Z 120

Z 121-10

Z 121-20

Z 123

Z 124

Z 125

Z 128

Z 129

Z 131

Z 133-10

Z 133-20

Z 134-10

Z 134-20

Z 136-10

Z 136-20

Z 138-10

Z 138-20

Z 140-10

Z 140-20

Z 142-10

Z 142-20

Z 144-10

Z 144-20

Z 145

Z 150

Z 151

Z 157-10

Z 157-11

Z 157-20

Z 157-21

Z 159-10

Z 159-11

Z 159-20

Z 159-21

Z 162-10

Z 162-11

Z 162-20

Z 162-21


124: Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 4

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 4"

Z 201-50

Z 201-51

Z 201-52

Z 201-53

Z 205

Z 206

Z 208

Z 209-10

Z 209-20

Z 209-30

Z 209-31

Z 211-10

Z 211-20

Z 214-10

Z 214-20

Z 220-10

Z 220-20

Z 222-10

Z 222-20

Z 224-50

Z 224-51

Z 229

Z 237

Z 238

Z 239

Z 240

Z 241-30

Z 241-31

Z 242

Z 243-50

Z 245

Z 250

Z 251

Z 253

Z 254

Z 255

Z 256

Z 258

Z 259

Z 260

Z 261

Z 262

Z 263

Z 264

Z 265

Z 266

Z 267

Z 268

Z 269

Z 270

Z 272

Z 273

Z 274-1-50

Z 274-1-51

Z 274-2-50

Z 274-2-51

Z 274-50

Z 274-51

Z 274-52

Z 274-53

Z 274-54

Z 274-55

Z 274-56

Z 274-57

Z 274-58

Z 274-59

Z 274-60

Z 274-61

Z 274-62

Z 274-63

Z 275

Z 276

Z 277

Z 278-50

Z 278-51

Z 278-52

Z 278-53

Z 278-54

Z 278-55

Z 278-56

Z 278-57

Z 278-58

Z 278-59

Z 278-60

Z 278-61

Z 278-62

Z 278-63

Z 279

Z 280

Z 281

Z 282

Z 283-10

Z 283-20

Z 283-30

Z 283-50

Z 286-10

Z 286-20

Z 286-30

Z 286-50

Z 290

Z 291

Z 292-50


125: Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 5

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 5"

Z 301

Z 306

Z 307

Z 308

Z 310-50

Z 314-10

Z 314-20

Z 314-50

Z 315-50

Z 315-51

Z 315-52

Z 315-53

Z 315-55

Z 315-56

Z 315-57

Z 315-58

Z 315-60

Z 315-61

Z 315-62

Z 315-63

Z 315-65

Z 315-66

Z 315-67

Z 315-68

Z 315-70

Z 315-71

Z 315-72

Z 315-73

Z 315-75

Z 315-76

Z 315-77

Z 315-78

Z 315-80

Z 315-81

Z 315-82

Z 315-83

Z 315-85

Z 315-86

Z 315-87

Z 315-88

Z 316

Z 317

Z 325

Z 326-50

Z 330

Z 331

Z 332-20

Z 332-21

Z 332-22

Z 333-20

Z 333-21

Z 333-22

Z 334

Z 336

Z 350-10

Z 350-20

Z 353

Z 354

Z 355-10

Z 355-11

Z 356

Z 357

Z 358

Z 359

Z 360-50

Z 360-51

Z 361-50

Z 361-51

Z 363

Z 366

Z 367

Z 368

Z 375

Z 376

Z 377

Z 378

Z 380-52

Z 380-54

Z 385-50

Z 385-51

Z 386-10

Z 386-20

Z 386-50

Z 386-53

Z 386-54

Z 388

Z 389

Z 392

Z 393

Z 394-50

Z 394-51

Z 401

Z 405

Z 406

Z 410

Z 415

Z 418

Z 419

Z 421-10

Z 421-11

Z 421-12

Z 421-20

Z 421-21

Z 421-22

Z 430

Z 432

Z 434

Z 435

Z 436

Z 437

Z 438

Z 439

Z 440

Z 442-10

Z 442-11

Z 442-12

Z 442-13

Z 442-20

Z 442-21

Z 442-22

Z 442-23

Z 442-30

Z 442-31

Z 442-32

Z 442-33

Z 448

Z 449

Z 450

Z 451

Z 452

Z 453

Z 454-10

Z 454-20

Z 455-10

Z 455-11

Z 455-12

Z 455-20

Z 455-21

Z 455-22

Z 455-30

Z 457

Z 458

Z 459

Z 460-10

Z 460-11

Z 460-12

Z 460-20

Z 460-21

Z 460-22

Z 460-30

Z 466

Z 467

Z 468-10

Z 468-11


126: Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 6

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 6"

Z 501-10

Z 501-11

Z 501-12

Z 501-15

Z 501-16

Z 501-17

Z 501-20

Z 501-21

Z 501-22

Z 505-11

Z 505-12

Z 505-21

Z 505-22

Z 511-10

Z 511-11

Z 511-12

Z 511-20

Z 511-21

Z 511-22

Z 515-11

Z 515-12

Z 515-13

Z 515-21

Z 515-22

Z 515-23

Z 521-30

Z 521-31

Z 521-32

Z 521-33

Z 522-30

Z 522-31

Z 522-32

Z 522-33

Z 525-31

Z 526-31

Z 526-33

Z 531-10

Z 531-11

Z 531-12

Z 531-13

Z 531-20

Z 531-21

Z 531-22

Z 531-23

Z 532-10

Z 532-20

Z 532-21

Z 535-11

Z 535-21

Z 536-20

Z 536-21

Z 541-10

Z 541-11

Z 541-20

Z 541-21

Z 542-10

Z 542-11

Z 545-11

Z 546-10

Z 546-11

Z 551-20

Z 551-21

Z 551-22

Z 551-23


127: Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 7

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 7"

Z 600-30

Z 600-31

Z 600-32

Z 600-33

Z 600-34

Z 600-35

Z 605-10

Z 605-11

Z 605-12

Z 605-13

Z 605-14

Z 605-20

Z 605-21

Z 605-22

Z 605-23

Z 605-24

Z 605-30

Z 605-31

Z 605-32

Z 610-40

Z 610-41

Z 610-42

Z 620-40

Z 620-41

Z 625-10

Z 625-11

Z 625-12

Z 625-13

Z 625-20

Z 625-21

Z 625-22

Z 625-23

Z 630


128: Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 8

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Verkehrszeichen VzKAT 1992, Teil 8"

Z 1000-10

Z 1000-11

Z 1000-12

Z 1000-20

Z 1000-21

Z 1000-22

Z 1000-30

Z 1000-31

Z 1001-30

Z 1001-31

Z 1002-10

Z 1002-11

Z 1002-12

Z 1002-13

Z 1002-14

Z 1002-20

Z 1002-21

Z 1002-22

Z 1002-23

Z 1002-24

Z 1004-30

Z 1004-31

Z 1004-32

Z 1004-33

Z 1004-34

Z 1004-35

Z 1006-30

Z 1006-31

Z 1006-32

Z 1006-33

Z 1006-34

Z 1006-35

Z 1006-36

Z 1006-37

Z 1006-38

Z 1006-39

Z 1007-30

Z 1008-30

Z 1008-31

Z 1008-32

Z 1008-33

Z 1010-10

Z 1010-11

Z 1010-12

Z 1010-13

Z 1010-14

Z 1012-30

Z 1012-31

Z 1012-32

Z 1012-33

Z 1012-34

Z 1012-35

Z 1020-11

Z 1020-12

Z 1020-30

Z 1020-31

Z 1020-32

Z 1022-10

Z 1022-11

Z 1022-12

Z 1024-10

Z 1024-11

Z 1024-12

Z 1024-13

Z 1024-14

Z 1024-15

Z 1024-16

Z 1026-30

Z 1026-31

Z 1026-32

Z 1026-33

Z 1026-34

Z 1026-35

Z 1026-36

Z 1026-37

Z 1026-38

Z 1026-39

Z 1028-30

Z 1028-31

Z 1028-32

Z 1028-33

Z 1028-34

Z 1040-10

Z 1040-30

Z 1040-31

Z 1040-32

Z 1040-33

Z 1042-30

Z 1042-31

Z 1042-32

Z 1042-33

Z 1042-34

Z 1042-35

Z 1042-36

Z 1042-37

Z 1044-10

Z 1044-11

Z 1044-30

Z 1046-11

Z 1046-12

Z 1048-10

Z 1048-11

Z 1048-12

Z 1048-13

Z 1048-14

Z 1048-15

Z 1048-16

Z 1048-17

Z 1048-18

Z 1048-19

Z 1049-10

Z 1049-11

Z 1049-12

Z 1049-13

Z 1050-30

Z 1050-31

Z 1052-30

Z 1052-31

Z 1052-33

Z 1052-34

Z 1052-35

Z 1052-36

Z 1052-37

Z 1052-38

Z 1052-39

Z 1053-30

Z 1060-10

Z 1060-11

Z 1060-30


200: Elektrotechnik

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Elektrotechnik"

1 3 5

1 3 5 ; 2 4 6

1 3 5 ; 2 4 6 Schließer mit Wirkverbindung

2 4 6

3 Phasen senkrecht 100mm lang

3 Phasen waagerecht 100mm lang

Akkumulator 1zellig

Amperemeter allgemein

Antrieb durch Druck

Antrieb durch Kolben

Antrieb durch Kraft allgemein

Antrieb durch Schwimmer

Bewegung drehend bidirektional

Bewegung drehend unidirektional

Bewegung geradlinig bidirektional

Bewegung geradlinig unidirektional

Bewegung sperrend bidirektional

Bewegung sperrend unidirektional

Bimetall dreipolig

Bimetall einpolig

Brückengleichrichter (vereinfacht)

Dahlander 1 Drehrichtung, 2 Drehzahlen

Dahlander 2 Drehrichtungen, 2 Drehzahlen

Dahlander Stern- Dreieck, 1 Drehrichtung, 2 Drehzahlen

Diode allgemein

Diode LED

Drehstrombrückengleichrichter

Drehstromgenerator

Drehstrommotor

Drehstromtrafo Dreieck/Stern

Drehstromtrafo Yd5

Drossel Form 1

Drossel Form 2

Fühler allgemein mechanische Betätigung

Fußantrieb

Generator allgemein

Gleichstromgenerator allgemein

Gleichstrommotor allgemein

Handantrieb abnehmbar (Steckschlüssel)

Handantrieb allgemein

Handantrieb drehen

Handantrieb drücken

Handantrieb kippen

Handantrieb ziehen

Hauptschütz + 13,14

Hauptschütz + 21,22

Hilfsschalterbaustein 02

Hilfsschalterbaustein 04

Hilfsschalterbaustein 11

Hilfsschalterbaustein 11 ansprechverzögert

Hilfsschalterbaustein 11 rückfallverzögert

Hilfsschalterbaustein 13

Hilfsschalterbaustein 20

Hilfsschalterbaustein 22

Hilfsschalterbaustein 40

Hilfsschütz 22

Hilfsschütz 31

Hilfsschütz 40

Hupe

Impulszähler elektrisch betätigt

Induktivität Form 1

Induktivität Form 2

Induktivität geschirmt

Induktivität mit Magnetkern

Induktivität mit Magnetkern und Luftspalt

Induktivität mit Magnetkern, veränderbar

Kondensator allgemein

Kupplung entkuppelt

Kupplung gekuppelt

Leuchtmelder allgemein

Leuchtmelder blinkend

Masse

Meßgerät registrierend allgemein

Meßinstrument anzeigend allgemein

Meßinstrument beidseitiger Ausschlag allgemein

Mitnehmer

Motor 3 Ph mit Q und Schütz

Motor 3 Ph re-li drehend mit M-Schutzrelais

Motor 3 Ph re-li drehend mit Q

Motor 3 Ph Stern- Deieck- Anlauf

Motor 3 Ph Stern- Deieck- Anlauf re-li drehend

Motor 3Ph

Motor allgemein

Motorschutzrelais mit 95/98 96; Hauptkontakte

Motorschutzrelais mit 97/98 , 95/96; Hauptkontakte

Motorschutzschalter dreipolig

Motorschutzschalter; 13/14, 21/22; Hauptkontakte

Motorschutzschalter; 13/14; Hauptkontakte

Motorschutzschalter; 21/22; Hauptkontakte

NPN-Transistor

NTC

Öffner

Öffner nacheilend

Photowiderstand

PNP-Transistor

Potentiometer

PTC

Q als primär- + sekundärseitiger Schutz eines Steuertrafos

Q als primärseitiger Schutz eines Steuertrafos

Raste

Relaisspule 2 gegensinnig wirkende Wicklungen

Relaisspule 2 gleichsinnig wirkende Wicklungen

Relaisspule allgemein

Relaisspule Anzug verzögert

Relaisspule wattmetrisch wirkend

Remanenzrelais

Schaltschloß mit elektromechanischer Freigabe

Schließer

Schließer 3fach

Schließer voreilend

Schrittmotor

Schutzbeschaltung Diode

Schutzbeschaltung RC Glied

Schutzbeschaltung Varistor

Schützspule A1/A2

Schützspule allgemein

Schützspule E1/E2

Sicherung allgemein

Sicherung mit Kennzeichnung der Netzseite

Sirene allgemein

Spannungssicherung

Spule allgemein Form 1

Spule allgemein Form 2

Steckerbuchse

Steckerstift

Steckverbinder mit Stift und Buchse

Stromstoßrelais

Stützrelais

Summer

Thyristor, allgemein

Trafo mit 2 Wicklungen

Trafo mit 2 Wicklungen und Schirm

Trafo mit 3 Wicklungen

Trafo mit Mittelanzapfung an einer Wicklung (06-10-04)

Trafo Spar -

Trennstelle

TRIAC

Überspannungsableiter

Überspannungsauslöser dreipolig

Überspannungsauslöser einpolig

Uhr allgemein

Uhr Haupt -

Uhr Neben -

Verbindung lösbar (z.B. geschraubt)

Verbindung unlösbar (gelötet)

Verzögerung bidirektional

Verzögerung unidirektional

Voltmeter allgemein

Wechselstrom

Wechselstromgenerator (1 Phase)

Wechselstrommotor (1 Phase)

Wechselstromzähler 1Ph Form1

Wechselstromzähler 1Ph Form2

Wechselstromzähler 1Ph 2Tarif Form1

Wechselstromzähler 1Ph 2Tarif Form2

Wechselstromzähler 3Ph Form1

Wechsler

Wechsler ohne Unterbrechung

Wecker

Wendeschütz; Motorschutzschalter; 13/14, 21/22

Wicklung Form 1

Wicklung Form 2

Widerstand allgemein

Widerstand veränderbar allgemein

Widerstand veränderbar nichtlinear

Wischer bidirektional

Wischer unidirektional

Zählwerk elektromechanisch


201: Verfahrenstechnik

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Verfahrenstechnik"

Abscheider allgemein

Abscheider trocken arbeitend allgemein

Absetzkammer

Abzugshaube allgemein

Aktivkohlefilter

Ankerrührer

Antriebsmaschine allgemein

Axialventilator

Backenbrecher

Bandfilter für Fluide

Bandförderer allgemein

Bandtrockner

Bandwaage

Becherwerk

Becken allgemein

Behälter allgemein

Behälter mit Austauschböden

Behälter mit ebenem Deckel

Behälter mit Festbett

Behälter mit Fließbett

Behälter mit gewölbtem Deckel

Behälter mit gewölbten Böden

Behälter mit Halbrohrschlange

Behälter mit konischen Böden

Behälter mit Mantel

Behälter mit Schwimmdach

Behälter mit Vollrohrschlange

Behälter offen mit konischem Boden

Blattrührer

Bodenkolonne allgemein

Bodenwaage

Brecher allgemein

Brenner allgemein

Brückenwaage

Container für feste, flüssige, gasförmige Stoffe

Dampfkessel

Dekanter

Drehrohrtrockner

Drehschiebervakuumpumpe

Drehschieberverdichter

Drehteller

Drehtrommeltrockner

Eindicker

Elektrolysezelle allgemein

elektromagnetischer Abscheider

Elektromotor allgemein

elektrostatischer Abscheider

Exzenterschneckenpumpe

Fackel für Gase

Faß

Festbettfilter allgemein

Feuerung allgemein

Filterapparat allgemein

Filterpresse

Fliehkraftabscheider

Fließbettrockner

Fluidfilter allgemein

Flurförderer allgemein

Flüssigkeitsfilter allgemein

Flüssigkeitsringvakuumpumpe

Flüssigkeitsringverdichter

Formgebungsmaschine allgemein

Gas - Schwebstoffilter

Gasfilter allgemein

Gasfilter mit Rollband

Gasflasche

Gasmühle

Gebinde

Gitterrührer

Hammerbrecher

Hammermühle

Heizung

Hordentrockner

Hordenumlauftrockner

Hubkolben-Membranverdichter

Hubkolbenpumpe

Hubkolbenvakuumpumpe

Hubkolbenverdichter

Impellerrührer

Industrieofen allgemein

Ionenaustauschfilter

Kamin allgemein

Kammertrockner

Kastenwagen

Kegelbrecher

Kerzenfilter

Kesselwagen

Kettenförderer allgemein

Kolonne allgemein

Kompressor allgemein

Kreiselpumpe

Kreiselrührer

Kreuzbalkenrührer

Kugelbehälter

Kühlturm allgemein

Kühlung

Luftfilter allgemein

Membranpumpe

Membranvakuumpumpe

Mischer allgemein

Mühle allgemein

Naßabscheider allgemein

Nutschenfilter

Pelletierteller

Platten - Wärmeaustauscher

Plattformwaage

Prallabscheider

Prallbrecher

Prallmühle

Propellerrührer

Pumpe allgemein

Radialventilator

Rechen allgemein

Rieselkühler

Ring - Etagentrockner

Rippenrohr - W. aust. mit Lüfter

Rippenrohr - Wärmeaustauscher

Rollenbahntrockner

Rotationsabscheider

Rotationsverdichter

Rotationsverdichter

Rührer

Sack

Scheibendrehfilter

Scheibenrührer

Schiff

Schlägermühle

Schlauchfilter

Schneckenförderer allgemein

Schneckenpresse

Schornstein allgemein

Schranktrockner

Schraubenspindelpumpe

Schraubenverdichter

Schubzentrifuge

Schüttschichtfilter

Schüttschichtfilter für Gase

Schwerkraftabscheider

Schwingförderer

Schwingmühle

Schwingrinne

Schwingrohr

Sichter allgemein

Siebapparat allgemein

Siebapparat mit zwei Sieben

Siebschneckenzentrifuge

Sortierapparat allgemein

Spritzdüse

Stempelpresse

Stetigförderer allgemein

Strahlflüssigkeitspumpe

Strahlmühle

Strahlverdichter

Strangpresse

Tankwagen

Taschenfilter für Gase

Taumeltrockner

Teibmittelvakuumpumpe

Tellerseparator

Tellertrockner

Tellerzentrifuge

Trockner allgemein

Trommel

Trommeldrehfilter

Turbine

Turbinenrührer

Turbovakuumpumpe

Turboverdichter

unverpackte Lagerung

Vakuumpumpe

Ventilator allgemein

Venturiabscheider

Venturiwäscher

Verdichter allgemein

Verdrängervakuumpumpe allgemein

Verdrängerverdichter allgemein

Verdrängungspumpe allgemein

Vergröberungsvorrichtung

Vollmantelschneckenzentrifuge

Waage allgemein

Walzenbrecher

Walzenmühle

Walzenpresse

Wälzkolbenvakuumpumpe

Wärmetauscher mit Kreuzung der Fließlinien

Wärmetauscher ohne Kreuzung der Fließlinien

Wendelrührer

Wirbelschichttrockner

Zahnradpumpe

Zellenrad

Zentrifuge allgemein

Zentrifuge mit Siebmantel

Zentrifuge mit Vollmantel

Zerkleinerungsmaschine allgemein

Zersäubungstrockner

Zuteiler für feste Stoffe allgemein

Zyklon


202: Laborgeräte

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Laborgeräte"

Destillationsthermometer mit Schliffadapter NS 14/23

Destillieraufsatz mit schräg angesetztem Schliff 75° K 29/32

Destillieraufsatz nach Claisen, seitl. Schliff 75° K 29/32 H 1

Destillierbrücke 350 mm NS 29/32

Destillierbrücke mit Liebigkühler 200 mm Mantellänge NS 29/32

Destillierbrücke mit Liebigkühler mit Saugstutzen 200 mm Mante

Destillierbrücke mit Schliffhülse 14/23 350 mm NS 29/32

Destillierbrücke nach Claisen mit Liebigkühler H 14/23 K 29/32

Dreihalsaufsatz NS 29/32

Dreihalskolben 100 ml 29/32 14/23 14/23

Dreihalskolben 250 ml 29/32 14/23 14/23

Dreihalskolben 500 ml 29/32 14/23 14/23

Erlenmeyerkolben Enghals 100 ml

Erlenmeyerkolben Enghals 250 ml

Erlenmeyerkolben Enghals 500 ml

Erlenmeyerkolben Weithals 100 ml

Erlenmeyerkolben Weithals 250 ml

Erlenmeyerkolben Weithals 500 ml

Gaswaschflasche NS 29/32

Intensivkühler 300 mm Mantellänge NS 29/32

Jodzahlkolben 100 ml NS 29/32

Jodzahlkolben 250 ml NS 29/32

Jodzahlkolben 500 ml NS 29/32

Kolonne nach Hempel Füllhöhe 300 mm

Kolonne nach Vigreux wirks. Länge 300 mm NS 29/32

Kolonne nach Widmer, Spirallänge 160 mm NS 29/32

Korkring für 10 - 100 ml

Korkring für 250 - 500 ml

Korkring für 500 - 1000 ml

Krümmer 75° Schliffhülse 29/32

Krümmer 90° Schliffkern 29/32

Kühler nach Allihn 300 mm Mantellänge NS 29/32

Kühler nach Dimroth 300 mm Mantellänge NS 29/32

Kühler nach Liebig 300 mm Mantellänge NS 29/32

NS 12/21 Hülse

NS 12/21 Kern

NS 14 Küken

NS 14 Hahn 1 seitig

NS 14 Hahn 2 seitig

NS 14/23 Hülse

NS 14/23 Hülse

NS 14/23 Kern

NS 14/23 Kern

NS 19/26 Hülse

NS 19/26 Kern

NS 29/32 Hülse

NS 29/32 Hülse

NS 29/32 Kern

NS 29/32 Kern

NS 29/32 Kern

NS 29/32 Kern

NS 45/40 Hülse

NS 45/40 Kern

Planschliff-Deckel, Flansch 138 mm

Planschliff-Deckel, Flansch 138 mm, NW 100 mm

Planschliff-Reaktionsgefäß 1000 ml, Flansch 138 mm, NW 100 mm

Planschliff-Reaktionsgefäß 2000 ml, Flansch 138 mm, NW 100 mm

Planschliff-Reaktionsgefäß 500 ml, Flansch 138 mm, NW 100 mm

Planschliff-Rundkolben 2000 ml, Flansch 138 mm, NW 100 mm

Rundkolben 100 ml NS 14/23

Rundkolben 100 ml NS 29/32

Rundkolben 250 ml NS 29/32

Rundkolben 250 ml NS 45/40

Rundkolben 50 ml NS 14/23

Rundkolben 50 ml NS 29/32

Rundkolben 500 ml NS 29/32

Rundkolben 500 ml NS 45/40

Scheidetrichter 250 ml, graduiert

Schlangenkühler 300 mm Mantellänge NS 29/32

Stehkolben Enghals 100 ml

Stehkolben Enghals 1000 ml

Stehkolben Enghals 250 ml

Stehkolben Enghals 500 ml

Stehkolben Weithals 100 ml

Stehkolben Weithals 1000 ml

Stehkolben Weithals 250 ml

Stehkolben Weithals 500 ml

Stopfen NS 12/21

Stopfen NS 29/32

Tropfenfänger

Übergangsstück H 14/23 K 29/32

Übergangsstück H 29/32 K 14/23

Übergangsstück H 29/32 K 45/40

Übergangsstück H 45/40 K 29/32

Vakuumvorstoß

Vakuumvorstoß, gebogen 105°

Vorlage nach Anschütz-Thiele 50 ml

Vorlage nach Anschütz-Thiele 50 ml

Vorlage nach Bredt 4 Kolben 100 ml

Vorstoß, gebogen 105°

Waschflascheneinsatz mit Fritte NS 29/32

Waschflascheneinsatz ohne Fritte NS 29/32

Zweihalsaufsatz mit prallelen Schliffhülsen NS 29/32

Zweihalsaufsatz mit seitl. Schliffhülse 75°, NS 29/32

Zweihalsaufsatz mit seitl. Schliffkern 75°, NS 29/32

Zweihalskolben 100 ml 29/32 14/23

Zweihalskolben 250 ml 29/32 14/23

Zweihalskolben 50 ml 14/23 14/23

Zweihalskolben 50 ml 29/32 14/23

Zweihalskolben 500 ml 29/32 14/23


203: Innenarchitektur

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Innenarchitektur"

Badewanne 1700 * 750

Bett 90 * 200

Bett 90 * 200 Muster 1

Bett 90 * 200 Muster 2

Bett 90 * 200 Muster 3

Bett 100 * 200

Bett 100 * 200 Muster 1

Bett 100 * 200 Muster 2

Bett 100 * 200 Muster 3

Bett 180 * 200

Bett 180 * 200 Muster 1

Bett 180 * 200 Muster 2

Bett 180 * 200 Muster 3

Bett 200 * 200

Bett 200 * 200 Muster 1

Bett 200 * 200 Muster 2

Bett 200 * 200 Muster 3

Computermonitor 45 * 40

Computertastatur

Couch 2sitzig

Couch 3sitzig

Couchtisch (1) 80 * 80

Couchtisch (1) 120 * 80

Couchtisch (2) 80 * 80

Couchtisch (2) 120 * 80

Couchtisch 6-eckig 65 * 90

Duschwanne 900 * 900

Elektroherd

Eßtisch 80 * 80

Eßtisch 80 * 80 mit 3 Stühlen (2)

Eßtisch 80 * 80 mit 4 Stühlen (2)

Eßtisch 130 * 80

Eßtisch 130 * 80 mit 4 Stühlen (2)

Eßtisch 130 * 80 mit 6 Stühlen (2)

Eßtisch 180 * 80

Eßtisch 180 * 80 mit 4 Stühlen (2)

Eßtisch 180 * 80 mit 4 Stühlen (2)

Eßtisch 180 * 80 mit 6 Stühlen (2)

Eßtisch 180 * 80 mit 8 Stühlen (2)

Eßtisch oval 130 * 80

Eßtisch oval 130 * 80 mit 4 Stühlen (3)

Eßtisch oval 130 * 80 mit 5 Stühlen (3)

Eßtisch oval 130 * 80 mit 6 Stühlen (3)

Eßtisch oval 180 * 80

Eßtisch oval 180 * 80 mit 4 Stühlen (3)

Eßtisch oval 180 * 80 mit 6 Stühlen (3)

Eßtisch oval 180 * 80 mit 8 Stühlen (3)

Eßtisch rund D = 80

Eßtisch rund D = 80 mit 2 Stühlen (3)

Eßtisch rund D = 80 mit 3 Stühlen (3)

Eßtisch rund D = 80 mit 4 Stühlen (3)

Eßtisch rund D = 120

Eßtisch rund D = 120 mit 4 Stühlen (3)

Eßtisch rund D = 120 mit 5 Stühlen (3)

Eßtisch rund D = 120 mit 6 Stühlen (3)

Eßtisch rund D = 120 mit 9 Stühlen (3)

Fernsehgerät 45 * 40 (PORTI)

Fernsehgerät 60 * 47,5

Fernsehgerät 80 * 45

Fernsehsessel

französisches Bett 140 * 200

französisches Bett 140 * 200 Muster 1

französisches Bett 140 * 200 Muster 2

französisches Bett 140 * 200 Muster 3

Handwaschbecken 620 * 520

Heißwasserspeicher

Hochschrank 45 * 60

Hochschrank 50 * 60

Hochschrank 60 * 60

Hochschrank 80 * 60

Kommode 110 * 55

Küchentisch 80 * 80

Küchentisch 80 * 80 mit 2 Stühlen (1)

Küchentisch 80 * 80 mit 3 Stühlen (1)

Küchentisch 80 * 80 mit 4 Stühlen (1)

Küchentisch 130 * 80

Küchentisch 130 * 80 mit 3 Stühlen (1)

Küchentisch 130 * 80 mit 4 Stühlen (1)

Küchentisch 130 * 80 mit 5 Stühlen (1)

Küchentisch 130 * 80 mit 6 Stühlen (1)

Küchentisch 180 * 80

Lautsprecherbox 30 * 30

Lautsprecherbox 45 * 35

Nachtkonsole 50 * 50

Nachtkonsole 50 * 73,5

Oberschrank 45 * 32,5

Oberschrank 50 * 32,5

Oberschrank 60 * 32,5

Oberschrank Ecke 60 * 60

Schrank 110 * 65

Schrank 150 * 65

Schrank 180 * 65

Schrank 200 * 65

Schrank 220 * 65

Schrank 300 * 65

Schrankelement 40 * 38 (Vitrine)

Schrankelement 40 * 41

Schrankelement 40 * 60

Schrankelement 80 * 41

Schrankelement 80 * 45 (Vitrine)

Schrankelement 80 * 60

Schrankelement 99 * 60

Schrankelement 129 * 60

Schrankelement hoch 40 * 38 (Vitrine)

Schrankelement hoch 40 * 41

Schrankelement hoch 40 * 60

Schrankelement hoch 80 * 41

Schrankelement hoch 80 * 45 (Vitrine)

Schrankelement hoch 80 * 60

Schrankelement hoch 99 * 60

Schrankelement hoch 1120 * 1120 (Ecke)

Schrankelement hoch 129 * 60

Schreibtisch 140 * 80

Schreibtisch 150 * 80

Schreibtisch 160 * 80

Schreibtisch 160 * 80 Monitor, Tastatur

Schreibtisch 180 * 80

Schreibtisch 180 * 80 Monitor, Tastatur

Schülerschreibtisch 100 * 50 mit Stuhl

Schülerschreibtisch 120 * 50 mit Stuhl

Sessel

Sitzelement Ecke

Sitzelement Mitte

Sitzelement rund, außen, groß

Sitzelement rund, außen, klein

Sitzgruppe 2er

Sitzgruppe 3er

Sitzgruppe 4er

Sitzgruppe 5er, über Eck, außen

Sitzgruppe 7er, über Eck, innen

Sitzgruppe rund, außen

Spüle 2 Becken links 120 * 60

Spüle 2 Becken rechts 120 * 60

Spüle Becken links 80 * 60

Spüle Becken links 100 * 60

Spüle Becken rechts 80 * 60

Spüle Becken rechts 100 * 60

Stereoanlage 35 * 30

Stereoanlage 45 * 30

Stuhl 1

Stuhl 2

Stuhl 3

Unterschrank 45 * 60

Unterschrank 50 * 60

Unterschrank 60 * 60

Unterschrank 80 * 60

Unterschrank 100 * 60

Unterschrank 105 * 60

Unterschrank 120 * 60

Unterschrank Ecke 85 * 85

Unterschrank Ecke 105 * 105

WC

WC mit Spülkasten


204: Landschaftsgestaltung
204: Landschaftsbau

Autor: Lange Netzwerke + CAD

Bibliotheksinhalt "Landschaftsbau"

Blumenwiese als Füllmuster

Blüte1 sw

Blüte2

Blüte3

Blüte4

Busch 1

Busch 1 sw

Busch 2

Busch 2 sw

Busch 3

Busch 3 sw

Gartengrill, rund sw

Gartenstuhl sw

Gartentisch, oval sw

Gartentisch, rund sw

Grünfläche als Füllmuster

Hecke 1

Hecke 1 sw

Hecke 2

Hecke 2 sw

Hecke 3

Hecke 3 sw

Kaskadenbrunnen

Lampe sw

Laubbaum

Laubbaum 1 sw

Laubbaum 2

Laubbaum 3

Laubbaum 4

Laubbaum 4 (Baumreihe)

Laubbaum 4 (Zwischenstück für Reihen)

Laubbaum 4 sw

Laubbaum 4 sw (Baumreihe)

Laubbaum 4 sw (Zwischenstück für Reihen)

Laubbaum 4a sw

Laubbaum 4a sw (Baumreihe)

Laubbaum 4a sw (Zwischenstück für Reihen)

Laubbaum 5

Laubbaum 6 sw

Laubbaum 7

Laubbaum 7 sw

Laubbaum 8

Mühlsteinbrunnen

Nadelbaum

Nadelbaum 1

Nadelbaum 1 (Zwischenstück für Reihen)

Nadelbaum 2

Nadelbaum 2 sw

Nadelbaum 3

Nadelgehölz 1

Nadelgehölz 1 sw

Nadelgehölz 2

Nadelgehölz 2 sw

Nadelgehölz 3

Nadelgehölz 4

Naturstein als Füllmuster

Naturstein2 als Füllmuster

Nordpfeil

Papierkorb

Parkbank

Pergola

Pflanzkübel hex

Pflanzkübel hex

Pflanzkübel hex sw

Pflanzkübel, rund

Pflanzkübel, rund

Pflanzkübel, rund sw

Sand als Füllmuster

Sandkasten

Sechseckstein als Füllmuster

Seerosen

Sonnenschirm

Sonnenschirm

Spielgerät mit Rutsche und Kletternetz

Spielgerät, überdacht, mit Rutsche und Kletternetz

Staude 1

Staude 11

Staude 2

Staude 3

Staude 4

Staude 5

Staude 6 sw

Staude 7

Staude 8

Staude 9

Steine

Steingewächse

Teich

Teich mit Seerosen

Verbundstein als Füllmuster


300: Architektur Badplanung

Autor: Christof Steubing

Bibliotheksinhalt "Architektur Badplanung"

Grundriss\Ablage

Grundriss\Badewanne 1 180/80

Grundriss\Badewanne 2 180/80

Grundriss\Badewanne Eck 1 189/90

Grundriss\Badewanne Eck 2 160/90

Grundriss\Badewanne Eck 3 140/140

Grundriss\Badheizkörper 1

Grundriss\Badheizkörper 2

Grundriss\Becher 1

Grundriss\Becher 2

Grundriss\Behinderten-Griff 1

Grundriss\Behinderten-Griff 2

Grundriss\Behinderten-Griff 3

Grundriss\Behinderten-Griff 4

Grundriss\Behinderten-Sitz

Grundriss\Bidet

Grundriss\Brause

Grundriss\Brausebatterie

Grundriss\Bürste 1

Grundriss\Dusche 100/100 Eck

Grundriss\Dusche 80/80

Grundriss\Dusche 90/75

Grundriss\Dusche 90/90 Rund

Grundriss\Duschvorhang-Halter

Grundriss\Eckablage

Grundriss\Haken

Grundriss\Halter 2

Grundriss\Handtuchhalter 1

Grundriss\Mischbatterie

Grundriss\Papierhalter 1

Grundriss\Papierhalter 2

Grundriss\Schrank 1

Grundriss\Schrank 2

Grundriss\Urinal

Grundriss\Waschmaschine

Grundriss\Waschtisch

Grundriss\WC 1

Grundriss\WC 2

Grundriss\WC 3

Grundriss\WC-Spülkasten

Grundriss\Zahnbecher

Seitenansicht\Ablage

Seitenansicht\Badewanne 1 180/80

Seitenansicht\Badewanne 2 180/80

Seitenansicht\Badewanne Eck 1 189/90

Seitenansicht\Badewanne Eck 2 160/90

Seitenansicht\Badewanne Eck 3 140/140

Seitenansicht\Badheizkörper 1

Seitenansicht\Badheizkörper 2

Seitenansicht\Becher 1

Seitenansicht\Behinderten-Griff 1

Seitenansicht\Behinderten-Griff 2

Seitenansicht\Behinderten-Griff 3

Seitenansicht\Behinderten-Griff 4

Seitenansicht\Behinderten-Sitz

Seitenansicht\Bidet

Seitenansicht\Brause 2

Seitenansicht\Brausebatterie

Seitenansicht\Bürste 1

Seitenansicht\Dusche 100/100 Eck

Seitenansicht\Dusche 80/80

Seitenansicht\Dusche 90/75

Seitenansicht\Dusche 90/90 Rund

Seitenansicht\Duschvorhang-Halter

Seitenansicht\Eckablage

Seitenansicht\Haken

Seitenansicht\Halter 1

Seitenansicht\Halter 2

Seitenansicht\Handtuchhalter 1

Seitenansicht\Mischbatterie

Seitenansicht\Papierhalter 1

Seitenansicht\Papierhalter 2

Seitenansicht\Schrank 1

Seitenansicht\Schrank 2

Seitenansicht\Seifenablage 1

Seitenansicht\Seifenablage 2

Seitenansicht\Urinal

Seitenansicht\Waschmaschine

Seitenansicht\Waschtisch

Seitenansicht\WC 1

Seitenansicht\WC 2

Seitenansicht\WC 3

Seitenansicht\WC-Spülkasten

Seitenansicht\Zahnbecher

Vorderansicht\Ablage

Vorderansicht\Badewanne 1 180/80

Vorderansicht\Badewanne 2 180/80

Vorderansicht\Badewanne Eck 1 189/90

Vorderansicht\Badewanne Eck 2 160/90

Vorderansicht\Badewanne Eck 3 140/140

Vorderansicht\Badheizkörper 1

Vorderansicht\Badheizkörper 2

Vorderansicht\Becher 1

Vorderansicht\Becher 2

Vorderansicht\Behinderten-Griff 1

Vorderansicht\Behinderten-Griff 2

Vorderansicht\Behinderten-Griff 3

Vorderansicht\Behinderten-Griff 4

Vorderansicht\Behinderten-Sitz

Vorderansicht\Bidet

Vorderansicht\Brause

Vorderansicht\Brausebatterie

Vorderansicht\Bürste 1

Vorderansicht\Dusche 100/100 Eck

Vorderansicht\Dusche 80/80

Vorderansicht\Dusche 90/75

Vorderansicht\Dusche 90/90 Rund

Vorderansicht\Duschvorhang-Halter

Vorderansicht\Haken

Vorderansicht\Halter 1

Vorderansicht\Halter 2

Vorderansicht\Handtuchhalter 1

Vorderansicht\Mischbatterie

Vorderansicht\Papierhalter 1

Vorderansicht\Papierhalter 2

Vorderansicht\Schrank 1

Vorderansicht\Schrank 2

Vorderansicht\Seifenablage 1

Vorderansicht\Seifenablage 2

Vorderansicht\Urinal

Vorderansicht\Waschmaschine

Vorderansicht\Waschtisch

Vorderansicht\WC 1

Vorderansicht\WC 2

Vorderansicht\WC 3

Vorderansicht\WC-Spülkasten

Vorderansicht\Zahnbecher


301: Architektur Fahrzeuge

Autor: Christof Steubing

Bibliotheksinhalt "Architektur Fahrzeuge"

Draufsicht\Alfa Romeo

Draufsicht\BMW 3er

Draufsicht\BMW 5er

Draufsicht\Citroën 2CV

Draufsicht\Citroën XM

Draufsicht\Hubwagen

Draufsicht\LKW groß

Draufsicht\LKW mittelgroß

Draufsicht\LKW Tankzug

Draufsicht\Mercedes Benz C-Klasse

Draufsicht\Mercedes Benz G-Klasse

Draufsicht\Mercedes Benz S-Klasse

Draufsicht\Mercedes Benz Transporter

Draufsicht\Porsche 911

Rückansicht\Alfa Romeo

Rückansicht\BMW 5er

Rückansicht\Citroën 2CV

Rückansicht\Golf I

Rückansicht\Mercedes Benz C-Klasse

Rückansicht\Mercedes Benz S-Klasse

Rückansicht\Mercedes Benz Transporter

Rückansicht\VW Transporter

Seitenansicht\Alfa Romeo

Seitenansicht\BMW 5er

Seitenansicht\Citroën 2CV

Seitenansicht\Citroën XM

Seitenansicht\Fahrrad (Damen)

Seitenansicht\Fahrrad (Herren)

Seitenansicht\Golf I

Seitenansicht\LKW Truck

Seitenansicht\Mercedes Benz C-Klasse

Seitenansicht\Mercedes Benz G-Klasse

Seitenansicht\Mercedes Benz S-Klasse

Seitenansicht\Mercedes Benz Transporter

Seitenansicht\Moped

Seitenansicht\Porsche 911

Seitenansicht\Roller

Seitenansicht\VW Transporter (links)

Seitenansicht\VW Transporter (rechts)

Vorderansicht\Alfa Romeo

Vorderansicht\BMW 5er

Vorderansicht\Citroën 2CV

Vorderansicht\Citroën XM

Vorderansicht\Golf I

Vorderansicht\Mercedes Benz C-Klasse

Vorderansicht\Mercedes Benz G-Klasse

Vorderansicht\Mercedes Benz S-Klasse

Vorderansicht\Mercedes Benz Transporter

Vorderansicht\Porsche 911

Vorderansicht\VW Transporter


302: Architektur Objekte

Autor: Christof Steubing

Bibliotheksinhalt "Architektur Objekte"

Bäume\Baum Draufsicht 1

Bäume\Baum Draufsicht 2

Bäume\Baum Draufsicht 3

Bäume\Laubbaum 1

Bäume\Laubbaum 2

Bäume\Laubbaum 3

Bäume\Laubbaum 4

Bäume\Laubbaum 5

Bäume\Laubbaum 6

Bäume\Nadelbaum 1

Bäume\Nadelbaum 2

Bäume\Nadelbaum 3

Bäume\Nadelbaum 4

Bäume\Palme 1

Bäume\Palme 2

Bäume\Palme 3

Bäume\Palme 4

Fenster, Türen, Tore\Falttor 1

Fenster, Türen, Tore\Fenster 1 (Draufsicht)

Fenster, Türen, Tore\Fenster 2 (Draufsicht)

Fenster, Türen, Tore\Fenster 3 (Draufsicht)

Fenster, Türen, Tore\Garagentor 1

Fenster, Türen, Tore\Garagentor 2

Fenster, Türen, Tore\Haustür 1

Fenster, Türen, Tore\Haustür 2

Fenster, Türen, Tore\Haustür 3

Fenster, Türen, Tore\Haustür 4

Fenster, Türen, Tore\Haustür 5

Fenster, Türen, Tore\Haustür 6

Fenster, Türen, Tore\Haustür 7

Fenster, Türen, Tore\Haustür 8

Fenster, Türen, Tore\Sektionaltor 1

Fenster, Türen, Tore\Sektionaltor 2

Fenster, Türen, Tore\Tor 1

Fenster, Türen, Tore\Tor 2

Fenster, Türen, Tore\Zimmertür 2,01/1,01

Fenster, Türen, Tore\Zimmertür 2,01/63,5

Fenster, Türen, Tore\Zimmertür 2,01/76

Fenster, Türen, Tore\Zimmertür 2,01/88,5

Füllmuster\Dachziegel (Draufsicht)

Füllmuster\Dachziegel (Seitenansicht)

Füllmuster\Fliesen 1

Füllmuster\Fliesen 2

Füllmuster\Fliesen 3

Füllmuster\Mauer 1

Füllmuster\Parkett 1

Füllmuster\Parkett 2

Füllmuster\Parkett 3

Füllmuster\Pflaster 1

Füllmuster\Pflaster 2

Füllmuster\Pflaster 3

Geländekontur\Geländekontur 1

Geländekontur\Geländekontur 2

Geländekontur\Geländekontur 3

Menschen\Familie

Menschen\Frau elegant, von hinten

Menschen\Frau elegant, von vorn

Menschen\Frau gehend, älter, seitlich

Menschen\Frau gehend, seitlich

Menschen\Frau sitzend

Menschen\Frau sportlich, von vorn

Menschen\Mann elegant, älter, seitlich

Menschen\Mann elegant, älter, von vorn

Menschen\Mann elegant, angelehnt

Menschen\Mann elegant, seitlich

Menschen\Mann elegant, von hinten

Menschen\Mann elegant, von vorn

Menschen\Mann gehend, von vorn

Menschen\Mann sportlich, von vorn

Sanitär\Badewanne 1

Sanitär\Badewanne 2

Sanitär\Badewanne 75-180

Sanitär\Badewanne 80-180

Sanitär\Bidet

Sanitär\Dusche 80-80

Sanitär\Dusche 90-75

Sanitär\Dusche 90-90

Sanitär\Dusche 90-90 Eck

Sanitär\Pantry

Sanitär\Reihen-Waschtisch

Sanitär\Spüle 1

Sanitär\Spüle 2

Sanitär\System-Badewanne

Sanitär\System-Dusche

Sanitär\Urinal

Sanitär\Waschmaschine

Sanitär\Waschtisch 1

Sanitär\Waschtisch 2

Sanitär\Waschtisch doppelt

Sanitär\Waschtisch einzeln

Sanitär\WC 1

Sanitär\WC 2

Sanitär\WC Kind

Sanitär\WC mit Spülkasten

Sonnenschirm

Symbole\Behindert

Symbole\Höhe 0

Symbole\Höhe 1

Symbole\Pfeil 1

Symbole\Pfeil 2

Symbole\Pfeil 3

Symbole\Pfeil 4

Symbole\Pfeil 5

Treppen\Treppe 1 Grundriss

Treppen\Treppe 1 Schnitt

Treppen\Treppe 2 Grundriss

Treppen\Treppe 2 Schnitt

Treppen\Treppe 3 Grundriss

Treppen\Treppe 3 Schnitt

Treppen\Treppe 4 Grundriss

Treppen\Treppe 4 Schnitt

Treppen\Treppe 5 Grundriss

Treppen\Treppe 5 Schnitt

Treppen\Treppe 6 Grundriss

Treppen\Treppe 6 Schnitt

Treppen\Treppe 7 Grundriss

Treppen\Treppe 7 Schnitt

Wohnen\1-2er Couch

Wohnen\1-3er Couch

Wohnen\1-Sessel

Wohnen\2-3er Couch

Wohnen\2-Sessel

Wohnen\CAD-Anlage

Wohnen\Computer

Wohnen\Doppelbett 1

Wohnen\Doppelbett 2

Wohnen\Einzelbett

Wohnen\Esstisch

Wohnen\Flügel

Wohnen\Herd

Wohnen\Rund-Sessel

Wohnen\Rund-Sitzgruppe

Wohnen\Schreib-Sessel

Wohnen\Stuhl 1

Zäune\Gartentür-Mauer

Zäune\Jäger-Mauer

Zäune\Zaun 1

Zäune\Zaun 2

Zäune\Zaun 3

Zäune\Zaun 4


400: Griechische Schrift DINLQ

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "Griechische Schrift DINLQ"

032 leer

033 !

034 \

035 #

036 $

037 %

038 &

039 '

040 (

041 )

042 *

043 +

044 ,

045 -

046 .

047 /

048 0

049 1

050 2

051 3

052 4

053 5

054 6

055 7

056 8

057 9

058 :

059 ;

060 <

061 gleich

062 >

063 ?

064 @

065 ALFA CAP.

066 BETA CAP.

068 DELTA CAP.

069 EPSILON CAP.

070 PHI CAP.

071 GAMMA CAP.

072 ETA CAP.

073 JOTA CAP.

075 KAPPA CAP.

076 LAMBDA CAP.

077 MU CAP.

078 NU CAP.

079 OMEGA CAP.

079 OMICRON CAP.

080 PI CAP.

081 THETA CAP.

082 RHO CAP.

083 SIGMA CAP.

084 TOU CAP.

085 UPSILON CAP.

088 CHI CAP.

088 KSI CAP.

089 PSI CAP.

090 ZETA CAP.

091 [

093 ]

094 ^

095 _

096 `

097 ALFA

098 BETA

100 DELTA

101 EPSILON

102 PHI

103 GAMMA

104 ETA

105 JOTA

107 KAPPA

108 LAMBDA

109 MU

110 NU

111 OMICRON

112 PI

113 THETA

114 RHO

115 SIGMA

116 TOU

117 UPSILON

119 OMEGA

120 CHI

120 KSI

121 PSI

122 ZETA

123 {

124 |

125 }

126 ~

128 Flächensymbol

160 Leerzeichen

161 i

162 ¢

163 £

164 ¤

165 ¥

166 ¦

167 §

168 ¨

169 ©

170 ª

171 «

172 ¬

173 ­

174 ®

175 ¯

176 °

177 ±

178 ²

179 ³

180 ´

181 µ

182 ¶

183 ·

184 ¸

185 ¹

186 º

187 »

188 ¼

189 ½

190 ¾

191 ¿

215 ×

216 Ø

222 Þ

223 ß

247 ÷

254 þ


401: Wellen-Sicherungsringe DIN 471

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "Wellen-Sicherungsringe DIN 471"

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø1.1

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø1.3

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø1.5

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø1.7

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø1.8

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø10.5

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø12

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø13

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø14

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø15

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø17

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø19

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø2.2

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø2.5

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø2.7

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø2.8

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø20

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø21

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø23

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø25

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø26

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø27

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø28

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø3.2

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø3.7

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø31

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø34

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø37

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø4.3

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø4.8

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø40

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø43

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø5.3

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø5.8

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø6.4

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø6.7

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø7.4

Scheiben\Flache Scheibe\Draufsicht\Ø8.4

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø1.1

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø1.3

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø1.5

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø1.7

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø1.8

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø10.5

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø12

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø13

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø14

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø15

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø17

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø19

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø2.2

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø2.5

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø2.7

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø2.8

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø20

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø21

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø23

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø25

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø26

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø27

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø28

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø3.2

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø3.7

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø31

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø34

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø37

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø4.3

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø4.8

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø40

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø43

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø5.3

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø5.8

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø6.4

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø6.7

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø7.4

Scheiben\Flache Scheibe\Vorderansicht\Ø8.4

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø1.1

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø1.3

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø1.5

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø1.7

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø1.8

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø10.5

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø12.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø13.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø14.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø15.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø17.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø19.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø2.2

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø2.5

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø2.7

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø2.8

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø20.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø21.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø23.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø25.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø26.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø27.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø28.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø3.2

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø3.7

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø31.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø34.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø37.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø4.3

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø4.8

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø40.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø43.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø5.3

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø5.8

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø6.4

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø6.7

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø7.4

Scheiben\Scheibe mit Fase\Draufsicht\Ø8.4

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø1.1

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø1.3

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø1.5

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø1.7

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø1.8

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø10.5

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø12.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø13.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø14.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø15.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø17.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø19.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø2.2

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø2.5

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø2.7

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø2.8

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø20.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø21.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø23.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø25.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø26.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø27.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø28.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø3.2

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø3.7

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø31.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø34.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø37.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø4.3

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø4.8

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø40.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø43.0

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø5.3

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø5.8

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø6.4

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø6.7

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø7.4

Scheiben\Scheibe mit Fase\Vorderansicht\Ø8.4

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø10

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø100

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø11

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø12

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø13

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø14

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø15

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø16

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø17

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø18

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø19

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø20

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø21

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø22

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø24

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø25

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø26

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø28

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø29

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø3

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø30

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø32

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø34

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø35

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø36

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø38

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø4

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø40

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø42

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø45

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø48

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø5

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø50

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø52

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø56

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø58

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø6

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø60

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø62

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø63

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø65

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø68

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø7

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø70

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø72

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø75

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø78

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø8

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø80

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø82

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø85

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø88

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø9

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø90

Wellen-Sicherungsringe\Seitenansicht\Ø95

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø10

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø100

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø11

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø12

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø13

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø14

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø15

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø16

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø17

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø18

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø19

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø20

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø21

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø22

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø24

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø25

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø26

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø28

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø29

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø3

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø30

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø32

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø34

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø36

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø38

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø4

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø40

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø42

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø45

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø48

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø5

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø50

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø52

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø55

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø56

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø58

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø6

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø60

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø62

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø63

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø65

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø68

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø7

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø70

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø72

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø75

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø78

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø8

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø80

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø82

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø85

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø88

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø9

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø90

Wellen-Sicherungsringe\Vorderansicht\Ø95


402: Radialkugellager DIN 625, 628, 630

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "Rillenkugellager DIN 625"

Einreihig\10×19

Einreihig\10×26

Einreihig\10×28

Einreihig\10×30

Einreihig\10×35

Einreihig\12×21

Einreihig\12×28

Einreihig\12×30

Einreihig\12×32

Einreihig\12×37

Einreihig\15×24

Einreihig\15×32

Einreihig\15×35

Einreihig\15×42

Einreihig\17×26

Einreihig\17×35×10

Einreihig\17×35×8

Einreihig\17×40

Einreihig\17×47

Einreihig\17×62

Einreihig\20×32

Einreihig\20×42×12

Einreihig\20×42×8

Einreihig\20×47

Einreihig\20×52

Einreihig\25×37

Einreihig\25×47×12

Einreihig\25×47×8

Einreihig\25×52

Einreihig\25×62

Einreihig\25×80

Einreihig\3×10

Einreihig\30×42

Einreihig\30×55×13

Einreihig\30×55×9

Einreihig\30×62

Einreihig\30×72

Einreihig\35×100

Einreihig\35×47

Einreihig\35×62×14

Einreihig\35×62×9

Einreihig\35×72

Einreihig\35×80

Einreihig\4×13

Einreihig\4×16

Einreihig\4×9

Einreihig\40×110

Einreihig\40×52

Einreihig\40×68×15

Einreihig\40×68×9

Einreihig\40×80

Einreihig\40×90

Einreihig\45×100

Einreihig\45×120

Einreihig\45×58

Einreihig\45×75×10

Einreihig\45×75×16

Einreihig\45×85

Einreihig\5×16

Einreihig\5×19

Einreihig\50×65

Einreihig\50×80×10

Einreihig\50×80×16

Einreihig\6×13

Einreihig\6×19

Einreihig\7×14

Einreihig\7×19

Einreihig\7×22

Einreihig\8×22

Einreihig\9×24

Einreihig\9×26

Zweireihig\10×30

Zweireihig\12×32

Zweireihig\15×35

Zweireihig\15×42

Zweireihig\17×40

Zweireihig\17×47

Zweireihig\20×47

Zweireihig\20×52

Zweireihig\25×52

Zweireihig\25×62

Zweireihig\30×62

Zweireihig\30×72

Zweireihig\35×72

Zweireihig\35×80

Zweireihig\40×80

Zweireihig\40×90

Zweireihig\45×100

Zweireihig\45×85

Zweireihig\50×110

Zweireihig\50×90

Zweireihig\55×100

Zweireihig\55×120

Zweireihig\60×110

Zweireihig\60×130

Zweireihig\65×120

Zweireihig\70×125

Zweireihig\75×130

Zweireihig\80×140

Zweireihig\85×150

Zweireihig\90×160

Bibliotheksinhalt "Schrägkugellager DIN 628"

Einreihig\Links\10×30

Einreihig\Links\100×180

Einreihig\Links\100×215

Einreihig\Links\12×32

Einreihig\Links\15×35

Einreihig\Links\15×42

Einreihig\Links\17×40

Einreihig\Links\17×47

Einreihig\Links\20×47

Einreihig\Links\20×52

Einreihig\Links\25×52

Einreihig\Links\25×62

Einreihig\Links\30×62

Einreihig\Links\30×72

Einreihig\Links\35×72

Einreihig\Links\35×80

Einreihig\Links\40×80

Einreihig\Links\40×90

Einreihig\Links\45×100

Einreihig\Links\45×85

Einreihig\Links\50×110

Einreihig\Links\50×90

Einreihig\Links\55×100

Einreihig\Links\55×120

Einreihig\Links\60×110

Einreihig\Links\60×130

Einreihig\Links\65×120

Einreihig\Links\65×140

Einreihig\Links\70×125

Einreihig\Links\70×150

Einreihig\Links\75×130

Einreihig\Links\75×160

Einreihig\Links\80×140

Einreihig\Links\80×170

Einreihig\Links\85×150

Einreihig\Links\85×180

Einreihig\Links\90×160

Einreihig\Links\90×190

Einreihig\Links\95×170

Einreihig\Links\95×200

Einreihig\Rechts\10×30

Einreihig\Rechts\100×180

Einreihig\Rechts\100×215

Einreihig\Rechts\12×32

Einreihig\Rechts\15×35

Einreihig\Rechts\15×42

Einreihig\Rechts\17×40

Einreihig\Rechts\17×47

Einreihig\Rechts\20×47

Einreihig\Rechts\20×52

Einreihig\Rechts\25×52

Einreihig\Rechts\25×62

Einreihig\Rechts\30×62

Einreihig\Rechts\30×72

Einreihig\Rechts\35×72

Einreihig\Rechts\35×80

Einreihig\Rechts\40×80

Einreihig\Rechts\40×90

Einreihig\Rechts\45×100

Einreihig\Rechts\45×85

Einreihig\Rechts\50×110

Einreihig\Rechts\50×90

Einreihig\Rechts\55×110

Einreihig\Rechts\55×120

Einreihig\Rechts\60×110

Einreihig\Rechts\60×130

Einreihig\Rechts\65×120

Einreihig\Rechts\65×140

Einreihig\Rechts\70×125

Einreihig\Rechts\70×150

Einreihig\Rechts\75×130

Einreihig\Rechts\75×160

Einreihig\Rechts\80×140

Einreihig\Rechts\80×170

Einreihig\Rechts\85×150

Einreihig\Rechts\85×180

Einreihig\Rechts\90×160

Einreihig\Rechts\90×190

Einreihig\Rechts\95×170

Einreihig\Rechts\95×200

Zweireihig\10×30

Zweireihig\100×180

Zweireihig\100×215

Zweireihig\12X32

Zweireihig\15×42

Zweireihig\15X35

Zweireihig\17×40

Zweireihig\17×47

Zweireihig\20×47

Zweireihig\20×52

Zweireihig\25×52

Zweireihig\25×62

Zweireihig\30×62

Zweireihig\30×72

Zweireihig\35×72

Zweireihig\35×80

Zweireihig\40×80

Zweireihig\40×90

Zweireihig\45×100

Zweireihig\45×85

Zweireihig\50×110

Zweireihig\50×90

Zweireihig\55×100

Zweireihig\55×120

Zweireihig\60×110

Zweireihig\60×130

Zweireihig\65×120

Zweireihig\65×140

Zweireihig\70×125

Zweireihig\70×150

Zweireihig\75×130

Zweireihig\75×160

Zweireihig\80×140

Zweireihig\80×170

Zweireihig\85×150

Zweireihig\85×180

Zweireihig\90×160

Zweireihig\90×190

Zweireihig\95×170

Zweireihig\95×200

Bibliotheksinhalt "Vierpunktlager DIN 628"

100×180

100×215

17×47

20×52

30×72

35×72

35×80

40×80

40×90

45×100

45×85

50×110

50×90

55×100

55×120

60×110

60×130

65×120

65×140

70×125

70×150

75×130

75×160

80×140

80×170

85×150

85×180

90×160

90×190

95×170

95×200

Bibliotheksinhalt "Pendelkugellager DIN 630"

100x180x34

100x180x46

10x30x14

12x32x10

12x32x14

12x37x12

12x37x17

15x35x11

15x35x14

15x42x13

15x42x17

17x40x12

17x40x16

17x47x14

17x47x19

20x47x14

20x47x18

20x52x15

20x52x21

25x52x15

25x52x18

25x62x17

25x62x24

30x62x16

30x62x20

30x72x19

30x72x27

35x72x17

35x72x23

35x80x21

35x80x31

40x80x18

40x80x23

40x90x23

40x90x33

45x100x25

45x100x36

45x85x19

45x85x23

5×19

50x110x27

50x110x40

50x90x20

50x90x23

55x100x21

55x100x25

55x120x29

55x120x43

60x110x22

60x110x28

60x130x31

60x130x46

65x120x23

65x120x31

65x140x33

65x140x48

6x19

70x125x24

70x125x31

70x150x35

70x150x51

75x130x25

75x130x31

75x160x55

7x22

80x140x26

80x140x33

80x170x39

80x170x58

85x150x28

85x150x36

85x180x41

85x180x60

8x22

90x160x30

90x160x40

90x190x43

90x190x64

95x170x32

95x170x43

95x200x45

95x200x67

9x26


403: Wälzlager DIN 617, 711, 715, 720, 5412

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "Nadellager DIN 617"

Mit Innenring\10×22×13

Mit Innenring\10×22×16

Mit Innenring\10×22×20

Mit Innenring\12×24×13

Mit Innenring\12×24×16

Mit Innenring\12×24×20

Mit Innenring\12×24×22

Mit Innenring\15×27×16

Mit Innenring\15×27×20

Mit Innenring\15×28×13

Mit Innenring\15×28×23

Mit Innenring\17×29×16

Mit Innenring\17×29×20

Mit Innenring\17×30×13

Mit Innenring\17×30×23

Mit Innenring\17×37×20

Mit Innenring\20×32×16

Mit Innenring\20×32×20

Mit Innenring\20×37×17

Mit Innenring\20×37×30

Mit Innenring\20×42×20

Mit Innenring\22×34×16

Mit Innenring\22×34×20

Mit Innenring\22×39×17

Mit Innenring\22×39×30

Mit Innenring\25×38×20

Mit Innenring\25×38×30

Mit Innenring\25×42×17

Mit Innenring\25×42×30

Mit Innenring\25×47×22

Mit Innenring\28×42×20

Mit Innenring\28×42×30

Mit Innenring\28×45×17

Mit Innenring\28×45×30

Mit Innenring\30×45×20

Mit Innenring\30×45×30

Mit Innenring\30×47×17

Mit Innenring\30×47×30

Mit Innenring\30×52×22

Mit Innenring\32×47×20

Mit Innenring\32×47×30

Mit Innenring\32×52×20

Mit Innenring\32×52×36

Mit Innenring\35×50×20

Mit Innenring\35×50×30

Mit Innenring\35×55×20

Mit Innenring\35×55×36

Mit Innenring\35×58×22

Mit Innenring\38×53×20

Mit Innenring\38×53×30

Mit Innenring\40×55×20

Mit Innenring\40×55×30

Mit Innenring\40×62×22

Mit Innenring\40×62×40

Mit Innenring\40×65×22

Mit Innenring\42×57×20

Mit Innenring\42×57×30

Mit Innenring\45×62×25

Mit Innenring\45×62×35

Mit Innenring\5×15×12

Mit Innenring\5×15×16

Mit Innenring\50×68×25

Mit Innenring\50×68×35

Mit Innenring\6×16×12

Mit Innenring\6×16×16

Mit Innenring\7×17×12

Mit Innenring\7×17×16

Mit Innenring\9×19×12

Mit Innenring\9×19×16

Ohne Innenring\10×17×12

Ohne Innenring\10×17×16

Ohne Innenring\12×19×12

Ohne Innenring\12×19×16

Ohne Innenring\14×22×13

Ohne Innenring\14×22×16

Ohne Innenring\14×22×20

Ohne Innenring\15×23×16

Ohne Innenring\15×23×20

Ohne Innenring\16×24×13

Ohne Innenring\16×24×16

Ohne Innenring\16×24×20

Ohne Innenring\16×24×22

Ohne Innenring\17×25×16

Ohne Innenring\17×25×20

Ohne Innenring\18×26×16

Ohne Innenring\18×26×20

Ohne Innenring\19×27×16

Ohne Innenring\19×27×20

Ohne Innenring\20×28×13

Ohne Innenring\20×28×16

Ohne Innenring\20×28×20

Ohne Innenring\20×28×23

Ohne Innenring\21×29×16

Ohne Innenring\21×29×20

Ohne Innenring\22×30×13

Ohne Innenring\22×30×16

Ohne Innenring\22×30×20

Ohne Innenring\22×30×23

Ohne Innenring\24×32×16

Ohne Innenring\24×32×20

Ohne Innenring\24×37×20

Ohne Innenring\25×33×16

Ohne Innenring\25×33×20

Ohne Innenring\25×37×17

Ohne Innenring\25×37×30

Ohne Innenring\25×38×20

Ohne Innenring\26×34×16

Ohne Innenring\26×34×20

Ohne Innenring\28×37×20

Ohne Innenring\28×37×30

Ohne Innenring\28×39×17

Ohne Innenring\28×39×30

Ohne Innenring\28×42×20

Ohne Innenring\29×38×20

Ohne Innenring\29×38×30

Ohne Innenring\30×40×20

Ohne Innenring\30×40×30

Ohne Innenring\30×42×17

Ohne Innenring\30×42×30

Ohne Innenring\30×45×22

Ohne Innenring\32×42×20

Ohne Innenring\32×42×30

Ohne Innenring\32×45×17

Ohne Innenring\32×45×30

Ohne Innenring\32×47×22

Ohne Innenring\35×45×20

Ohne Innenring\35×45×30

Ohne Innenring\35×47×17

Ohne Innenring\35×47×30

Ohne Innenring\35×50×22

Ohne Innenring\37×47×20

Ohne Innenring\37×47×30

Ohne Innenring\37×52×22

Ohne Innenring\38×48×20

Ohne Innenring\38×48×30

Ohne Innenring\40×50×20

Ohne Innenring\40×50×30

Ohne Innenring\40×52×20

Ohne Innenring\40×52×36

Ohne Innenring\40×55×22

Ohne Innenring\42×52×20

Ohne Innenring\42×52×30

Ohne Innenring\42×55×20

Ohne Innenring\42×55×36

Ohne Innenring\43×53×20

Ohne Innenring\43×53×30

Ohne Innenring\43×58×22

Ohne Innenring\45×55×20

Ohne Innenring\45×55×30

Ohne Innenring\45×60×22

Ohne Innenring\47×57×20

Ohne Innenring\47×57×30

Ohne Innenring\48×62×22

Ohne Innenring\48×62×40

Ohne Innenring\5×10×10

Ohne Innenring\5×10×12

Ohne Innenring\50×62×25

Ohne Innenring\50×62×35

Ohne Innenring\50×65×22

Ohne Innenring\55×68×25

Ohne Innenring\55×68×35

Ohne Innenring\6×12×10

Ohne Innenring\6×12×12

Ohne Innenring\7×14×10

Ohne Innenring\7×14×12

Ohne Innenring\8×15×12

Ohne Innenring\8×15×16

Ohne Innenring\9×16×12

Ohne Innenring\9×16×16

Bibliotheksinhalt "Axial-Rillenkugellager DIN 711 und DIN 715"

Einseitig\10×24

Einseitig\10×26

Einseitig\12×26

Einseitig\12×28

Einseitig\15×28

Einseitig\15×32

Einseitig\17×30

Einseitig\17×35

Einseitig\20×35

Einseitig\20×40

Einseitig\25×42

Einseitig\25×47

Einseitig\25×52

Einseitig\25×60

Einseitig\30×47

Einseitig\30×52

Einseitig\30×60

Einseitig\30×70

Einseitig\35×52

Einseitig\35×62

Einseitig\35×68

Einseitig\35×80

Einseitig\40×60

Einseitig\40×68

Einseitig\40×78

Einseitig\40×90

Einseitig\45×100

Einseitig\45×65

Einseitig\45×73

Einseitig\45×83

Einseitig\50×110

Einseitig\50×70

Einseitig\50×78

Einseitig\50×95

Einseitig\55×105

Einseitig\55×120

Einseitig\55×78

Einseitig\55×90

Einseitig\60×110

Einseitig\60×130

Einseitig\60×85

Einseitig\60×95

Einseitig\65×100

Einseitig\65×115

Einseitig\65×140

Einseitig\65×90

Einseitig\70×105

Einseitig\70×125

Einseitig\70×150

Einseitig\70×95

Einseitig\75×100

Einseitig\75×110

Einseitig\75×135

Einseitig\75×160

Einseitig\80×105

Einseitig\80×115

Einseitig\80×140

Einseitig\80×170

Einseitig\85×110

Einseitig\85×125

Einseitig\85×150

Einseitig\85×180

Zweiseitig\10×32

Zweiseitig\15×40

Zweiseitig\20×47

Zweiseitig\20×52

Zweiseitig\20×70

Zweiseitig\25×52

Zweiseitig\25×60

Zweiseitig\25×80

Zweiseitig\30×62

Zweiseitig\30×68×36

Zweiseitig\30×68×44

Zweiseitig\30×78

Zweiseitig\30×90

Zweiseitig\35×100

Zweiseitig\35×73

Zweiseitig\35×85

Zweiseitig\40×78

Zweiseitig\40×95

Zweiseitig\45×105

Zweiseitig\45×120

Zweiseitig\45×90

Zweiseitig\50×110

Zweiseitig\50×130

Zweiseitig\50×95

Zweiseitig\55×100

Zweiseitig\55×115

Zweiseitig\55×125

Zweiseitig\60×110

Zweiseitig\60×135

Zweiseitig\65×115

Zweiseitig\65×140

Bibliotheksinhalt "Kegelrollenlager DIN 720 ISO 355"

15×42×13

17×40×12

17×47×14

17×47×19

20×42×15

20×47×14

20×52×15

20×52×21

22×44×15

22×47×17,5

25×47×15

25×52×15

25×52×18

25×52×22

25×62×17

25×62×24

28×52×16

28×58×19

30×55×17

30×62×16

30×62×20

30×62×25

30×72×19

30×72×27

32×58×17

35×62×18

35×72×17

35×72×23

35×72×28

35×80×21

35×80×31

40×68×19

40×75×26

40×80×18

40×80×23

40×80×32

40×85×33

40×90×23

40×90×33

45×100×25

45×100×36

45×75×20

45×80×26

45×85×19

45×85×23

45×85×32

45×95×26,5

45×95×35

50×100×35

50×105×29

50×110×27

50×110×40

50×80×20

50×80×24

50×85×26

50×90×23

50×90×32

55×100×21

55×100×25

55×100×35

55×110×39

55×115×31

55×120×29

55×120×43

55×90×23

55×90×27

55×95×30

60×100×30

60×110×22

60×110×28

60×110×38

60×115×38

60×115×39

60×125×33,5

60×130×31

60×130×46

60×95×23

60×95×27

65×100×23

65×100×27

65×110×34

65×120×23

65×120×31

65×120×38

Bibliotheksinhalt "Zylinderrollenlager DIN 5412"

Einreihig\15×35×11

Einreihig\17×40×12

Einreihig\17×40×16

Einreihig\17×47×14

Einreihig\20×47×14

Einreihig\20×47×18

Einreihig\20×52×15

Einreihig\20×52×21

Einreihig\25×52×15

Einreihig\25×52×18

Einreihig\25×62×17

Einreihig\25×62×24

Einreihig\30×55×13

Einreihig\30×62×16

Einreihig\30×62×20

Einreihig\30×72×19

Einreihig\30×72×27

Einreihig\30×90×23

Einreihig\35×100×25

Einreihig\35×62×14

Einreihig\35×72×17

Einreihig\35×72×23

Einreihig\35×80×21

Einreihig\35×80×31

Einreihig\40×100×27

Einreihig\40×68×15

Einreihig\40×80×18

Einreihig\40×80×23

Einreihig\40×90×23

Einreihig\40×90×33

Einreihig\45×100×25

Einreihig\45×100×36

Einreihig\45×120×29

Einreihig\45×75×16

Einreihig\45×85×19

Einreihig\45×85×23

Einreihig\50×110×27

Einreihig\50×110×40

Einreihig\50×130×31

Einreihig\50×80×16

Einreihig\50×90×20

Einreihig\50×90×23

Einreihig\55×100×21

Einreihig\55×100×25

Einreihig\55×120×29

Einreihig\55×120×43

Einreihig\55×140×33

Einreihig\55×90×18

Einreihig\60×110×22

Einreihig\60×110×28

Einreihig\60×130×31

Einreihig\60×130×46

Einreihig\60×150×35

Einreihig\60×95×18

Einreihig\65×100×18

Einreihig\65×120×23

Einreihig\65×120×31

Einreihig\65×140×33

Zweireihig\100×140×40

Zweireihig\105×145×40

Zweireihig\110×150×40

Zweireihig\120×165×45

Zweireihig\130×180×50

Zweireihig\30×55×19

Zweireihig\35×62×20

Zweireihig\40×68×21

Zweireihig\45×75×23

Zweireihig\50×80×23

Zweireihig\55×90×26

Zweireihig\60×95×26

Zweireihig\65×100×26

Zweireihig\70×110×30

Zweireihig\75×115×30

Zweireihig\80×125×34

Zweireihig\85×130×34

Zweireihig\90×140×37

Zweireihig\95×145×37


410: 3D Scheiben DIN 125, 128, 7349, 9021

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "(3D) Federringe DIN 128B"

Ø10

Ø12

Ø14

Ø16

Ø2

Ø2,6

Ø20

Ø24

Ø27

Ø3

Ø30

Ø4

Ø5

Ø6

Ø8

Bibliotheksinhalt "(3D) Scheiben DIN 125A" (Flach)

M1,6

M10

M12

M14

M16

M18

M2

M2,5

M2,6

M20

M22

M24

M26

M27

M3

M30

M4

M5

M6

M8

Bibliotheksinhalt "(3D) Scheiben DIN 125B" (Mit Fase)

M10

M12

M14

M16

M20

M24

M3

M30

M4

M5

M6

M8

Bibliotheksinhalt "(3D) Scheiben DIN 7349" (Schwer)

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M22

M24

M27

M3

M30

M4

M5

M6

M8

Bibliotheksinhalt "(3D) Scheiben DIN 9021" (Groß)

M10

M12

M14

M16

M20

M3

M4

M5

M6

M8


41X: 3D Muttern DIN 934

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "(3D) Muttern DIN 934" (Sechskantmutter)

M1

M1,2

M1,4

M1,6

M10

M12

M14

M16

M2

M2,5

M20

M24

M27

M3

M30

M4

M5

M6

M8


411: 3D Schrauben 931, 963, 7991
411: 3D Schrauben DIN 931, 963, 7991

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "(3D) Schrauben DIN 931" (Sechskantkopf)

Draufsicht\(M14)\lg 100

Draufsicht\(M14)\lg 25

Draufsicht\(M14)\lg 30

Draufsicht\(M14)\lg 35

Draufsicht\(M14)\lg 40

Draufsicht\(M14)\lg 45

Draufsicht\(M14)\lg 50

Draufsicht\(M14)\lg 60

Draufsicht\(M14)\lg 65

Draufsicht\(M14)\lg 70

Draufsicht\(M14)\lg 80

Draufsicht\(M14)\lg 90

Draufsicht\(M27)\lg 100

Draufsicht\(M27)\lg 110

Draufsicht\(M27)\lg 120

Draufsicht\(M27)\lg 130

Draufsicht\(M27)\lg 140

Draufsicht\(M27)\lg 150

Draufsicht\(M27)\lg 160

Draufsicht\(M27)\lg 180

Draufsicht\(M27)\lg 200

Draufsicht\(M27)\lg 70

Draufsicht\(M27)\lg 80

Draufsicht\(M27)\lg 90

Draufsicht\M1,6\lg (14)

Draufsicht\M1,6\lg 12

Draufsicht\M1,6\lg 16

Draufsicht\M10\lg 100

Draufsicht\M10\lg 16

Draufsicht\M10\lg 20

Draufsicht\M10\lg 25

Draufsicht\M10\lg 30

Draufsicht\M10\lg 35

Draufsicht\M10\lg 40

Draufsicht\M10\lg 45

Draufsicht\M10\lg 50

Draufsicht\M10\lg 55

Draufsicht\M10\lg 60

Draufsicht\M10\lg 65

Draufsicht\M10\lg 70

Draufsicht\M10\lg 75

Draufsicht\M10\lg 80

Draufsicht\M10\lg 90

Draufsicht\M12\lg 100

Draufsicht\M12\lg 20

Draufsicht\M12\lg 25

Draufsicht\M12\lg 30

Draufsicht\M12\lg 35

Draufsicht\M12\lg 40

Draufsicht\M12\lg 45

Draufsicht\M12\lg 50

Draufsicht\M12\lg 55

Draufsicht\M12\lg 60

Draufsicht\M12\lg 65

Draufsicht\M12\lg 70

Draufsicht\M12\lg 75

Draufsicht\M12\lg 80

Draufsicht\M12\lg 90

Draufsicht\M16\lg 100

Draufsicht\M16\lg 25

Draufsicht\M16\lg 30

Draufsicht\M16\lg 35

Draufsicht\M16\lg 40

Draufsicht\M16\lg 45

Draufsicht\M16\lg 50

Draufsicht\M16\lg 55

Draufsicht\M16\lg 60

Draufsicht\M16\lg 65

Draufsicht\M16\lg 70

Draufsicht\M16\lg 75

Draufsicht\M16\lg 80

Draufsicht\M16\lg 85

Draufsicht\M16\lg 90

Draufsicht\M2,5\lg (18)

Draufsicht\M2,5\lg (22)

Draufsicht\M2,5\lg 16

Draufsicht\M2,5\lg 20

Draufsicht\M2,5\lg 25

Draufsicht\M2\lg (18)

Draufsicht\M2\lg 16

Draufsicht\M2\lg 20

Draufsicht\M20\lg 100

Draufsicht\M20\lg 30

Draufsicht\M20\lg 35

Draufsicht\M20\lg 40

Draufsicht\M20\lg 45

Draufsicht\M20\lg 50

Draufsicht\M20\lg 55

Draufsicht\M20\lg 60

Draufsicht\M20\lg 65

Draufsicht\M20\lg 70

Draufsicht\M20\lg 75

Draufsicht\M20\lg 80

Draufsicht\M20\lg 85

Draufsicht\M20\lg 90

Draufsicht\M24\lg 100

Draufsicht\M24\lg 50

Draufsicht\M24\lg 55

Draufsicht\M24\lg 60

Draufsicht\M24\lg 65

Draufsicht\M24\lg 70

Draufsicht\M24\lg 75

Draufsicht\M24\lg 80

Draufsicht\M24\lg 85

Draufsicht\M24\lg 90

Draufsicht\M3\lg (22)

Draufsicht\M3\lg (28)

Draufsicht\M3\lg 20

Draufsicht\M3\lg 25

Draufsicht\M3\lg 30

Draufsicht\M30\lg 100

Draufsicht\M30\lg 110

Draufsicht\M30\lg 120

Draufsicht\M30\lg 130

Draufsicht\M30\lg 140

Draufsicht\M30\lg 150

Draufsicht\M30\lg 160

Draufsicht\M30\lg 170

Draufsicht\M30\lg 180

Draufsicht\M30\lg 190

Draufsicht\M30\lg 200

Draufsicht\M30\lg 90

Draufsicht\M4\lg 25

Draufsicht\M4\lg 30

Draufsicht\M4\lg 35

Draufsicht\M4\lg 40

Draufsicht\M4\lg 50

Draufsicht\M4\lg 55

Draufsicht\M5\lg 16

Draufsicht\M5\lg 20

Draufsicht\M5\lg 25

Draufsicht\M5\lg 30

Draufsicht\M5\lg 35

Draufsicht\M5\lg 40

Draufsicht\M5\lg 50

Draufsicht\M6\lg 10

Draufsicht\M6\lg 100

Draufsicht\M6\lg 16

Draufsicht\M6\lg 20

Draufsicht\M6\lg 25

Draufsicht\M6\lg 30

Draufsicht\M6\lg 35

Draufsicht\M6\lg 40

Draufsicht\M6\lg 45

Draufsicht\M6\lg 50

Draufsicht\M6\lg 55

Draufsicht\M6\lg 60

Draufsicht\M6\lg 65

Draufsicht\M6\lg 70

Draufsicht\M6\lg 75

Draufsicht\M6\lg 80

Draufsicht\M6\lg 90

Draufsicht\M8\lg 100

Draufsicht\M8\lg 16

Draufsicht\M8\lg 20

Draufsicht\M8\lg 25

Draufsicht\M8\lg 30

Draufsicht\M8\lg 35

Draufsicht\M8\lg 40

Draufsicht\M8\lg 45

Draufsicht\M8\lg 50

Draufsicht\M8\lg 55

Draufsicht\M8\lg 60

Draufsicht\M8\lg 65

Draufsicht\M8\lg 70

Draufsicht\M8\lg 75

Draufsicht\M8\lg 80

Draufsicht\M8\lg 90

Untersicht\(M14)\lg 100

Untersicht\(M14)\lg 25

Untersicht\(M14)\lg 30

Untersicht\(M14)\lg 35

Untersicht\(M14)\lg 40

Untersicht\(M14)\lg 45

Untersicht\(M14)\lg 50

Untersicht\(M14)\lg 60

Untersicht\(M14)\lg 65

Untersicht\(M14)\lg 70

Untersicht\(M14)\lg 80

Untersicht\(M14)\lg 90

Untersicht\(M27)\lg 100

Untersicht\(M27)\lg 110

Untersicht\(M27)\lg 120

Untersicht\(M27)\lg 130

Untersicht\(M27)\lg 140

Untersicht\(M27)\lg 150

Untersicht\(M27)\lg 160

Untersicht\(M27)\lg 180

Untersicht\(M27)\lg 200

Untersicht\(M27)\lg 70

Untersicht\(M27)\lg 80

Untersicht\(M27)\lg 90

Untersicht\M1,6\lg (14)

Untersicht\M1,6\lg 12

Untersicht\M1,6\lg 16

Untersicht\M10\lg 100

Untersicht\M10\lg 16

Untersicht\M10\lg 20

Untersicht\M10\lg 25

Untersicht\M10\lg 30

Untersicht\M10\lg 35

Untersicht\M10\lg 40

Untersicht\M10\lg 45

Untersicht\M10\lg 50

Untersicht\M10\lg 55

Untersicht\M10\lg 60

Untersicht\M10\lg 65

Untersicht\M10\lg 70

Untersicht\M10\lg 75

Untersicht\M10\lg 80

Untersicht\M10\lg 90

Untersicht\M12\lg 100

Untersicht\M12\lg 20

Untersicht\M12\lg 25

Untersicht\M12\lg 30

Untersicht\M12\lg 35

Untersicht\M12\lg 40

Untersicht\M12\lg 45

Untersicht\M12\lg 50

Untersicht\M12\lg 55

Untersicht\M12\lg 60

Untersicht\M12\lg 65

Untersicht\M12\lg 70

Untersicht\M12\lg 75

Untersicht\M12\lg 80

Untersicht\M12\lg 90

Untersicht\M16\lg 100

Untersicht\M16\lg 25

Untersicht\M16\lg 30

Untersicht\M16\lg 35

Untersicht\M16\lg 40

Untersicht\M16\lg 45

Untersicht\M16\lg 50

Untersicht\M16\lg 55

Untersicht\M16\lg 60

Untersicht\M16\lg 65

Untersicht\M16\lg 70

Untersicht\M16\lg 75

Untersicht\M16\lg 80

Untersicht\M16\lg 85

Untersicht\M16\lg 90

Untersicht\M2,5\lg (18)

Untersicht\M2,5\lg (22)

Untersicht\M2,5\lg 16

Untersicht\M2,5\lg 20

Untersicht\M2,5\lg 25

Untersicht\M2\lg (18)

Untersicht\M2\lg 16

Untersicht\M2\lg 20

Untersicht\M20\lg 100

Untersicht\M20\lg 30

Untersicht\M20\lg 35

Untersicht\M20\lg 40

Untersicht\M20\lg 45

Untersicht\M20\lg 50

Untersicht\M20\lg 55

Untersicht\M20\lg 60

Untersicht\M20\lg 65

Untersicht\M20\lg 70

Untersicht\M20\lg 75

Untersicht\M20\lg 80

Untersicht\M20\lg 85

Untersicht\M20\lg 90

Untersicht\M24\lg 100

Untersicht\M24\lg 50

Untersicht\M24\lg 55

Untersicht\M24\lg 60

Untersicht\M24\lg 65

Untersicht\M24\lg 70

Untersicht\M24\lg 75

Untersicht\M24\lg 80

Untersicht\M24\lg 85

Untersicht\M24\lg 90

Untersicht\M3\lg (22)

Untersicht\M3\lg (28)

Untersicht\M3\lg 20

Untersicht\M3\lg 25

Untersicht\M3\lg 30

Untersicht\M30\lg 100

Untersicht\M30\lg 110

Untersicht\M30\lg 120

Untersicht\M30\lg 130

Untersicht\M30\lg 140

Untersicht\M30\lg 150

Untersicht\M30\lg 160

Untersicht\M30\lg 170

Untersicht\M30\lg 180

Untersicht\M30\lg 190

Untersicht\M30\lg 200

Untersicht\M30\lg 90

Untersicht\M4\lg 25

Untersicht\M4\lg 30

Untersicht\M4\lg 35

Untersicht\M4\lg 40

Untersicht\M4\lg 50

Untersicht\M4\lg 55

Untersicht\M5\lg 16

Untersicht\M5\lg 20

Untersicht\M5\lg 25

Untersicht\M5\lg 30

Untersicht\M5\lg 35

Untersicht\M5\lg 40

Untersicht\M5\lg 50

Untersicht\M6\lg 10

Untersicht\M6\lg 100

Untersicht\M6\lg 16

Untersicht\M6\lg 20

Untersicht\M6\lg 25

Untersicht\M6\lg 30

Untersicht\M6\lg 35

Untersicht\M6\lg 40

Untersicht\M6\lg 45

Untersicht\M6\lg 50

Untersicht\M6\lg 55

Untersicht\M6\lg 60

Untersicht\M6\lg 65

Untersicht\M6\lg 70

Untersicht\M6\lg 75

Untersicht\M6\lg 80

Untersicht\M6\lg 90

Untersicht\M8\lg 100

Untersicht\M8\lg 16

Untersicht\M8\lg 20

Untersicht\M8\lg 25

Untersicht\M8\lg 30

Untersicht\M8\lg 35

Untersicht\M8\lg 40

Untersicht\M8\lg 45

Untersicht\M8\lg 50

Untersicht\M8\lg 55

Untersicht\M8\lg 60

Untersicht\M8\lg 65

Untersicht\M8\lg 70

Untersicht\M8\lg 75

Untersicht\M8\lg 80

Untersicht\M8\lg 90

Bibliotheksinhalt "(3D) Schrauben DIN 963" (Senkkopf mit Schlitz)

Draufsicht\M2,5\lg 10

Draufsicht\M2,5\lg 12

Draufsicht\M2,5\lg 16

Draufsicht\M2,5\lg 20

Draufsicht\M2,5\lg 25

Draufsicht\M2,5\lg 30

Draufsicht\M2,5\lg 4

Draufsicht\M2,5\lg 5

Draufsicht\M2,5\lg 6

Draufsicht\M2,5\lg 8

Draufsicht\M2\lg 10

Draufsicht\M2\lg 12

Draufsicht\M2\lg 16

Draufsicht\M2\lg 20

Draufsicht\M2\lg 25

Draufsicht\M2\lg 30

Draufsicht\M2\lg 4

Draufsicht\M2\lg 5

Draufsicht\M2\lg 6

Draufsicht\M2\lg 8

Draufsicht\M3\lg 10

Draufsicht\M3\lg 12

Draufsicht\M3\lg 16

Draufsicht\M3\lg 20

Draufsicht\M3\lg 25

Draufsicht\M3\lg 30

Draufsicht\M3\lg 35

Draufsicht\M3\lg 4

Draufsicht\M3\lg 40

Draufsicht\M3\lg 45

Draufsicht\M3\lg 5

Draufsicht\M3\lg 50

Draufsicht\M3\lg 6

Draufsicht\M3\lg 60

Draufsicht\M3\lg 70

Draufsicht\M3\lg 8

Draufsicht\M4\lg 10

Draufsicht\M4\lg 12

Draufsicht\M4\lg 16

Draufsicht\M4\lg 18

Draufsicht\M4\lg 20

Draufsicht\M4\lg 25

Draufsicht\M4\lg 30

Draufsicht\M4\lg 35

Draufsicht\M4\lg 40

Draufsicht\M4\lg 45

Draufsicht\M4\lg 50

Draufsicht\M4\lg 6

Draufsicht\M4\lg 60

Draufsicht\M4\lg 70

Draufsicht\M4\lg 8

Draufsicht\M4\lg 80

Draufsicht\M5\lg 10

Draufsicht\M5\lg 100

Draufsicht\M5\lg 12

Draufsicht\M5\lg 16

Draufsicht\M5\lg 20

Draufsicht\M5\lg 25

Draufsicht\M5\lg 30

Draufsicht\M5\lg 40

Draufsicht\M5\lg 45

Draufsicht\M5\lg 50

Draufsicht\M5\lg 6

Draufsicht\M5\lg 60

Draufsicht\M5\lg 70

Draufsicht\M5\lg 8

Draufsicht\M5\lg 80

Draufsicht\M6\lg 10

Draufsicht\M6\lg 100

Draufsicht\M6\lg 12

Draufsicht\M6\lg 16

Draufsicht\M6\lg 20

Draufsicht\M6\lg 25

Draufsicht\M6\lg 30

Draufsicht\M6\lg 35

Draufsicht\M6\lg 40

Draufsicht\M6\lg 45

Draufsicht\M6\lg 50

Draufsicht\M6\lg 55

Draufsicht\M6\lg 60

Draufsicht\M6\lg 70

Draufsicht\M6\lg 8

Draufsicht\M6\lg 80

Draufsicht\M6\lg 90

Draufsicht\M8\lg 10

Draufsicht\M8\lg 100

Draufsicht\M8\lg 12

Draufsicht\M8\lg 16

Draufsicht\M8\lg 20

Draufsicht\M8\lg 25

Draufsicht\M8\lg 30

Draufsicht\M8\lg 35

Draufsicht\M8\lg 40

Draufsicht\M8\lg 45

Draufsicht\M8\lg 50

Draufsicht\M8\lg 60

Draufsicht\M8\lg 70

Draufsicht\M8\lg 80

Untersicht\M2,5\lg 10

Untersicht\M2,5\lg 12

Untersicht\M2,5\lg 16

Untersicht\M2,5\lg 18

Untersicht\M2,5\lg 20

Untersicht\M2,5\lg 25

Untersicht\M2,5\lg 30

Untersicht\M2,5\lg 4

Untersicht\M2,5\lg 5

Untersicht\M2,5\lg 6

Untersicht\M2,5\lg 8

Untersicht\M2\lg 10

Untersicht\M2\lg 12

Untersicht\M2\lg 16

Untersicht\M2\lg 20

Untersicht\M2\lg 25

Untersicht\M2\lg 30

Untersicht\M2\lg 4

Untersicht\M2\lg 5

Untersicht\M2\lg 6

Untersicht\M2\lg 8

Untersicht\M3\lg 10

Untersicht\M3\lg 12

Untersicht\M3\lg 16

Untersicht\M3\lg 20

Untersicht\M3\lg 25

Untersicht\M3\lg 30

Untersicht\M3\lg 35

Untersicht\M3\lg 4

Untersicht\M3\lg 40

Untersicht\M3\lg 45

Untersicht\M3\lg 5

Untersicht\M3\lg 50

Untersicht\M3\lg 6

Untersicht\M3\lg 60

Untersicht\M3\lg 70

Untersicht\M3\lg 8

Untersicht\M4\lg 10

Untersicht\M4\lg 12

Untersicht\M4\lg 16

Untersicht\M4\lg 18

Untersicht\M4\lg 20

Untersicht\M4\lg 25

Untersicht\M4\lg 30

Untersicht\M4\lg 35

Untersicht\M4\lg 40

Untersicht\M4\lg 45

Untersicht\M4\lg 50

Untersicht\M4\lg 6

Untersicht\M4\lg 60

Untersicht\M4\lg 70

Untersicht\M4\lg 8

Untersicht\M4\lg 80

Untersicht\M5\lg 10

Untersicht\M5\lg 100

Untersicht\M5\lg 12

Untersicht\M5\lg 16

Untersicht\M5\lg 20

Untersicht\M5\lg 25

Untersicht\M5\lg 30

Untersicht\M5\lg 40

Untersicht\M5\lg 45

Untersicht\M5\lg 50

Untersicht\M5\lg 6

Untersicht\M5\lg 60

Untersicht\M5\lg 70

Untersicht\M5\lg 8

Untersicht\M5\lg 80

Untersicht\M6\lg 10

Untersicht\M6\lg 100

Untersicht\M6\lg 12

Untersicht\M6\lg 16

Untersicht\M6\lg 20

Untersicht\M6\lg 25

Untersicht\M6\lg 30

Untersicht\M6\lg 35

Untersicht\M6\lg 40

Untersicht\M6\lg 45

Untersicht\M6\lg 50

Untersicht\M6\lg 55

Untersicht\M6\lg 60

Untersicht\M6\lg 70

Untersicht\M6\lg 8

Untersicht\M6\lg 80

Untersicht\M6\lg 90

Bibliotheksinhalt "(3D) Schrauben DIN 7991" (Senkkopf mit Innensechskant)

Draufsicht\M10\lg 16

Draufsicht\M10\lg 20

Draufsicht\M10\lg 25

Draufsicht\M10\lg 30

Draufsicht\M10\lg 35

Draufsicht\M10\lg 40

Draufsicht\M10\lg 45

Draufsicht\M10\lg 50

Draufsicht\M10\lg 55

Draufsicht\M10\lg 60

Draufsicht\M10\lg 70

Draufsicht\M10\lg 80

Draufsicht\M12\lg 20

Draufsicht\M12\lg 25

Draufsicht\M12\lg 30

Draufsicht\M12\lg 35

Draufsicht\M12\lg 40

Draufsicht\M12\lg 45

Draufsicht\M12\lg 50

Draufsicht\M12\lg 55

Draufsicht\M12\lg 60

Draufsicht\M12\lg 70

Draufsicht\M12\lg 80

Draufsicht\M16\lg 30

Draufsicht\M16\lg 35

Draufsicht\M16\lg 40

Draufsicht\M16\lg 45

Draufsicht\M16\lg 50

Draufsicht\M16\lg 55

Draufsicht\M16\lg 60

Draufsicht\M16\lg 70

Draufsicht\M16\lg 80

Draufsicht\M3\lg 10

Draufsicht\M3\lg 12

Draufsicht\M3\lg 16

Draufsicht\M3\lg 20

Draufsicht\M3\lg 25

Draufsicht\M3\lg 30

Draufsicht\M3\lg 40

Draufsicht\M3\lg 50

Draufsicht\M3\lg 8

Draufsicht\M4\lg 10

Draufsicht\M4\lg 12

Draufsicht\M4\lg 16

Draufsicht\M4\lg 20

Draufsicht\M4\lg 25

Draufsicht\M4\lg 30

Draufsicht\M4\lg 35

Draufsicht\M4\lg 40

Draufsicht\M4\lg 45

Draufsicht\M4\lg 50

Draufsicht\M4\lg 60

Draufsicht\M4\lg 70

Draufsicht\M4\lg 8

Draufsicht\M5\lg 10

Draufsicht\M5\lg 12

Draufsicht\M5\lg 16

Draufsicht\M5\lg 20

Draufsicht\M5\lg 25

Draufsicht\M5\lg 30

Draufsicht\M5\lg 35

Draufsicht\M5\lg 40

Draufsicht\M5\lg 45

Draufsicht\M5\lg 50

Draufsicht\M5\lg 60

Draufsicht\M5\lg 70

Draufsicht\M5\lg 8

Draufsicht\M6\lg 10

Draufsicht\M6\lg 12

Draufsicht\M6\lg 16

Draufsicht\M6\lg 20

Draufsicht\M6\lg 25

Draufsicht\M6\lg 30

Draufsicht\M6\lg 35

Draufsicht\M6\lg 40

Draufsicht\M6\lg 45

Draufsicht\M6\lg 50

Draufsicht\M6\lg 60

Draufsicht\M6\lg 70

Draufsicht\M8\lg 10

Draufsicht\M8\lg 12

Draufsicht\M8\lg 16

Draufsicht\M8\lg 20

Draufsicht\M8\lg 25

Draufsicht\M8\lg 30

Draufsicht\M8\lg 35

Draufsicht\M8\lg 40

Draufsicht\M8\lg 45

Draufsicht\M8\lg 50

Draufsicht\M8\lg 55

Draufsicht\M8\lg 60

Draufsicht\M8\lg 65

Draufsicht\M8\lg 70

Draufsicht\M8\lg 80

Untersicht\M10\lg 16

Untersicht\M10\lg 20

Untersicht\M10\lg 25

Untersicht\M10\lg 30

Untersicht\M10\lg 35

Untersicht\M10\lg 40

Untersicht\M10\lg 45

Untersicht\M10\lg 50

Untersicht\M10\lg 55

Untersicht\M10\lg 60

Untersicht\M10\lg 70

Untersicht\M10\lg 80

Untersicht\M12\lg 20

Untersicht\M12\lg 25

Untersicht\M12\lg 30

Untersicht\M12\lg 35

Untersicht\M12\lg 40

Untersicht\M12\lg 45

Untersicht\M12\lg 50

Untersicht\M12\lg 55

Untersicht\M12\lg 60

Untersicht\M12\lg 70

Untersicht\M12\lg 80

Untersicht\M16\lg 30

Untersicht\M16\lg 35

Untersicht\M16\lg 40

Untersicht\M16\lg 45

Untersicht\M16\lg 50

Untersicht\M16\lg 55

Untersicht\M16\lg 60

Untersicht\M16\lg 70

Untersicht\M16\lg 80

Untersicht\M3\lg 10

Untersicht\M3\lg 12

Untersicht\M3\lg 16

Untersicht\M3\lg 20

Untersicht\M3\lg 25

Untersicht\M3\lg 30

Untersicht\M3\lg 40

Untersicht\M3\lg 50

Untersicht\M3\lg 8

Untersicht\M4\lg 10

Untersicht\M4\lg 12

Untersicht\M4\lg 16

Untersicht\M4\lg 20

Untersicht\M4\lg 25

Untersicht\M4\lg 30

Untersicht\M4\lg 35

Untersicht\M4\lg 40

Untersicht\M4\lg 50

Untersicht\M4\lg 60

Untersicht\M4\lg 70

Untersicht\M4\lg 8

Untersicht\M5\lg 10

Untersicht\M5\lg 12

Untersicht\M5\lg 16

Untersicht\M5\lg 20

Untersicht\M5\lg 25

Untersicht\M5\lg 30

Untersicht\M5\lg 35

Untersicht\M5\lg 40

Untersicht\M5\lg 45

Untersicht\M5\lg 50

Untersicht\M5\lg 60

Untersicht\M5\lg 70

Untersicht\M5\lg 8

Untersicht\M6\lg 10

Untersicht\M6\lg 12

Untersicht\M6\lg 16

Untersicht\M6\lg 20

Untersicht\M6\lg 25

Untersicht\M6\lg 30

Untersicht\M6\lg 35

Untersicht\M6\lg 40

Untersicht\M6\lg 45

Untersicht\M6\lg 50

Untersicht\M6\lg 60

Untersicht\M6\lg 70

Untersicht\M8\lg 10

Untersicht\M8\lg 12

Untersicht\M8\lg 16

Untersicht\M8\lg 20

Untersicht\M8\lg 25

Untersicht\M8\lg 30

Untersicht\M8\lg 35

Untersicht\M8\lg 40

Untersicht\M8\lg 45

Untersicht\M8\lg 50

Untersicht\M8\lg 55

Untersicht\M8\lg 60

Untersicht\M8\lg 65

Untersicht\M8\lg 70

Untersicht\M8\lg 80


412: 3D Schrauben 84, 912
412: 3D Schrauben DIN 84, 912

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "(3D) Schrauben DIN 84" (Zylinderkopf mit Schlitz)

Draufsicht\M10\lg 100

Draufsicht\M10\lg 16

Draufsicht\M10\lg 20

Draufsicht\M10\lg 25

Draufsicht\M10\lg 30

Draufsicht\M10\lg 35

Draufsicht\M10\lg 40

Draufsicht\M10\lg 50

Draufsicht\M10\lg 60

Draufsicht\M10\lg 70

Draufsicht\M10\lg 80

Draufsicht\M2,5\lg 10

Draufsicht\M2,5\lg 12

Draufsicht\M2,5\lg 16

Draufsicht\M2,5\lg 20

Draufsicht\M2,5\lg 25

Draufsicht\M2,5\lg 30

Draufsicht\M2,5\lg 4

Draufsicht\M2,5\lg 5

Draufsicht\M2,5\lg 6

Draufsicht\M2,5\lg 8

Draufsicht\M2\lg 10

Draufsicht\M2\lg 12

Draufsicht\M2\lg 16

Draufsicht\M2\lg 20

Draufsicht\M2\lg 25

Draufsicht\M2\lg 30

Draufsicht\M2\lg 4

Draufsicht\M2\lg 5

Draufsicht\M2\lg 6

Draufsicht\M2\lg 8

Draufsicht\M3\lg 10

Draufsicht\M3\lg 12

Draufsicht\M3\lg 16

Draufsicht\M3\lg 20

Draufsicht\M3\lg 25

Draufsicht\M3\lg 30

Draufsicht\M3\lg 35

Draufsicht\M3\lg 4

Draufsicht\M3\lg 40

Draufsicht\M3\lg 45

Draufsicht\M3\lg 5

Draufsicht\M3\lg 50

Draufsicht\M3\lg 6

Draufsicht\M3\lg 60

Draufsicht\M3\lg 70

Draufsicht\M3\lg 8

Draufsicht\M4\lg 10

Draufsicht\M4\lg 12

Draufsicht\M4\lg 16

Draufsicht\M4\lg 18

Draufsicht\M4\lg 20

Draufsicht\M4\lg 25

Draufsicht\M4\lg 30

Draufsicht\M4\lg 35

Draufsicht\M4\lg 40

Draufsicht\M4\lg 45

Draufsicht\M4\lg 5

Draufsicht\M4\lg 50

Draufsicht\M4\lg 6

Draufsicht\M4\lg 60

Draufsicht\M4\lg 70

Draufsicht\M4\lg 8

Draufsicht\M4\lg 80

Draufsicht\M5\lg 10

Draufsicht\M5\lg 100

Draufsicht\M5\lg 12

Draufsicht\M5\lg 16

Draufsicht\M5\lg 20

Draufsicht\M5\lg 25

Draufsicht\M5\lg 30

Draufsicht\M5\lg 40

Draufsicht\M5\lg 45

Draufsicht\M5\lg 50

Draufsicht\M5\lg 6

Draufsicht\M5\lg 60

Draufsicht\M5\lg 70

Draufsicht\M5\lg 8

Draufsicht\M5\lg 80

Draufsicht\M6\lg 10

Draufsicht\M6\lg 100

Draufsicht\M6\lg 12

Draufsicht\M6\lg 16

Draufsicht\M6\lg 20

Draufsicht\M6\lg 25

Draufsicht\M6\lg 30

Draufsicht\M6\lg 35

Draufsicht\M6\lg 40

Draufsicht\M6\lg 45

Draufsicht\M6\lg 50

Draufsicht\M6\lg 55

Draufsicht\M6\lg 60

Draufsicht\M6\lg 70

Draufsicht\M6\lg 8

Draufsicht\M6\lg 80

Draufsicht\M6\lg 90

Draufsicht\M8\lg 10

Draufsicht\M8\lg 100

Draufsicht\M8\lg 12

Draufsicht\M8\lg 16

Draufsicht\M8\lg 20

Draufsicht\M8\lg 25

Draufsicht\M8\lg 30

Draufsicht\M8\lg 35

Draufsicht\M8\lg 40

Draufsicht\M8\lg 45

Draufsicht\M8\lg 50

Draufsicht\M8\lg 60

Draufsicht\M8\lg 70

Draufsicht\M8\lg 80

Untersicht\M10\lg 100

Untersicht\M10\lg 16

Untersicht\M10\lg 20

Untersicht\M10\lg 25

Untersicht\M10\lg 30

Untersicht\M10\lg 35

Untersicht\M10\lg 40

Untersicht\M10\lg 50

Untersicht\M10\lg 60

Untersicht\M10\lg 70

Untersicht\M10\lg 80

Untersicht\M2,5\lg 10

Untersicht\M2,5\lg 12

Untersicht\M2,5\lg 16

Untersicht\M2,5\lg 20

Untersicht\M2,5\lg 25

Untersicht\M2,5\lg 30

Untersicht\M2,5\lg 4

Untersicht\M2,5\lg 5

Untersicht\M2,5\lg 6

Untersicht\M2,5\lg 8

Untersicht\M2\lg 10

Untersicht\M2\lg 12

Untersicht\M2\lg 16

Untersicht\M2\lg 20

Untersicht\M2\lg 25

Untersicht\M2\lg 30

Untersicht\M2\lg 4

Untersicht\M2\lg 5

Untersicht\M2\lg 6

Untersicht\M2\lg 8

Untersicht\M3\lg 10

Untersicht\M3\lg 12

Untersicht\M3\lg 16

Untersicht\M3\lg 20

Untersicht\M3\lg 25

Untersicht\M3\lg 30

Untersicht\M3\lg 35

Untersicht\M3\lg 4

Untersicht\M3\lg 40

Untersicht\M3\lg 45

Untersicht\M3\lg 5

Untersicht\M3\lg 50

Untersicht\M3\lg 6

Untersicht\M3\lg 60

Untersicht\M3\lg 70

Untersicht\M3\lg 8

Untersicht\M4\lg 10

Untersicht\M4\lg 12

Untersicht\M4\lg 16

Untersicht\M4\lg 18

Untersicht\M4\lg 20

Untersicht\M4\lg 25

Untersicht\M4\lg 30

Untersicht\M4\lg 35

Untersicht\M4\lg 40

Untersicht\M4\lg 45

Untersicht\M4\lg 5

Untersicht\M4\lg 50

Untersicht\M4\lg 6

Untersicht\M4\lg 60

Untersicht\M4\lg 70

Untersicht\M4\lg 8

Untersicht\M4\lg 80

Untersicht\M5\lg 10

Untersicht\M5\lg 100

Untersicht\M5\lg 12

Untersicht\M5\lg 16

Untersicht\M5\lg 20

Untersicht\M5\lg 25

Untersicht\M5\lg 30

Untersicht\M5\lg 40

Untersicht\M5\lg 45

Untersicht\M5\lg 50

Untersicht\M5\lg 6

Untersicht\M5\lg 60

Untersicht\M5\lg 70

Untersicht\M5\lg 8

Untersicht\M5\lg 80

Untersicht\M6\lg 10

Untersicht\M6\lg 100

Untersicht\M6\lg 12

Untersicht\M6\lg 16

Untersicht\M6\lg 20

Untersicht\M6\lg 22

Untersicht\M6\lg 25

Untersicht\M6\lg 30

Untersicht\M6\lg 35

Untersicht\M6\lg 40

Untersicht\M6\lg 45

Untersicht\M6\lg 50

Untersicht\M6\lg 55

Untersicht\M6\lg 60

Untersicht\M6\lg 70

Untersicht\M6\lg 8

Untersicht\M6\lg 80

Untersicht\M6\lg 90

Untersicht\M8\lg 10

Untersicht\M8\lg 100

Untersicht\M8\lg 12

Untersicht\M8\lg 16

Untersicht\M8\lg 20

Untersicht\M8\lg 25

Untersicht\M8\lg 30

Untersicht\M8\lg 35

Untersicht\M8\lg 40

Untersicht\M8\lg 45

Untersicht\M8\lg 50

Untersicht\M8\lg 60

Untersicht\M8\lg 70

Untersicht\M8\lg 80

Bibliotheksinhalt "(3D) Schrauben DIN 912" (Zylinderkopf mit Innensechskant)

Draufsicht\M1,4\lg 10

Draufsicht\M1,4\lg 12

Draufsicht\M1,4\lg 2

Draufsicht\M1,4\lg 2,5

Draufsicht\M1,4\lg 3

Draufsicht\M1,4\lg 4

Draufsicht\M1,4\lg 5

Draufsicht\M1,4\lg 6

Draufsicht\M1,4\lg 8

Draufsicht\M1,6\lg 10

Draufsicht\M1,6\lg 12

Draufsicht\M1,6\lg 16

Draufsicht\M1,6\lg 2,5

Draufsicht\M1,6\lg 3

Draufsicht\M1,6\lg 4

Draufsicht\M1,6\lg 5

Draufsicht\M1,6\lg 6

Draufsicht\M1,6\lg 8

Draufsicht\M10\lg 100

Draufsicht\M10\lg 16

Draufsicht\M10\lg 20

Draufsicht\M10\lg 22

Draufsicht\M10\lg 25

Draufsicht\M10\lg 30

Draufsicht\M10\lg 35

Draufsicht\M10\lg 40

Draufsicht\M10\lg 45

Draufsicht\M10\lg 50

Draufsicht\M10\lg 55

Draufsicht\M10\lg 60

Draufsicht\M10\lg 65

Draufsicht\M10\lg 70

Draufsicht\M10\lg 80

Draufsicht\M10\lg 90

Draufsicht\M12\lg 100

Draufsicht\M12\lg 16

Draufsicht\M12\lg 20

Draufsicht\M12\lg 25

Draufsicht\M12\lg 30

Draufsicht\M12\lg 35

Draufsicht\M12\lg 40

Draufsicht\M12\lg 45

Draufsicht\M12\lg 50

Draufsicht\M12\lg 55

Draufsicht\M12\lg 60

Draufsicht\M12\lg 65

Draufsicht\M12\lg 70

Draufsicht\M12\lg 75

Draufsicht\M12\lg 80

Draufsicht\M12\lg 90

Draufsicht\M14\lg 100

Draufsicht\M14\lg 30

Draufsicht\M14\lg 35

Draufsicht\M14\lg 40

Draufsicht\M14\lg 45

Draufsicht\M14\lg 50

Draufsicht\M14\lg 55

Draufsicht\M14\lg 60

Draufsicht\M14\lg 70

Draufsicht\M14\lg 80

Draufsicht\M14\lg 90

Draufsicht\M16\lg 100

Draufsicht\M16\lg 25

Draufsicht\M16\lg 30

Draufsicht\M16\lg 35

Draufsicht\M16\lg 40

Draufsicht\M16\lg 45

Draufsicht\M16\lg 50

Draufsicht\M16\lg 55

Draufsicht\M16\lg 60

Draufsicht\M16\lg 65

Draufsicht\M16\lg 70

Draufsicht\M16\lg 75

Draufsicht\M16\lg 80

Draufsicht\M16\lg 90

Draufsicht\M2,5\lg 10

Draufsicht\M2,5\lg 12

Draufsicht\M2,5\lg 16

Draufsicht\M2,5\lg 20

Draufsicht\M2,5\lg 25

Draufsicht\M2,5\lg 4

Draufsicht\M2,5\lg 5

Draufsicht\M2,5\lg 6

Draufsicht\M2,5\lg 8

Draufsicht\M2\lg 10

Draufsicht\M2\lg 12

Draufsicht\M2\lg 16

Draufsicht\M2\lg 20

Draufsicht\M2\lg 3

Draufsicht\M2\lg 4

Draufsicht\M2\lg 5

Draufsicht\M2\lg 6

Draufsicht\M2\lg 8

Draufsicht\M20\lg 100

Draufsicht\M20\lg 40

Draufsicht\M20\lg 45

Draufsicht\M20\lg 50

Draufsicht\M20\lg 55

Draufsicht\M20\lg 60

Draufsicht\M20\lg 70

Draufsicht\M20\lg 80

Draufsicht\M20\lg 90

Draufsicht\M24\lg 100

Draufsicht\M24\lg 40

Draufsicht\M24\lg 45

Draufsicht\M24\lg 50

Draufsicht\M24\lg 55

Draufsicht\M24\lg 60

Draufsicht\M24\lg 65

Draufsicht\M24\lg 70

Draufsicht\M24\lg 80

Draufsicht\M24\lg 90

Draufsicht\M27\lg 100

Draufsicht\M27\lg 110

Draufsicht\M27\lg 120

Draufsicht\M27\lg 150

Draufsicht\M27\lg 160

Draufsicht\M27\lg 200

Draufsicht\M27\lg 80

Draufsicht\M27\lg 90

Draufsicht\M3\lg 10

Draufsicht\M3\lg 12

Draufsicht\M3\lg 16

Draufsicht\M3\lg 20

Draufsicht\M3\lg 25

Draufsicht\M3\lg 30

Draufsicht\M3\lg 6

Draufsicht\M3\lg 8

Draufsicht\M30\lg 110

Draufsicht\M30\lg 120

Draufsicht\M30\lg 140

Draufsicht\M30\lg 150

Draufsicht\M30\lg 160

Draufsicht\M30\lg 170

Draufsicht\M30\lg 180

Draufsicht\M30\lg 200

Draufsicht\M30\lg 60

Draufsicht\M30\lg 70

Draufsicht\M30\lg 90

Draufsicht\M4\lg 10

Draufsicht\M4\lg 12

Draufsicht\M4\lg 16

Draufsicht\M4\lg 18

Draufsicht\M4\lg 20

Draufsicht\M4\lg 25

Draufsicht\M4\lg 30

Draufsicht\M4\lg 35

Draufsicht\M4\lg 40

Draufsicht\M4\lg 45

Draufsicht\M4\lg 50

Draufsicht\M4\lg 6

Draufsicht\M4\lg 60

Draufsicht\M4\lg 8

Draufsicht\M5\lg 10

Draufsicht\M5\lg 100

Draufsicht\M5\lg 12

Draufsicht\M5\lg 16

Draufsicht\M5\lg 18

Draufsicht\M5\lg 20

Draufsicht\M5\lg 25

Draufsicht\M5\lg 30

Draufsicht\M5\lg 35

Draufsicht\M5\lg 40

Draufsicht\M5\lg 45

Draufsicht\M5\lg 50

Draufsicht\M5\lg 55

Draufsicht\M5\lg 6

Draufsicht\M5\lg 60

Draufsicht\M5\lg 70

Draufsicht\M5\lg 8

Draufsicht\M5\lg 80

Draufsicht\M5\lg 90

Draufsicht\M6\lg 10

Draufsicht\M6\lg 100

Draufsicht\M6\lg 12

Draufsicht\M6\lg 16

Draufsicht\M6\lg 18

Draufsicht\M6\lg 20

Draufsicht\M6\lg 22

Draufsicht\M6\lg 25

Draufsicht\M6\lg 30

Draufsicht\M6\lg 35

Draufsicht\M6\lg 40

Draufsicht\M6\lg 45

Draufsicht\M6\lg 50

Draufsicht\M6\lg 55

Draufsicht\M6\lg 60

Draufsicht\M6\lg 70

Draufsicht\M6\lg 8

Draufsicht\M6\lg 80

Draufsicht\M6\lg 90

Draufsicht\M8\lg 10

Draufsicht\M8\lg 100

Draufsicht\M8\lg 12

Draufsicht\M8\lg 16

Draufsicht\M8\lg 18

Draufsicht\M8\lg 20

Draufsicht\M8\lg 22

Draufsicht\M8\lg 25

Draufsicht\M8\lg 30

Draufsicht\M8\lg 35

Draufsicht\M8\lg 40

Draufsicht\M8\lg 45

Draufsicht\M8\lg 50

Draufsicht\M8\lg 55

Draufsicht\M8\lg 60

Draufsicht\M8\lg 70

Draufsicht\M8\lg 80

Draufsicht\M8\lg 90

Untersicht\M1,4\lg 10

Untersicht\M1,4\lg 12

Untersicht\M1,4\lg 2

Untersicht\M1,4\lg 2,5

Untersicht\M1,4\lg 3

Untersicht\M1,4\lg 4

Untersicht\M1,4\lg 5

Untersicht\M1,4\lg 6

Untersicht\M1,4\lg 8

Untersicht\M1,6\lg 10

Untersicht\M1,6\lg 12

Untersicht\M1,6\lg 16

Untersicht\M1,6\lg 2,5

Untersicht\M1,6\lg 3

Untersicht\M1,6\lg 4

Untersicht\M1,6\lg 5

Untersicht\M1,6\lg 6

Untersicht\M1,6\lg 8

Untersicht\M10\lg 100

Untersicht\M10\lg 16

Untersicht\M10\lg 20

Untersicht\M10\lg 22

Untersicht\M10\lg 25

Untersicht\M10\lg 30

Untersicht\M10\lg 35

Untersicht\M10\lg 40

Untersicht\M10\lg 45

Untersicht\M10\lg 50

Untersicht\M10\lg 55

Untersicht\M10\lg 60

Untersicht\M10\lg 65

Untersicht\M10\lg 70

Untersicht\M10\lg 80

Untersicht\M10\lg 90

Untersicht\M12\lg 100

Untersicht\M12\lg 16

Untersicht\M12\lg 20

Untersicht\M12\lg 25

Untersicht\M12\lg 30

Untersicht\M12\lg 35

Untersicht\M12\lg 40

Untersicht\M12\lg 45

Untersicht\M12\lg 50

Untersicht\M12\lg 55

Untersicht\M12\lg 60

Untersicht\M12\lg 65

Untersicht\M12\lg 70

Untersicht\M12\lg 75

Untersicht\M12\lg 80

Untersicht\M12\lg 90

Untersicht\M14\lg 100

Untersicht\M14\lg 30

Untersicht\M14\lg 35

Untersicht\M14\lg 40

Untersicht\M14\lg 45

Untersicht\M14\lg 50

Untersicht\M14\lg 55

Untersicht\M14\lg 60

Untersicht\M14\lg 70

Untersicht\M14\lg 80

Untersicht\M14\lg 90

Untersicht\M16\lg 100

Untersicht\M16\lg 25

Untersicht\M16\lg 30

Untersicht\M16\lg 35

Untersicht\M16\lg 40

Untersicht\M16\lg 45

Untersicht\M16\lg 50

Untersicht\M16\lg 55

Untersicht\M16\lg 60

Untersicht\M16\lg 65

Untersicht\M16\lg 70

Untersicht\M16\lg 75

Untersicht\M16\lg 80

Untersicht\M16\lg 90

Untersicht\M2,5\lg 10

Untersicht\M2,5\lg 12

Untersicht\M2,5\lg 16

Untersicht\M2,5\lg 20

Untersicht\M2,5\lg 25

Untersicht\M2,5\lg 4

Untersicht\M2,5\lg 5

Untersicht\M2,5\lg 6

Untersicht\M2,5\lg 8

Untersicht\M2\lg 10

Untersicht\M2\lg 12

Untersicht\M2\lg 16

Untersicht\M2\lg 20

Untersicht\M2\lg 3

Untersicht\M2\lg 4

Untersicht\M2\lg 5

Untersicht\M2\lg 6

Untersicht\M2\lg 8

Untersicht\M20\lg 100

Untersicht\M20\lg 40

Untersicht\M20\lg 45

Untersicht\M20\lg 50

Untersicht\M20\lg 55

Untersicht\M20\lg 60

Untersicht\M20\lg 70

Untersicht\M20\lg 80

Untersicht\M20\lg 90

Untersicht\M24\lg 100

Untersicht\M24\lg 40

Untersicht\M24\lg 45

Untersicht\M24\lg 50

Untersicht\M24\lg 55

Untersicht\M24\lg 60

Untersicht\M24\lg 65

Untersicht\M24\lg 70

Untersicht\M24\lg 80

Untersicht\M24\lg 90

Untersicht\M27\lg 100

Untersicht\M27\lg 110

Untersicht\M27\lg 120

Untersicht\M27\lg 150

Untersicht\M27\lg 160

Untersicht\M27\lg 200

Untersicht\M27\lg 80

Untersicht\M27\lg 90

Untersicht\M3\lg 10

Untersicht\M3\lg 12

Untersicht\M3\lg 16

Untersicht\M3\lg 20

Untersicht\M3\lg 25

Untersicht\M3\lg 30

Untersicht\M3\lg 6

Untersicht\M3\lg 8

Untersicht\M30\lg 110

Untersicht\M30\lg 120

Untersicht\M30\lg 140

Untersicht\M30\lg 150

Untersicht\M30\lg 160

Untersicht\M30\lg 170

Untersicht\M30\lg 180

Untersicht\M30\lg 200

Untersicht\M30\lg 60

Untersicht\M30\lg 70

Untersicht\M30\lg 90

Untersicht\M4\lg 10

Untersicht\M4\lg 12

Untersicht\M4\lg 16

Untersicht\M4\lg 18

Untersicht\M4\lg 20

Untersicht\M4\lg 25

Untersicht\M4\lg 30

Untersicht\M4\lg 35

Untersicht\M4\lg 40

Untersicht\M4\lg 45

Untersicht\M4\lg 50

Untersicht\M4\lg 6

Untersicht\M4\lg 60

Untersicht\M4\lg 8

Untersicht\M5\lg 10

Untersicht\M5\lg 100

Untersicht\M5\lg 12

Untersicht\M5\lg 16

Untersicht\M5\lg 18

Untersicht\M5\lg 20

Untersicht\M5\lg 25

Untersicht\M5\lg 30

Untersicht\M5\lg 35

Untersicht\M5\lg 40

Untersicht\M5\lg 45

Untersicht\M5\lg 50

Untersicht\M5\lg 55

Untersicht\M5\lg 6

Untersicht\M5\lg 60

Untersicht\M5\lg 70

Untersicht\M5\lg 8

Untersicht\M5\lg 80

Untersicht\M5\lg 90

Untersicht\M6\lg 10

Untersicht\M6\lg 100

Untersicht\M6\lg 12

Untersicht\M6\lg 16

Untersicht\M6\lg 18

Untersicht\M6\lg 20

Untersicht\M6\lg 22

Untersicht\M6\lg 25

Untersicht\M6\lg 30

Untersicht\M6\lg 35

Untersicht\M6\lg 40

Untersicht\M6\lg 45

Untersicht\M6\lg 50

Untersicht\M6\lg 55

Untersicht\M6\lg 60

Untersicht\M6\lg 70

Untersicht\M6\lg 8

Untersicht\M6\lg 80

Untersicht\M6\lg 90

Untersicht\M8\lg 10

Untersicht\M8\lg 100

Untersicht\M8\lg 12

Untersicht\M8\lg 16

Untersicht\M8\lg 18

Untersicht\M8\lg 20

Untersicht\M8\lg 22

Untersicht\M8\lg 25

Untersicht\M8\lg 30

Untersicht\M8\lg 35

Untersicht\M8\lg 40

Untersicht\M8\lg 45

Untersicht\M8\lg 50

Untersicht\M8\lg 55

Untersicht\M8\lg 60

Untersicht\M8\lg 70

Untersicht\M8\lg 80

Untersicht\M8\lg 90


413: 3D Stifte DIN 1, 7

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "(3D) Kegelstifte DIN 1"

Draufsicht\Ø1,5\lg10

Draufsicht\Ø1,5\lg14

Draufsicht\Ø1,5\lg20

Draufsicht\Ø1,5\lg24

Draufsicht\Ø1,5\lg30

Draufsicht\Ø1\lg10

Draufsicht\Ø1\lg14

Draufsicht\Ø1\lg18

Draufsicht\Ø1\lg20

Draufsicht\Ø10\lg100

Draufsicht\Ø10\lg40

Draufsicht\Ø10\lg45

Draufsicht\Ø10\lg50

Draufsicht\Ø10\lg60

Draufsicht\Ø10\lg70

Draufsicht\Ø10\lg80

Draufsicht\Ø12\lg100

Draufsicht\Ø12\lg36

Draufsicht\Ø12\lg50

Draufsicht\Ø12\lg55

Draufsicht\Ø12\lg60

Draufsicht\Ø12\lg70

Draufsicht\Ø12\lg80

Draufsicht\Ø12\lg90

Draufsicht\Ø16\lg100

Draufsicht\Ø16\lg60

Draufsicht\Ø16\lg80

Draufsicht\Ø2,5\lg12

Draufsicht\Ø2,5\lg16

Draufsicht\Ø2,5\lg20

Draufsicht\Ø2,5\lg24

Draufsicht\Ø2,5\lg26

Draufsicht\Ø2,5\lg30

Draufsicht\Ø2,5\lg36

Draufsicht\Ø2,5\lg40

Draufsicht\Ø2,5\lg50

Draufsicht\Ø2\lg10

Draufsicht\Ø2\lg12

Draufsicht\Ø2\lg14

Draufsicht\Ø2\lg16

Draufsicht\Ø2\lg20

Draufsicht\Ø2\lg24

Draufsicht\Ø2\lg30

Draufsicht\Ø2\lg40

Draufsicht\Ø2\lg50

Draufsicht\Ø3\lg12

Draufsicht\Ø3\lg14

Draufsicht\Ø3\lg16

Draufsicht\Ø3\lg18

Draufsicht\Ø3\lg20

Draufsicht\Ø3\lg22

Draufsicht\Ø3\lg24

Draufsicht\Ø3\lg26

Draufsicht\Ø3\lg30

Draufsicht\Ø3\lg40

Draufsicht\Ø3\lg45

Draufsicht\Ø3\lg50

Draufsicht\Ø3\lg60

Draufsicht\Ø4\lg100

Draufsicht\Ø4\lg16

Draufsicht\Ø4\lg20

Draufsicht\Ø4\lg22

Draufsicht\Ø4\lg24

Draufsicht\Ø4\lg30

Draufsicht\Ø4\lg32

Draufsicht\Ø4\lg40

Draufsicht\Ø4\lg45

Draufsicht\Ø4\lg50

Draufsicht\Ø4\lg60

Draufsicht\Ø4\lg70

Draufsicht\Ø4\lg80

Draufsicht\Ø5\lg100

Draufsicht\Ø5\lg20

Draufsicht\Ø5\lg22

Draufsicht\Ø5\lg24

Draufsicht\Ø5\lg25

Draufsicht\Ø5\lg30

Draufsicht\Ø5\lg36

Draufsicht\Ø5\lg40

Draufsicht\Ø5\lg50

Draufsicht\Ø5\lg55

Draufsicht\Ø5\lg60

Draufsicht\Ø5\lg70

Draufsicht\Ø5\lg80

Draufsicht\Ø6\lg100

Draufsicht\Ø6\lg24

Draufsicht\Ø6\lg30

Draufsicht\Ø6\lg40

Draufsicht\Ø6\lg50

Draufsicht\Ø6\lg60

Draufsicht\Ø6\lg70

Draufsicht\Ø6\lg80

Draufsicht\Ø6\lg90

Draufsicht\Ø8\lg100

Draufsicht\Ø8\lg28

Draufsicht\Ø8\lg36

Draufsicht\Ø8\lg40

Draufsicht\Ø8\lg50

Draufsicht\Ø8\lg55

Draufsicht\Ø8\lg60

Draufsicht\Ø8\lg70

Draufsicht\Ø8\lg80

Draufsicht\Ø8\lg90

Untersicht\Ø1,5\lg10

Untersicht\Ø1,5\lg14

Untersicht\Ø1,5\lg20

Untersicht\Ø1,5\lg24

Untersicht\Ø1,5\lg30

Untersicht\Ø1\lg10

Untersicht\Ø1\lg14

Untersicht\Ø1\lg18

Untersicht\Ø1\lg20

Untersicht\Ø10\lg100

Untersicht\Ø10\lg40

Untersicht\Ø10\lg45

Untersicht\Ø10\lg50

Untersicht\Ø10\lg60

Untersicht\Ø10\lg70

Untersicht\Ø10\lg80

Untersicht\Ø12\lg100

Untersicht\Ø12\lg36

Untersicht\Ø12\lg50

Untersicht\Ø12\lg55

Untersicht\Ø12\lg60

Untersicht\Ø12\lg70

Untersicht\Ø12\lg80

Untersicht\Ø12\lg90

Untersicht\Ø16\lg100

Untersicht\Ø16\lg60

Untersicht\Ø16\lg80

Untersicht\Ø2,5\lg12

Untersicht\Ø2,5\lg16

Untersicht\Ø2,5\lg20

Untersicht\Ø2,5\lg24

Untersicht\Ø2,5\lg26

Untersicht\Ø2,5\lg30

Untersicht\Ø2,5\lg36

Untersicht\Ø2,5\lg40

Untersicht\Ø2,5\lg50

Untersicht\Ø2\lg10

Untersicht\Ø2\lg12

Untersicht\Ø2\lg14

Untersicht\Ø2\lg16

Untersicht\Ø2\lg20

Untersicht\Ø2\lg24

Untersicht\Ø2\lg30

Untersicht\Ø2\lg40

Untersicht\Ø2\lg50

Untersicht\Ø3\lg12

Untersicht\Ø3\lg14

Untersicht\Ø3\lg16

Untersicht\Ø3\lg18

Untersicht\Ø3\lg20

Untersicht\Ø3\lg22

Untersicht\Ø3\lg24

Untersicht\Ø3\lg26

Untersicht\Ø3\lg30

Untersicht\Ø3\lg40

Untersicht\Ø3\lg45

Untersicht\Ø3\lg50

Untersicht\Ø3\lg60

Untersicht\Ø4\lg100

Untersicht\Ø4\lg16

Untersicht\Ø4\lg20

Untersicht\Ø4\lg22

Untersicht\Ø4\lg24

Untersicht\Ø4\lg30

Untersicht\Ø4\lg32

Untersicht\Ø4\lg40

Untersicht\Ø4\lg45

Untersicht\Ø4\lg50

Untersicht\Ø4\lg60

Untersicht\Ø4\lg70

Untersicht\Ø4\lg80

Untersicht\Ø5\lg100

Untersicht\Ø5\lg20

Untersicht\Ø5\lg22

Untersicht\Ø5\lg24

Untersicht\Ø5\lg25

Untersicht\Ø5\lg30

Untersicht\Ø5\lg36

Untersicht\Ø5\lg40

Untersicht\Ø5\lg50

Untersicht\Ø5\lg55

Untersicht\Ø5\lg60

Untersicht\Ø5\lg70

Untersicht\Ø5\lg80

Untersicht\Ø6\lg100

Untersicht\Ø6\lg24

Untersicht\Ø6\lg30

Untersicht\Ø6\lg40

Untersicht\Ø6\lg50

Untersicht\Ø6\lg60

Untersicht\Ø6\lg70

Untersicht\Ø6\lg80

Untersicht\Ø6\lg90

Untersicht\Ø8\lg100

Untersicht\Ø8\lg28

Untersicht\Ø8\lg36

Untersicht\Ø8\lg40

Untersicht\Ø8\lg50

Untersicht\Ø8\lg55

Untersicht\Ø8\lg60

Untersicht\Ø8\lg70

Untersicht\Ø8\lg80

Untersicht\Ø8\lg90

Bibliotheksinhalt "(3D) Zylinderstifte DIN 7"

Ø10\lg100

Ø10\lg120

Ø10\lg16

Ø10\lg18

Ø10\lg20

Ø10\lg24

Ø10\lg26

Ø10\lg28

Ø10\lg30

Ø10\lg32

Ø10\lg36

Ø10\lg40

Ø10\lg45

Ø10\lg50

Ø10\lg55

Ø10\lg60

Ø10\lg70

Ø10\lg80

Ø12\lg100

Ø12\lg120

Ø12\lg24

Ø12\lg30

Ø12\lg32

Ø12\lg40

Ø12\lg50

Ø12\lg55

Ø12\lg60

Ø12\lg70

Ø12\lg80

Ø2,5\lg10

Ø2,5\lg12

Ø2,5\lg14

Ø2,5\lg16

Ø2,5\lg20

Ø2\lg10

Ø2\lg12

Ø2\lg14

Ø2\lg16

Ø2\lg18

Ø2\lg20

Ø2\lg24

Ø3\lg10

Ø3\lg12

Ø3\lg14

Ø3\lg16

Ø3\lg18

Ø3\lg20

Ø3\lg22

Ø3\lg24

Ø3\lg26

Ø3\lg28

Ø3\lg30

Ø4\lg10

Ø4\lg12

Ø4\lg14

Ø4\lg16

Ø4\lg20

Ø4\lg24

Ø4\lg28

Ø4\lg30

Ø4\lg36

Ø4\lg40

Ø4\lg50

Ø4\lg8

Ø5\lg10

Ø5\lg12

Ø5\lg14

Ø5\lg16

Ø5\lg18

Ø5\lg20

Ø5\lg24

Ø5\lg28

Ø5\lg30

Ø5\lg32

Ø5\lg36

Ø5\lg40

Ø5\lg50

Ø5\lg60

Ø6\lg10

Ø6\lg12

Ø6\lg14

Ø6\lg16

Ø6\lg18

Ø6\lg20

Ø6\lg24

Ø6\lg26

Ø6\lg28

Ø6\lg30

Ø6\lg32

Ø6\lg36

Ø6\lg40

Ø6\lg45

Ø6\lg50

Ø6\lg60

Ø6\lg70

Ø6\lg80

Ø8\lg10

Ø8\lg100

Ø8\lg12

Ø8\lg120

Ø8\lg14

Ø8\lg16

Ø8\lg18

Ø8\lg20

Ø8\lg24

Ø8\lg26

Ø8\lg28

Ø8\lg30

Ø8\lg32

Ø8\lg36

Ø8\lg40

Ø8\lg50

Ø8\lg60

Ø8\lg70

Ø8\lg80


414: 3D Muttern DIN 315, 439, 582, 1587

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "(3D) Muttern DIN 315" (Flügelmutter)

Draufsicht\M10

Draufsicht\M12

Draufsicht\M16

Draufsicht\M20

Draufsicht\M24

Draufsicht\M3

Draufsicht\M4

Draufsicht\M5

Draufsicht\M6

Draufsicht\M8

Untersicht\M10

Untersicht\M12

Untersicht\M16

Untersicht\M20

Untersicht\M24

Untersicht\M3

Untersicht\M4

Untersicht\M5

Untersicht\M6

Untersicht\M8

Bibliotheksinhalt "(3D) Muttern DIN 439" (Sechskantmutter, niedrig)

(M14)

(M27)

M1,6

M10

M12

M16

M2

M2,5

M20

M24

M3

M30

M4

M5

M6

M8

Bibliotheksinhalt "(3D) Muttern DIN 582" (Ringmutter)

Draufsicht\M10

Draufsicht\M100

Draufsicht\M12

Draufsicht\M16

Draufsicht\M20

Draufsicht\M24

Draufsicht\M30

Draufsicht\M36

Draufsicht\M42

Draufsicht\M48

Draufsicht\M56

Draufsicht\M64

Draufsicht\M72

Draufsicht\M8

Draufsicht\M80

Untersicht\M10

Untersicht\M100

Untersicht\M12

Untersicht\M16

Untersicht\M20

Untersicht\M24

Untersicht\M30

Untersicht\M36

Untersicht\M42

Untersicht\M48

Untersicht\M56

Untersicht\M64

Untersicht\M72

Untersicht\M8

Untersicht\M80

Bibliotheksinhalt "(3D) Muttern DIN 1587" (Hutmutter)

Draufsicht\M10

Draufsicht\M12

Draufsicht\M16

Draufsicht\M20

Draufsicht\M24

Draufsicht\M4

Draufsicht\M5

Draufsicht\M6

Draufsicht\M8

Untersicht\M10

Untersicht\M12

Untersicht\M16

Untersicht\M20

Untersicht\M24

Untersicht\M4

Untersicht\M5

Untersicht\M6

Untersicht\M8


415: 3D Holzschrauben DIN 95, 96, 97, 571

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "(3D) Holzschrauben DIN 95" (Linsensenkkopf mit Schlitz)

Draufsicht\Ø2,5\lg10

Draufsicht\Ø2,5\lg12

Draufsicht\Ø2,5\lg16

Draufsicht\Ø2,5\lg20

Draufsicht\Ø2,5\lg25

Draufsicht\Ø2,5\lg30

Draufsicht\Ø3,5\lg10

Draufsicht\Ø3,5\lg12

Draufsicht\Ø3,5\lg16

Draufsicht\Ø3,5\lg20

Draufsicht\Ø3,5\lg25

Draufsicht\Ø3,5\lg30

Draufsicht\Ø3,5\lg35

Draufsicht\Ø3,5\lg40

Draufsicht\Ø3,5\lg45

Draufsicht\Ø3,5\lg50

Draufsicht\Ø3,5\lg60

Draufsicht\Ø3\lg10

Draufsicht\Ø3\lg12

Draufsicht\Ø3\lg16

Draufsicht\Ø3\lg20

Draufsicht\Ø3\lg25

Draufsicht\Ø3\lg30

Draufsicht\Ø3\lg35

Draufsicht\Ø3\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg12

Draufsicht\Ø4,5\lg16

Draufsicht\Ø4,5\lg20

Draufsicht\Ø4,5\lg25

Draufsicht\Ø4,5\lg30

Draufsicht\Ø4,5\lg35

Draufsicht\Ø4,5\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg45

Draufsicht\Ø4,5\lg50

Draufsicht\Ø4,5\lg60

Draufsicht\Ø4,5\lg70

Draufsicht\Ø4\lg10

Draufsicht\Ø4\lg12

Draufsicht\Ø4\lg16

Draufsicht\Ø4\lg20

Draufsicht\Ø4\lg25

Draufsicht\Ø4\lg30

Draufsicht\Ø4\lg35

Draufsicht\Ø4\lg40

Draufsicht\Ø4\lg45

Draufsicht\Ø4\lg50

Draufsicht\Ø4\lg60

Draufsicht\Ø4\lg70

Draufsicht\Ø4\lg80

Draufsicht\Ø5\lg100

Draufsicht\Ø5\lg16

Draufsicht\Ø5\lg20

Draufsicht\Ø5\lg25

Draufsicht\Ø5\lg30

Draufsicht\Ø5\lg35

Draufsicht\Ø5\lg40

Draufsicht\Ø5\lg45

Draufsicht\Ø5\lg50

Draufsicht\Ø5\lg60

Draufsicht\Ø5\lg70

Draufsicht\Ø5\lg80

Draufsicht\Ø5\lg90

Draufsicht\Ø6\lg100

Draufsicht\Ø6\lg20

Draufsicht\Ø6\lg25

Draufsicht\Ø6\lg30

Draufsicht\Ø6\lg35

Draufsicht\Ø6\lg40

Draufsicht\Ø6\lg45

Draufsicht\Ø6\lg50

Draufsicht\Ø6\lg60

Draufsicht\Ø6\lg70

Draufsicht\Ø6\lg80

Draufsicht\Ø6\lg90

Untersicht\Ø2,5\lg10

Untersicht\Ø2,5\lg12

Untersicht\Ø2,5\lg16

Untersicht\Ø2,5\lg20

Untersicht\Ø2,5\lg25

Untersicht\Ø2,5\lg30

Untersicht\Ø3,5\lg10

Untersicht\Ø3,5\lg12

Untersicht\Ø3,5\lg16

Untersicht\Ø3,5\lg20

Untersicht\Ø3,5\lg25

Untersicht\Ø3,5\lg30

Untersicht\Ø3,5\lg35

Untersicht\Ø3,5\lg40

Untersicht\Ø3,5\lg45

Untersicht\Ø3,5\lg50

Untersicht\Ø3,5\lg60

Untersicht\Ø3\lg10

Untersicht\Ø3\lg12

Untersicht\Ø3\lg16

Untersicht\Ø3\lg20

Untersicht\Ø3\lg25

Untersicht\Ø3\lg30

Untersicht\Ø3\lg35

Untersicht\Ø3\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg12

Untersicht\Ø4,5\lg16

Untersicht\Ø4,5\lg20

Untersicht\Ø4,5\lg25

Untersicht\Ø4,5\lg30

Untersicht\Ø4,5\lg35

Untersicht\Ø4,5\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg45

Untersicht\Ø4,5\lg50

Untersicht\Ø4,5\lg60

Untersicht\Ø4,5\lg70

Untersicht\Ø4\lg10

Untersicht\Ø4\lg12

Untersicht\Ø4\lg16

Untersicht\Ø4\lg20

Untersicht\Ø4\lg25

Untersicht\Ø4\lg30

Untersicht\Ø4\lg35

Untersicht\Ø4\lg40

Untersicht\Ø4\lg45

Untersicht\Ø4\lg50

Untersicht\Ø4\lg60

Untersicht\Ø4\lg70

Untersicht\Ø4\lg80

Untersicht\Ø5\lg100

Untersicht\Ø5\lg16

Untersicht\Ø5\lg20

Untersicht\Ø5\lg25

Untersicht\Ø5\lg30

Untersicht\Ø5\lg35

Untersicht\Ø5\lg40

Untersicht\Ø5\lg45

Untersicht\Ø5\lg50

Untersicht\Ø5\lg60

Untersicht\Ø5\lg70

Untersicht\Ø5\lg80

Untersicht\Ø5\lg90

Untersicht\Ø6\lg100

Untersicht\Ø6\lg20

Untersicht\Ø6\lg25

Untersicht\Ø6\lg30

Untersicht\Ø6\lg35

Untersicht\Ø6\lg40

Untersicht\Ø6\lg45

Untersicht\Ø6\lg50

Untersicht\Ø6\lg60

Untersicht\Ø6\lg70

Untersicht\Ø6\lg80

Untersicht\Ø6\lg90

Bibliotheksinhalt "(3D) Holzschrauben DIN 96" (Halbrundkopf mit Schlitz)

Draufsicht\Ø2,5\lg10

Draufsicht\Ø2,5\lg12

Draufsicht\Ø2,5\lg16

Draufsicht\Ø2,5\lg20

Draufsicht\Ø2,5\lg25

Draufsicht\Ø2,5\lg30

Draufsicht\Ø2\lg10

Draufsicht\Ø2\lg12

Draufsicht\Ø2\lg16

Draufsicht\Ø2\lg20

Draufsicht\Ø3,5\lg10

Draufsicht\Ø3,5\lg12

Draufsicht\Ø3,5\lg16

Draufsicht\Ø3,5\lg20

Draufsicht\Ø3,5\lg25

Draufsicht\Ø3,5\lg30

Draufsicht\Ø3,5\lg35

Draufsicht\Ø3,5\lg40

Draufsicht\Ø3,5\lg45

Draufsicht\Ø3,5\lg50

Draufsicht\Ø3,5\lg60

Draufsicht\Ø3\lg10

Draufsicht\Ø3\lg12

Draufsicht\Ø3\lg16

Draufsicht\Ø3\lg17

Draufsicht\Ø3\lg20

Draufsicht\Ø3\lg25

Draufsicht\Ø3\lg30

Draufsicht\Ø3\lg35

Draufsicht\Ø3\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg12

Draufsicht\Ø4,5\lg16

Draufsicht\Ø4,5\lg20

Draufsicht\Ø4,5\lg25

Draufsicht\Ø4,5\lg30

Draufsicht\Ø4,5\lg35

Draufsicht\Ø4,5\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg45

Draufsicht\Ø4,5\lg50

Draufsicht\Ø4,5\lg60

Draufsicht\Ø4,5\lg70

Draufsicht\Ø4\lg10

Draufsicht\Ø4\lg12

Draufsicht\Ø4\lg16

Draufsicht\Ø4\lg20

Draufsicht\Ø4\lg25

Draufsicht\Ø4\lg30

Draufsicht\Ø4\lg35

Draufsicht\Ø4\lg40

Draufsicht\Ø4\lg45

Draufsicht\Ø4\lg50

Draufsicht\Ø4\lg60

Draufsicht\Ø4\lg70

Draufsicht\Ø4\lg80

Draufsicht\Ø5\lg100

Draufsicht\Ø5\lg16

Draufsicht\Ø5\lg20

Draufsicht\Ø5\lg25

Draufsicht\Ø5\lg30

Draufsicht\Ø5\lg35

Draufsicht\Ø5\lg40

Draufsicht\Ø5\lg45

Draufsicht\Ø5\lg50

Draufsicht\Ø5\lg60

Draufsicht\Ø5\lg70

Draufsicht\Ø5\lg80

Draufsicht\Ø5\lg90

Draufsicht\Ø6\lg100

Draufsicht\Ø6\lg20

Draufsicht\Ø6\lg25

Draufsicht\Ø6\lg30

Draufsicht\Ø6\lg35

Draufsicht\Ø6\lg40

Draufsicht\Ø6\lg45

Draufsicht\Ø6\lg50

Draufsicht\Ø6\lg60

Draufsicht\Ø6\lg70

Draufsicht\Ø6\lg80

Draufsicht\Ø6\lg90

Untersicht\Ø2,5\lg10

Untersicht\Ø2,5\lg12

Untersicht\Ø2,5\lg16

Untersicht\Ø2,5\lg20

Untersicht\Ø2,5\lg25

Untersicht\Ø2,5\lg30

Untersicht\Ø2\lg10

Untersicht\Ø2\lg12

Untersicht\Ø2\lg16

Untersicht\Ø2\lg20

Untersicht\Ø3,5\lg10

Untersicht\Ø3,5\lg12

Untersicht\Ø3,5\lg16

Untersicht\Ø3,5\lg20

Untersicht\Ø3,5\lg25

Untersicht\Ø3,5\lg30

Untersicht\Ø3,5\lg35

Untersicht\Ø3,5\lg40

Untersicht\Ø3,5\lg45

Untersicht\Ø3,5\lg50

Untersicht\Ø3,5\lg60

Untersicht\Ø3\lg10

Untersicht\Ø3\lg12

Untersicht\Ø3\lg16

Untersicht\Ø3\lg17

Untersicht\Ø3\lg20

Untersicht\Ø3\lg25

Untersicht\Ø3\lg30

Untersicht\Ø3\lg35

Untersicht\Ø3\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg12

Untersicht\Ø4,5\lg16

Untersicht\Ø4,5\lg20

Untersicht\Ø4,5\lg25

Untersicht\Ø4,5\lg30

Untersicht\Ø4,5\lg35

Untersicht\Ø4,5\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg45

Untersicht\Ø4,5\lg50

Untersicht\Ø4,5\lg60

Untersicht\Ø4,5\lg70

Untersicht\Ø4\lg10

Untersicht\Ø4\lg12

Untersicht\Ø4\lg16

Untersicht\Ø4\lg20

Untersicht\Ø4\lg25

Untersicht\Ø4\lg30

Untersicht\Ø4\lg35

Untersicht\Ø4\lg40

Untersicht\Ø4\lg45

Untersicht\Ø4\lg50

Untersicht\Ø4\lg60

Untersicht\Ø4\lg70

Untersicht\Ø4\lg80

Untersicht\Ø5\lg100

Untersicht\Ø5\lg16

Untersicht\Ø5\lg20

Untersicht\Ø5\lg25

Untersicht\Ø5\lg30

Untersicht\Ø5\lg35

Untersicht\Ø5\lg40

Untersicht\Ø5\lg45

Untersicht\Ø5\lg50

Untersicht\Ø5\lg60

Untersicht\Ø5\lg70

Untersicht\Ø5\lg80

Untersicht\Ø5\lg90

Untersicht\Ø6\lg100

Untersicht\Ø6\lg20

Untersicht\Ø6\lg25

Untersicht\Ø6\lg30

Untersicht\Ø6\lg35

Untersicht\Ø6\lg40

Untersicht\Ø6\lg45

Untersicht\Ø6\lg50

Untersicht\Ø6\lg60

Untersicht\Ø6\lg70

Untersicht\Ø6\lg80

Untersicht\Ø6\lg90

Bibliotheksinhalt "(3D) Holzschrauben DIN 97" (Senkkopf mit Schlitz)

Draufsicht\Ø2,5\lg10

Draufsicht\Ø2,5\lg12

Draufsicht\Ø2,5\lg16

Draufsicht\Ø2,5\lg20

Draufsicht\Ø2,5\lg25

Draufsicht\Ø2,5\lg30

Draufsicht\Ø2\lg10

Draufsicht\Ø2\lg12

Draufsicht\Ø2\lg16

Draufsicht\Ø2\lg20

Draufsicht\Ø3,5\lg10

Draufsicht\Ø3,5\lg12

Draufsicht\Ø3,5\lg16

Draufsicht\Ø3,5\lg20

Draufsicht\Ø3,5\lg25

Draufsicht\Ø3,5\lg30

Draufsicht\Ø3,5\lg35

Draufsicht\Ø3,5\lg40

Draufsicht\Ø3,5\lg45

Draufsicht\Ø3,5\lg50

Draufsicht\Ø3,5\lg60

Draufsicht\Ø3\lg10

Draufsicht\Ø3\lg12

Draufsicht\Ø3\lg16

Draufsicht\Ø3\lg20

Draufsicht\Ø3\lg25

Draufsicht\Ø3\lg30

Draufsicht\Ø3\lg35

Draufsicht\Ø3\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg12

Draufsicht\Ø4,5\lg16

Draufsicht\Ø4,5\lg20

Draufsicht\Ø4,5\lg25

Draufsicht\Ø4,5\lg30

Draufsicht\Ø4,5\lg35

Draufsicht\Ø4,5\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg45

Draufsicht\Ø4,5\lg50

Draufsicht\Ø4,5\lg60

Draufsicht\Ø4,5\lg70

Draufsicht\Ø4\lg10

Draufsicht\Ø4\lg12

Draufsicht\Ø4\lg16

Draufsicht\Ø4\lg20

Draufsicht\Ø4\lg25

Draufsicht\Ø4\lg30

Draufsicht\Ø4\lg35

Draufsicht\Ø4\lg40

Draufsicht\Ø4\lg45

Draufsicht\Ø4\lg50

Draufsicht\Ø4\lg60

Draufsicht\Ø4\lg70

Draufsicht\Ø4\lg80

Draufsicht\Ø5\lg100

Draufsicht\Ø5\lg16

Draufsicht\Ø5\lg20

Draufsicht\Ø5\lg25

Draufsicht\Ø5\lg30

Draufsicht\Ø5\lg35

Draufsicht\Ø5\lg40

Draufsicht\Ø5\lg45

Draufsicht\Ø5\lg50

Draufsicht\Ø5\lg60

Draufsicht\Ø5\lg70

Draufsicht\Ø5\lg80

Draufsicht\Ø5\lg90

Draufsicht\Ø6\lg100

Draufsicht\Ø6\lg20

Draufsicht\Ø6\lg25

Draufsicht\Ø6\lg30

Draufsicht\Ø6\lg35

Draufsicht\Ø6\lg40

Draufsicht\Ø6\lg45

Draufsicht\Ø6\lg50

Draufsicht\Ø6\lg60

Draufsicht\Ø6\lg70

Draufsicht\Ø6\lg80

Draufsicht\Ø6\lg90

Untersicht\Ø2,5\lg10

Untersicht\Ø2,5\lg12

Untersicht\Ø2,5\lg16

Untersicht\Ø2,5\lg20

Untersicht\Ø2,5\lg25

Untersicht\Ø2,5\lg30

Untersicht\Ø2\lg10

Untersicht\Ø2\lg12

Untersicht\Ø2\lg16

Untersicht\Ø2\lg20

Untersicht\Ø3,5\lg10

Untersicht\Ø3,5\lg12

Untersicht\Ø3,5\lg16

Untersicht\Ø3,5\lg20

Untersicht\Ø3,5\lg25

Untersicht\Ø3,5\lg30

Untersicht\Ø3,5\lg35

Untersicht\Ø3,5\lg40

Untersicht\Ø3,5\lg45

Untersicht\Ø3,5\lg50

Untersicht\Ø3,5\lg60

Untersicht\Ø3\lg10

Untersicht\Ø3\lg12

Untersicht\Ø3\lg16

Untersicht\Ø3\lg20

Untersicht\Ø3\lg25

Untersicht\Ø3\lg30

Untersicht\Ø3\lg35

Untersicht\Ø3\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg12

Untersicht\Ø4,5\lg16

Untersicht\Ø4,5\lg20

Untersicht\Ø4,5\lg25

Untersicht\Ø4,5\lg30

Untersicht\Ø4,5\lg35

Untersicht\Ø4,5\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg45

Untersicht\Ø4,5\lg50

Untersicht\Ø4,5\lg60

Untersicht\Ø4,5\lg70

Untersicht\Ø4\lg10

Untersicht\Ø4\lg12

Untersicht\Ø4\lg16

Untersicht\Ø4\lg20

Untersicht\Ø4\lg25

Untersicht\Ø4\lg30

Untersicht\Ø4\lg35

Untersicht\Ø4\lg40

Untersicht\Ø4\lg45

Untersicht\Ø4\lg50

Untersicht\Ø4\lg60

Untersicht\Ø4\lg70

Untersicht\Ø4\lg80

Untersicht\Ø5\lg100

Untersicht\Ø5\lg16

Untersicht\Ø5\lg20

Untersicht\Ø5\lg25

Untersicht\Ø5\lg30

Untersicht\Ø5\lg35

Untersicht\Ø5\lg40

Untersicht\Ø5\lg45

Untersicht\Ø5\lg50

Untersicht\Ø5\lg60

Untersicht\Ø5\lg70

Untersicht\Ø5\lg80

Untersicht\Ø5\lg90

Untersicht\Ø6\lg100

Untersicht\Ø6\lg20

Untersicht\Ø6\lg25

Untersicht\Ø6\lg30

Untersicht\Ø6\lg35

Untersicht\Ø6\lg40

Untersicht\Ø6\lg45

Untersicht\Ø6\lg50

Untersicht\Ø6\lg60

Untersicht\Ø6\lg70

Untersicht\Ø6\lg80

Untersicht\Ø6\lg90

Bibliotheksinhalt "(3D) Holzschrauben DIN 571" (Senkkantkopf)

Draufsicht\Ø10\lg100

Draufsicht\Ø10\lg120

Draufsicht\Ø10\lg30

Draufsicht\Ø10\lg35

Draufsicht\Ø10\lg40

Draufsicht\Ø10\lg50

Draufsicht\Ø10\lg60

Draufsicht\Ø10\lg70

Draufsicht\Ø10\lg80

Draufsicht\Ø10\lg90

Draufsicht\Ø12\lg100

Draufsicht\Ø12\lg120

Draufsicht\Ø12\lg30

Draufsicht\Ø12\lg40

Draufsicht\Ø12\lg50

Draufsicht\Ø12\lg60

Draufsicht\Ø12\lg70

Draufsicht\Ø12\lg80

Draufsicht\Ø12\lg90

Draufsicht\Ø4\lg16

Draufsicht\Ø4\lg20

Draufsicht\Ø4\lg25

Draufsicht\Ø4\lg30

Draufsicht\Ø4\lg35

Draufsicht\Ø4\lg40

Draufsicht\Ø5\lg16

Draufsicht\Ø5\lg20

Draufsicht\Ø5\lg25

Draufsicht\Ø5\lg30

Draufsicht\Ø5\lg35

Draufsicht\Ø5\lg40

Draufsicht\Ø5\lg45

Draufsicht\Ø5\lg50

Draufsicht\Ø5\lg60

Draufsicht\Ø6\lg100

Draufsicht\Ø6\lg20

Draufsicht\Ø6\lg25

Draufsicht\Ø6\lg30

Draufsicht\Ø6\lg35

Draufsicht\Ø6\lg40

Draufsicht\Ø6\lg45

Draufsicht\Ø6\lg50

Draufsicht\Ø6\lg60

Draufsicht\Ø6\lg70

Draufsicht\Ø6\lg80

Draufsicht\Ø6\lg90

Draufsicht\Ø8\lg100

Draufsicht\Ø8\lg110

Draufsicht\Ø8\lg120

Draufsicht\Ø8\lg25

Draufsicht\Ø8\lg30

Draufsicht\Ø8\lg35

Draufsicht\Ø8\lg40

Draufsicht\Ø8\lg45

Draufsicht\Ø8\lg50

Draufsicht\Ø8\lg60

Draufsicht\Ø8\lg70

Draufsicht\Ø8\lg80

Draufsicht\Ø8\lg90

Untersicht\Ø10\lg100

Untersicht\Ø10\lg120

Untersicht\Ø10\lg30

Untersicht\Ø10\lg35

Untersicht\Ø10\lg40

Untersicht\Ø10\lg45

Untersicht\Ø10\lg50

Untersicht\Ø10\lg60

Untersicht\Ø10\lg70

Untersicht\Ø10\lg80

Untersicht\Ø10\lg90

Untersicht\Ø12\lg100

Untersicht\Ø12\lg120

Untersicht\Ø12\lg30

Untersicht\Ø12\lg40

Untersicht\Ø12\lg50

Untersicht\Ø12\lg60

Untersicht\Ø12\lg70

Untersicht\Ø12\lg80

Untersicht\Ø12\lg90

Untersicht\Ø4\lg16

Untersicht\Ø4\lg20

Untersicht\Ø4\lg25

Untersicht\Ø4\lg30

Untersicht\Ø4\lg35

Untersicht\Ø4\lg40

Untersicht\Ø5\lg16

Untersicht\Ø5\lg20

Untersicht\Ø5\lg25

Untersicht\Ø5\lg30

Untersicht\Ø5\lg35

Untersicht\Ø5\lg40

Untersicht\Ø5\lg45

Untersicht\Ø5\lg50

Untersicht\Ø5\lg60

Untersicht\Ø6\lg100

Untersicht\Ø6\lg20

Untersicht\Ø6\lg25

Untersicht\Ø6\lg30

Untersicht\Ø6\lg35

Untersicht\Ø6\lg40

Untersicht\Ø6\lg45

Untersicht\Ø6\lg50

Untersicht\Ø6\lg60

Untersicht\Ø6\lg70

Untersicht\Ø6\lg80

Untersicht\Ø6\lg90

Untersicht\Ø8\lg100

Untersicht\Ø8\lg110

Untersicht\Ø8\lg120

Untersicht\Ø8\lg25

Untersicht\Ø8\lg30

Untersicht\Ø8\lg35

Untersicht\Ø8\lg40

Untersicht\Ø8\lg45

Untersicht\Ø8\lg50

Untersicht\Ø8\lg60

Untersicht\Ø8\lg70

Untersicht\Ø8\lg80

Untersicht\Ø8\lg90


416: 3D Holzschrauben DIN 7995, 7996, 7997

Autor: Michel Christiaens

Bibliotheksinhalt "(3D) Holzschrauben DIN 7995" (Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz)

Draufsicht\Ø2,5\lg10

Draufsicht\Ø2,5\lg12

Draufsicht\Ø2,5\lg16

Draufsicht\Ø2,5\lg20

Draufsicht\Ø2,5\lg25

Draufsicht\Ø2,5\lg30

Draufsicht\Ø3,5\lg10

Draufsicht\Ø3,5\lg12

Draufsicht\Ø3,5\lg16

Draufsicht\Ø3,5\lg20

Draufsicht\Ø3,5\lg25

Draufsicht\Ø3,5\lg30

Draufsicht\Ø3,5\lg35

Draufsicht\Ø3,5\lg40

Draufsicht\Ø3,5\lg45

Draufsicht\Ø3,5\lg50

Draufsicht\Ø3,5\lg60

Draufsicht\Ø3\lg10

Draufsicht\Ø3\lg12

Draufsicht\Ø3\lg16

Draufsicht\Ø3\lg20

Draufsicht\Ø3\lg25

Draufsicht\Ø3\lg30

Draufsicht\Ø3\lg35

Draufsicht\Ø3\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg12

Draufsicht\Ø4,5\lg16

Draufsicht\Ø4,5\lg20

Draufsicht\Ø4,5\lg25

Draufsicht\Ø4,5\lg30

Draufsicht\Ø4,5\lg35

Draufsicht\Ø4,5\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg45

Draufsicht\Ø4,5\lg50

Draufsicht\Ø4,5\lg60

Draufsicht\Ø4,5\lg70

Draufsicht\Ø4\lg10

Draufsicht\Ø4\lg12

Draufsicht\Ø4\lg16

Draufsicht\Ø4\lg20

Draufsicht\Ø4\lg25

Draufsicht\Ø4\lg30

Draufsicht\Ø4\lg35

Draufsicht\Ø4\lg40

Draufsicht\Ø4\lg45

Draufsicht\Ø4\lg50

Draufsicht\Ø4\lg60

Draufsicht\Ø4\lg70

Draufsicht\Ø4\lg80

Draufsicht\Ø5\lg100

Draufsicht\Ø5\lg16

Draufsicht\Ø5\lg20

Draufsicht\Ø5\lg25

Draufsicht\Ø5\lg30

Draufsicht\Ø5\lg35

Draufsicht\Ø5\lg40

Draufsicht\Ø5\lg45

Draufsicht\Ø5\lg50

Draufsicht\Ø5\lg60

Draufsicht\Ø5\lg70

Draufsicht\Ø5\lg80

Draufsicht\Ø5\lg90

Draufsicht\Ø6\lg100

Draufsicht\Ø6\lg20

Draufsicht\Ø6\lg25

Draufsicht\Ø6\lg30

Draufsicht\Ø6\lg35

Draufsicht\Ø6\lg40

Draufsicht\Ø6\lg45

Draufsicht\Ø6\lg50

Draufsicht\Ø6\lg60

Draufsicht\Ø6\lg70

Draufsicht\Ø6\lg80

Draufsicht\Ø6\lg90

Untersicht\Ø2,5\lg10

Untersicht\Ø2,5\lg12

Untersicht\Ø2,5\lg16

Untersicht\Ø2,5\lg20

Untersicht\Ø2,5\lg25

Untersicht\Ø2,5\lg30

Untersicht\Ø3,5\lg10

Untersicht\Ø3,5\lg12

Untersicht\Ø3,5\lg16

Untersicht\Ø3,5\lg20

Untersicht\Ø3,5\lg25

Untersicht\Ø3,5\lg30

Untersicht\Ø3,5\lg35

Untersicht\Ø3,5\lg40

Untersicht\Ø3,5\lg45

Untersicht\Ø3,5\lg50

Untersicht\Ø3,5\lg60

Untersicht\Ø3\lg10

Untersicht\Ø3\lg12

Untersicht\Ø3\lg16

Untersicht\Ø3\lg20

Untersicht\Ø3\lg25

Untersicht\Ø3\lg30

Untersicht\Ø3\lg35

Untersicht\Ø3\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg12

Untersicht\Ø4,5\lg16

Untersicht\Ø4,5\lg20

Untersicht\Ø4,5\lg25

Untersicht\Ø4,5\lg30

Untersicht\Ø4,5\lg35

Untersicht\Ø4,5\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg45

Untersicht\Ø4,5\lg50

Untersicht\Ø4,5\lg60

Untersicht\Ø4,5\lg70

Untersicht\Ø4\lg10

Untersicht\Ø4\lg12

Untersicht\Ø4\lg16

Untersicht\Ø4\lg20

Untersicht\Ø4\lg25

Untersicht\Ø4\lg30

Untersicht\Ø4\lg35

Untersicht\Ø4\lg40

Untersicht\Ø4\lg45

Untersicht\Ø4\lg50

Untersicht\Ø4\lg60

Untersicht\Ø4\lg70

Untersicht\Ø4\lg80

Untersicht\Ø5\lg100

Untersicht\Ø5\lg16

Untersicht\Ø5\lg20

Untersicht\Ø5\lg25

Untersicht\Ø5\lg30

Untersicht\Ø5\lg35

Untersicht\Ø5\lg40

Untersicht\Ø5\lg45

Untersicht\Ø5\lg50

Untersicht\Ø5\lg60

Untersicht\Ø5\lg70

Untersicht\Ø5\lg80

Untersicht\Ø5\lg90

Untersicht\Ø6\lg100

Untersicht\Ø6\lg20

Untersicht\Ø6\lg25

Untersicht\Ø6\lg30

Untersicht\Ø6\lg35

Untersicht\Ø6\lg40

Untersicht\Ø6\lg45

Untersicht\Ø6\lg50

Untersicht\Ø6\lg60

Untersicht\Ø6\lg70

Untersicht\Ø6\lg80

Untersicht\Ø6\lg90

Bibliotheksinhalt "(3D) Holzschrauben DIN 7996" (Halbrundkopf mit Kreuzschlitz)

Draufsicht\Ø2,5\lg10

Draufsicht\Ø2,5\lg12

Draufsicht\Ø2,5\lg16

Draufsicht\Ø2,5\lg20

Draufsicht\Ø2,5\lg25

Draufsicht\Ø2,5\lg30

Draufsicht\Ø3,5\lg10

Draufsicht\Ø3,5\lg12

Draufsicht\Ø3,5\lg16

Draufsicht\Ø3,5\lg20

Draufsicht\Ø3,5\lg25

Draufsicht\Ø3,5\lg30

Draufsicht\Ø3,5\lg35

Draufsicht\Ø3,5\lg40

Draufsicht\Ø3,5\lg45

Draufsicht\Ø3,5\lg50

Draufsicht\Ø3,5\lg60

Draufsicht\Ø3\lg10

Draufsicht\Ø3\lg12

Draufsicht\Ø3\lg16

Draufsicht\Ø3\lg20

Draufsicht\Ø3\lg25

Draufsicht\Ø3\lg30

Draufsicht\Ø3\lg35

Draufsicht\Ø3\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg12

Draufsicht\Ø4,5\lg16

Draufsicht\Ø4,5\lg20

Draufsicht\Ø4,5\lg25

Draufsicht\Ø4,5\lg30

Draufsicht\Ø4,5\lg35

Draufsicht\Ø4,5\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg45

Draufsicht\Ø4,5\lg50

Draufsicht\Ø4,5\lg60

Draufsicht\Ø4,5\lg70

Draufsicht\Ø4\lg10

Draufsicht\Ø4\lg12

Draufsicht\Ø4\lg16

Draufsicht\Ø4\lg20

Draufsicht\Ø4\lg25

Draufsicht\Ø4\lg30

Draufsicht\Ø4\lg35

Draufsicht\Ø4\lg40

Draufsicht\Ø4\lg45

Draufsicht\Ø4\lg50

Draufsicht\Ø4\lg60

Draufsicht\Ø4\lg70

Draufsicht\Ø4\lg80

Draufsicht\Ø5\lg100

Draufsicht\Ø5\lg16

Draufsicht\Ø5\lg20

Draufsicht\Ø5\lg25

Draufsicht\Ø5\lg30

Draufsicht\Ø5\lg35

Draufsicht\Ø5\lg40

Draufsicht\Ø5\lg45

Draufsicht\Ø5\lg50

Draufsicht\Ø5\lg60

Draufsicht\Ø5\lg70

Draufsicht\Ø5\lg80

Draufsicht\Ø5\lg90

Draufsicht\Ø6\lg100

Draufsicht\Ø6\lg20

Draufsicht\Ø6\lg25

Draufsicht\Ø6\lg30

Draufsicht\Ø6\lg35

Draufsicht\Ø6\lg40

Draufsicht\Ø6\lg45

Draufsicht\Ø6\lg50

Draufsicht\Ø6\lg60

Draufsicht\Ø6\lg70

Draufsicht\Ø6\lg80

Draufsicht\Ø6\lg90

Untersicht\Ø2,5\lg10

Untersicht\Ø2,5\lg12

Untersicht\Ø2,5\lg16

Untersicht\Ø2,5\lg20

Untersicht\Ø2,5\lg25

Untersicht\Ø2,5\lg30

Untersicht\Ø3,5\lg10

Untersicht\Ø3,5\lg12

Untersicht\Ø3,5\lg16

Untersicht\Ø3,5\lg20

Untersicht\Ø3,5\lg25

Untersicht\Ø3,5\lg30

Untersicht\Ø3,5\lg35

Untersicht\Ø3,5\lg40

Untersicht\Ø3,5\lg45

Untersicht\Ø3,5\lg50

Untersicht\Ø3,5\lg60

Untersicht\Ø3\lg10

Untersicht\Ø3\lg12

Untersicht\Ø3\lg16

Untersicht\Ø3\lg20

Untersicht\Ø3\lg25

Untersicht\Ø3\lg30

Untersicht\Ø3\lg35

Untersicht\Ø3\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg12

Untersicht\Ø4,5\lg16

Untersicht\Ø4,5\lg20

Untersicht\Ø4,5\lg25

Untersicht\Ø4,5\lg30

Untersicht\Ø4,5\lg35

Untersicht\Ø4,5\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg45

Untersicht\Ø4,5\lg50

Untersicht\Ø4,5\lg60

Untersicht\Ø4,5\lg70

Untersicht\Ø4\lg10

Untersicht\Ø4\lg12

Untersicht\Ø4\lg16

Untersicht\Ø4\lg20

Untersicht\Ø4\lg25

Untersicht\Ø4\lg30

Untersicht\Ø4\lg35

Untersicht\Ø4\lg40

Untersicht\Ø4\lg45

Untersicht\Ø4\lg50

Untersicht\Ø4\lg60

Untersicht\Ø4\lg70

Untersicht\Ø4\lg80

Untersicht\Ø5\lg100

Untersicht\Ø5\lg16

Untersicht\Ø5\lg20

Untersicht\Ø5\lg25

Untersicht\Ø5\lg30

Untersicht\Ø5\lg35

Untersicht\Ø5\lg40

Untersicht\Ø5\lg45

Untersicht\Ø5\lg50

Untersicht\Ø5\lg60

Untersicht\Ø5\lg70

Untersicht\Ø5\lg80

Untersicht\Ø5\lg90

Untersicht\Ø6\lg100

Untersicht\Ø6\lg20

Untersicht\Ø6\lg25

Untersicht\Ø6\lg30

Untersicht\Ø6\lg35

Untersicht\Ø6\lg40

Untersicht\Ø6\lg45

Untersicht\Ø6\lg50

Untersicht\Ø6\lg60

Untersicht\Ø6\lg70

Untersicht\Ø6\lg80

Untersicht\Ø6\lg90

Bibliotheksinhalt "(3D) Holzschrauben DIN 7997" (Senkkopf mit Kreuzschlitz)

Draufsicht\Ø2,5\lg10

Draufsicht\Ø2,5\lg12

Draufsicht\Ø2,5\lg16

Draufsicht\Ø2,5\lg20

Draufsicht\Ø2,5\lg25

Draufsicht\Ø2,5\lg30

Draufsicht\Ø3,5\lg10

Draufsicht\Ø3,5\lg12

Draufsicht\Ø3,5\lg16

Draufsicht\Ø3,5\lg20

Draufsicht\Ø3,5\lg25

Draufsicht\Ø3,5\lg30

Draufsicht\Ø3,5\lg35

Draufsicht\Ø3,5\lg40

Draufsicht\Ø3,5\lg45

Draufsicht\Ø3,5\lg50

Draufsicht\Ø3,5\lg60

Draufsicht\Ø3\lg10

Draufsicht\Ø3\lg12

Draufsicht\Ø3\lg16

Draufsicht\Ø3\lg20

Draufsicht\Ø3\lg25

Draufsicht\Ø3\lg30

Draufsicht\Ø3\lg35

Draufsicht\Ø3\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg12

Draufsicht\Ø4,5\lg16

Draufsicht\Ø4,5\lg20

Draufsicht\Ø4,5\lg25

Draufsicht\Ø4,5\lg30

Draufsicht\Ø4,5\lg35

Draufsicht\Ø4,5\lg40

Draufsicht\Ø4,5\lg45

Draufsicht\Ø4,5\lg50

Draufsicht\Ø4,5\lg60

Draufsicht\Ø4,5\lg70

Draufsicht\Ø4\lg10

Draufsicht\Ø4\lg12

Draufsicht\Ø4\lg16

Draufsicht\Ø4\lg20

Draufsicht\Ø4\lg25

Draufsicht\Ø4\lg30

Draufsicht\Ø4\lg35

Draufsicht\Ø4\lg40

Draufsicht\Ø4\lg45

Draufsicht\Ø4\lg50

Draufsicht\Ø4\lg60

Draufsicht\Ø4\lg70

Draufsicht\Ø4\lg80

Draufsicht\Ø5\lg100

Draufsicht\Ø5\lg16

Draufsicht\Ø5\lg20

Draufsicht\Ø5\lg25

Draufsicht\Ø5\lg30

Draufsicht\Ø5\lg35

Draufsicht\Ø5\lg40

Draufsicht\Ø5\lg45

Draufsicht\Ø5\lg50

Draufsicht\Ø5\lg60

Draufsicht\Ø5\lg70

Draufsicht\Ø5\lg80

Draufsicht\Ø5\lg90

Draufsicht\Ø6\lg100

Draufsicht\Ø6\lg20

Draufsicht\Ø6\lg25

Draufsicht\Ø6\lg30

Draufsicht\Ø6\lg35

Draufsicht\Ø6\lg40

Draufsicht\Ø6\lg45

Draufsicht\Ø6\lg50

Draufsicht\Ø6\lg60

Draufsicht\Ø6\lg70

Draufsicht\Ø6\lg80

Draufsicht\Ø6\lg90

Untersicht\Ø2,5\lg10

Untersicht\Ø2,5\lg12

Untersicht\Ø2,5\lg16

Untersicht\Ø2,5\lg20

Untersicht\Ø2,5\lg25

Untersicht\Ø2,5\lg30

Untersicht\Ø3,5\lg10

Untersicht\Ø3,5\lg12

Untersicht\Ø3,5\lg16

Untersicht\Ø3,5\lg20

Untersicht\Ø3,5\lg25

Untersicht\Ø3,5\lg30

Untersicht\Ø3,5\lg35

Untersicht\Ø3,5\lg40

Untersicht\Ø3,5\lg45

Untersicht\Ø3,5\lg50

Untersicht\Ø3,5\lg60

Untersicht\Ø3\lg10

Untersicht\Ø3\lg12

Untersicht\Ø3\lg16

Untersicht\Ø3\lg20

Untersicht\Ø3\lg25

Untersicht\Ø3\lg30

Untersicht\Ø3\lg35

Untersicht\Ø3\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg12

Untersicht\Ø4,5\lg16

Untersicht\Ø4,5\lg20

Untersicht\Ø4,5\lg25

Untersicht\Ø4,5\lg30

Untersicht\Ø4,5\lg35

Untersicht\Ø4,5\lg40

Untersicht\Ø4,5\lg45

Untersicht\Ø4,5\lg50

Untersicht\Ø4,5\lg60

Untersicht\Ø4,5\lg70

Untersicht\Ø4\lg10

Untersicht\Ø4\lg12

Untersicht\Ø4\lg16

Untersicht\Ø4\lg20

Untersicht\Ø4\lg25

Untersicht\Ø4\lg30

Untersicht\Ø4\lg35

Untersicht\Ø4\lg40

Untersicht\Ø4\lg45

Untersicht\Ø4\lg50

Untersicht\Ø4\lg60

Untersicht\Ø4\lg70

Untersicht\Ø4\lg80

Untersicht\Ø5\lg100

Untersicht\Ø5\lg16

Untersicht\Ø5\lg20

Untersicht\Ø5\lg25

Untersicht\Ø5\lg30

Untersicht\Ø5\lg35

Untersicht\Ø5\lg40

Untersicht\Ø5\lg45

Untersicht\Ø5\lg50

Untersicht\Ø5\lg60

Untersicht\Ø5\lg70

Untersicht\Ø5\lg80

Untersicht\Ø5\lg90

Untersicht\Ø6\lg100

Untersicht\Ø6\lg20

Untersicht\Ø6\lg25

Untersicht\Ø6\lg30

Untersicht\Ø6\lg35

Untersicht\Ø6\lg40

Untersicht\Ø6\lg45

Untersicht\Ø6\lg50

Untersicht\Ø6\lg60

Untersicht\Ø6\lg70

Untersicht\Ø6\lg80

Untersicht\Ø6\lg90