Copyright: Copyright des Hilfetextes bei R. Tchorz


Inhalte einfügen

Inhalte einfügen                 siehe auch:

Manche Programme legen ihre Daten in verschiedenen Formaten gleichzeitig in der Zwischenablage ab.

Wenn Sie Daten über den Menüpunkt Einfügen ins Rechenblatt einfügen, so wählt QuickCalc immer das offenbar geeignetere selbst aus. Mit dem Menüpunkt Inhalte einfügen können Sie das Datenformat selbst bestimmen, das eingefügt werden soll.

Wenn die Daten von einem OLE-Server stammen, so trägt QuickCalc in der Dialogbox auch die Quelle der Daten ein, sonst steht dort als Quelle lediglich 'unbekannt'.

Einfügen

Dies ist die Standardeinstellung der Dialogbox. Ist diese Option aktiviert, lassen sich sowohl Text, Grafiken, QuickCalc-Daten und OLE-Objekte in das Rechenblatt einfügen.

Verknüpfen und einfügen

Diese Option können Sie nur dann wählen, wenn sich ein verknüpftes OLE-Objekt in der Zwischenablage befindet.

Symbol anzeigen

Diese Option ist ebenfalls nur bei OLE-Objekten verfügbar. Ist diese Option aktiviert, wird nach dem Einfügen des Objekts lediglich das Symbol des Programms dargestellt, das dieses Objekt erzeugt hat. Sie können diese Darstellung später über den lokalen Menüpunkt Umwandeln des OLE-Objekts ändern.


Umwandeln

Umwandeln                       siehe auch:

Mit der Dialogbox Umwandeln können Sie den Typ eines OLE-Objekts und die Symboldarstellung des Objekts ändern.

Ebenfalls kann ein anderes Symbol und / oder eine andere Symbolunterschrift gewählt werden.

In welchen Typ das Objekt konvertiert werden kann, hängt vom jeweiligen Typ ab.

Den Typ von verknüpften Objekten können Sie nicht innerhalb von QuickCalc ändern. Dazu müssen Sie die Anwendung (Programm) verwenden, mit der das Objekt erstellt wurde.


Verknüpfungen

Verknüpfungen                siehe auch:OLE-Grundlagen

 Mit der rechten Maustaste über dem Objekt

Dieser Menüpunkt ist nur dann verfügbar, wenn Ihr Rechenblock verknüpfte OLE-Objekte enthält. Das lokale Menü eines entsprechenden OLE-Objekts besitzt ebenfalls einen solchen Menüpunkt.

Automatisch oder manuell

Normalerweise erfolgt die Aktualisierung von verknüpften OLE-Objekten automatisch. Dies bedeutet, wenn der OLE-Server die verbundene Datei ändert, so ändert sich das entsprechende Objekt innerhalb von QuickCalc ebenfalls. Wenn Sie eine QuickCalc-Datei laden, die verknüpfte Objekte enthält, so werden die OLE-Objekte aktualisiert. Dies ist erforderlich, weil sich die verknüpften Dateien ja seit dem letztem Speichern der QuickCalc-Datei geändert haben könnten.

Wählen Sie manuell, dann werden die Objekte nicht mehr automatisch nach dem Laden eines Rechenblocks aktualisiert, was das Laden der Daten beschleunigt. Ebenfalls ändern sich die Objekte nicht mehr automatisch, wenn der OLE-Server die Datei ändert. Sie müssen in diesem Fall eine Aktualisierung über diesen Dialog durchführen.

Normalerweise sollten Sie automatisch wählen, da diese Art die geringsten Probleme bereitet.

Aktualisieren

Führt die Aktualisierung des gewählten OLE-Objekts durch. Dies ist eigentlich nur dann erforderlich, wenn Sie eine manuelle Aktualisierung gewählt haben oder wenn Sie das verknüpfte Objekt extern verändert haben.

Quelle öffnen

In Abhängigkeit des jeweiligen OLE-Objekts wird es aktiviert bzw. bearbeitet.

Quelle ändern

In der erscheinenden Dialogbox können Sie eine andere Datei für die Verknüpfung angeben.

Verknüpfung lösen

Dies löst die Verbindung zum OLE-Server. Aus dem verknüpften Objekt wird dann ein statisches Objekt.

Wenn Sie die Verknüpfung gelöst haben, so haben Sie keine Möglichkeit mehr, das OLE-Objekt zu aktivieren oder zu bearbeiten. Es erscheint lediglich das Bild dieses Objekts. Bei einigen OLE-Objekten können Sie es mit Hilfe des lokalen Menüpunkts Umwandeln eventuell in ein eingebettetes Objekt konvertieren.

Verknüpfung ändern

Für das gewählte Objekt können Sie eine neue Datei mittels einer Standard-Dateidialogbox auswählen.


OLE-Objekt aktivieren

Objekt                   siehe auch:OLE-Grundlagen

 Mit der rechten Maustaste über dem Objekt

Mit diesem Menüpunkt können Sie Tätigkeiten mit dem OLE-Objekt durchführen. Wie dieser Menüpunkt genau aussieht ist abhängig vom jeweiligen OLE-Objekt. Typische Aktionen sind zum Beispiel Bearbeiten und Aktivieren oder Abspielen.

Der Menüpunkt ist unabhängig davon, ob ein Objekt eingebettet oder mit einer Datei verknüpft ist.


Objekt einfügen

Objekt einfügen                        siehe auch:

Mit Hilfe dieses Menüpunktes fügen Sie ein eingebettetes OLE-Objekt ein.

Es erscheint eine Dialogbox, in der alle auf Ihren Rechnern verfügbaren OLE-Server  aufgelistet sind.

Wählen Sie zunächst den gewünschten Server aus und betätigen dann den Schalter Ok.

Daraufhin wird der Server gestartet und Sie haben die Gelegenheit, das Objekt zu erstellen, das dann in das Rechenblatt eingefügt wird.

Neu erstellen:

Ist diese Option gewählt, so wird ein eingebettetes OLE-Objekt erstellt.

Von Datei erstellen:

Mit dieser Option erstellen Sie ein Paket-Objekt. Mit Hilfe eines Pakets können Sie beliebige Daten ins Rechenblatt einfügen. Normalerweise fügt QuickCalc eine Kopie dieser Datei als Paket ein. Wenn Sie jedoch die Option Verknüpfung wählen, so erstellt QuickCalc ein Paket, das lediglich eine Verknüpfung zu dieser Datei enthält.

Symbol anzeigen:

Ist diese Option aktiviert, wird nach dem Einfügen des Objekts lediglich das Symbol des Programms dargestellt, das dieses Objekt erzeugt hat. Sie können diese Darstellung später über das lokale Menü des OLE-Objekts ändern.

Mit Drag & Drop können Sie meistens bequemer OLE-Objekte in einer Datei einfügen.


OLE-Grundlagen

OLE-Grundlagen	siehe auch:

QuickCalc kann keine Bitmaps erstellen geschweige denn gar bearbeiten. Ist aber weiter auch nicht schlimm, denn Sie verfügen ja mit dem Programm Paintbrush bereits über eine Anwendung, die dies kann. Das einzigste Problem besteht nur darin, diese Bitmap in das Rechenblatt von QuickCalc zu integrieren und daraus auch wieder bearbeiten zu können.

Die Firma Microsoft hat dazu das Verfahren OLE (Object linking and embedding) erfunden, das all diese Probleme lösen soll. Natürlich beschränkt sich dies nicht nur auf Grafiken, sondern es ist auch möglich, solche Dinge Video-Clips (meist als Pakete) zu integrieren.

Wie der Name OLE schon sagt, gibt es zwei verschiedenen Arten, wie die Daten eines Objekts gespeichert werden. Bei einer Grafik wären dies zum Beispiel die Daten der Grafik.

Eingebettete Objekte (embedded)

Bei einem eingebetteten Objekt werden die Daten des Objekts zusammen mit der QuickCalc-Datei gespeichert. Werden diese Daten bearbeitet, so werden diese ebenfalls zusammen mit den Daten von QuickCalc gespeichert. Es existiert also keine Datei, in der zum Beispiel nur die Grafik enthalten wäre.

Pakete sind immer eingebettete Objekte.

Verknüpfte Objekte (linking)

Bei einem verknüpften Objekt stehen die vollständigen Daten des Objekts in einer separaten Datei. QuickCalc speichert lediglich den Namen des Servers und den Dateinamen. Veränderte Daten werden ebenfalls immer in der Datei des OLE-Servers gespeichert, bei Paintbrush zum Beispiel in einer Grafikdatei.

Alle Änderungen an den Daten des OLE-Objekts ziehen Änderungen in allen anderen OLE-Clients nach sich, die ebenfalls eine Verknüpfung mit dieser Datei eingefügt haben.

OLE hat neben Vorteilen leider auch eine Menge Nachteile. So gibt es kein Standardformat für die OLE-Daten. Wenn Sie zum Beispiel ein Objekt einfügen, das mit der Anwendung ABC erstellt wurde, so können Sie die Daten nur auf Rechnern bearbeiten, auf denen ebenfalls die Anwendung ABC installiert ist. Also sollte OLE mit Bedacht angewandt werden, sollen die QuickCalc-Dateien mit anderen Anwendern ausgetauscht werden.


OLE-Pakete

OLE-Pakete                      OLE-Grundlagen

OLE-Objekte sind all die Dinge, die von speziellen Windows-Programmen, den OLE-Servern erstellt und bearbeitet werden. Mit den Paketen ist es möglich, auch Daten von Programmen in ein Dokument einzubetten, das kein OLE-Server ist.

So fügen Sie Pakete in ein QuickCalc-Rechenblatt ein:

Zunächst klicken Sie das Feld auf dem Rechenblatt an, in dem das Paket eingefügt werden soll. Danach haben Sie zwei Möglichkeiten, dort ein Paket einzufügen.

Über den Menüpunkt Bearbeiten / Objekt einfügen

- Wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Dialogbox den Eintrag Paket aus. Es wird dann ein spezielles Windows-Programm gestartet, mit dem Sie so ein Paket erzeugen und bearbeiten können.

- Oder wählen Sie die Option Von Datei erstellen innerhalb der Dialogbox. Hierbei haben Sie zudem die Möglichkeit, eine Kopie (eingebettet) der Datei oder eine Referenz zu dieser Datei (verknüpft) zu erstellen. Programmdateien sollten zweckmäßigerweise immer als ein verknüpftes Paket eingefügt werden, da im anderen Fall sehr viel Speicherplatz benötigt wird.

Mit Hilfe des Dateimanagers

- Wählen Sie im Dateimanager die Datei aus, die als Paket eingebettet werden soll. Dies kann eine beliebige Datei, also auch ein Programm, sein.

Ein Paket mit eingebetteten Daten erstellen:

- Ziehen Sie dann diese Datei über das Fenster von QuickCalc und lassen dort die Datei fallen. Wichtig dabei ist, daß das Fenster von QuickCalc nicht zum Symbol verkleinert sein darf. In diesem Fall würde QuickCalc versuchen, diese Datei als einen Rechenblock zu laden.

Ein Paket mit verknüpften Daten erstellen:

- Drücken Sie, bevor die Maustaste loslassen, die beiden Tasten Strg und Umschalt gleichzeitig.

Der Speicherbedarf eines Pakets, das eine Kopie der Daten enthält, kann sehr umfangreich sein. Speziell bei Programmdateien sollte man deshalb ein Paket erstellen, das lediglich eine Verknüpfung zu der Datei enthält.


Drag & Drop

Drag & Drop                              siehe auch:

Mit Drag & Drop (ziehen und fallen lassen) können Sie OLE-Objekte schnell und einfach zwischen verschiedenen Dateien austauschen.

Mit QuickCalc können Sie OLE-Objekte sowohl aus anderen Anwendungen in ein Rechenblatt einfügen wie aber auch OLE-Objekte aus einem Rechenblatt heraus in eine andere Anwendung exportieren.

Nicht jede Anwendung unterstützt Drag & Drop. Die betreffenden Anwendungen müssen zumindest OLE2 oder höher unterstützen; in OLE1 war diese Eigenschaft noch nicht vorhanden. Wenn der Mauszeiger sich sich in ein kleines Verbotsschild verwandelt, so können Sie das Objekt dort nicht fallen lassen.

Ein OLE-Objekt verschieben

Aus QuickCalc zu einer anderen Anwendung bzw. Dokument:

- Klicken Sie zunächst das OLE-Objekt auf dem Rechenblatt an. Dieses wird nun in einem Grafikfenster dargestellt.

- Drücken nochmals die linke Maustaste über dem Grafikfenster und halten diese gedrückt.

- Bewegen Sie nun den Mauszeiger zum Fenster der Zielanwendung und lassen dort die Maustaste wieder los.

- Das OLE-Objekt wird nun in das Zieldokument eingefügt und aus dem Rechenblatt von QuickCalc entfernt.

Wichtig ! Einige Anwendungen reagieren nur dann, wenn auch noch neben der Maustaste die Shift-Taste gedrückt ist. In QuickCalc können Sie sowohl mit wie aber auch ohne SHIFT-Taste arbeiten.

Aus einer Anwendung zu QuickCalc:

- Meistens müssen Sie in der entsprechenden Anwendung das Objekt anklicken und dann den Mauszeiger verschieben. Im Zweifelsfall ziehen Sie die Anleitung der Anwendung zu Rate.

- Wenn sich der Mauszeiger über ein Rechenblatt von QuickCalc befindet, lassen Sie in der gewünschten Zelle des Rechenblatts die linke Maustaste los.

- Das OLE-Objekt wird aus der anderen Anwendung entfernt und nun in das Rechenblatt von QuickCalc eingetragen.

Ein OLE-Objekt kopieren

Die generelle Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Verschieben von Objekten. Sie müssen aber die STRG-Taste gedrückt halten.

Wichtig ! Beim Kopieren dürfen Sie die SHIFT-Taste nicht zusätzlich gedrückt halten, da diese Tastenkombination eine andere Bedeutung hat (siehe unten).

Ein Verknüpfung mit Drag & Drop einfügen

Die generelle Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Verschieben von Objekten. Sie müssen aber die beiden Tasten STRG und SHIFT gleichzeitig gedrückt halten.


OLE-Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Server-Anwendung konnte nicht gestartet werden.

Die Anwendung, die für die Bearbeitung oder für das Abspielen eines OLE-Objekts nötig ist, konnte nicht gestartet werden.

Ursache hierfür kann sein, daß die Programmdatei in der Zwischenzeit gelöscht oder umbenannt wurde. Auch wenn Sie die Programmdatei des OLE-Servers in ein anderes Verzeichnis verschieben, kann diese Fehlermeldung erscheinen.

Anmerkung: Windows enthält intern eine Datenbank, in der alle installierten OLE-Server registriert sind. Wird ein OLE-Server einfach nur gelöscht, so ist diese Datenbank nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das gleiche geschieht, wenn ein Server in ein anderes Verzeichnis verschoben wird.

Abhilfe:

Versuchen Sie mit dem Setup-Programms des OLE-Servers, die Registrierungsdatenbank von Windows zu aktualisieren. Eventuell müssen Sie das betreffende Programm komplett neu installieren.

Die Server-Anwendung konnte das Dokument nicht öffnen.

Die Fehlermeldung erhalten Sie nur bei verknüpften OLE-Objekten. Bei diesen OLE-Objekten stehen die Daten in einer separaten Datei. Diese Datei konnte der OLE-Server nicht öffnen.

Ursachen hierfür können sein, daß die Datei gelöscht wurde oder umbenannt wurde. Dies gleiche kann passieren, wird eine Datei in anderes Verzeichnis oder Laufwerk verschoben.

Abhilfe:

Mit dem Menüpunkt Verknüpfung aus dem lokalen Menü des OLE-Objekts können Sie eine neue Datei für die Verknüpfung angegeben.

Das Objekt konnte nicht erstellt werden.

Eventuell ist die Server-Anwendung nicht richtig installiert oder die Anwendung kann mit den Daten aus der Zwischenablage kein OLE-Objekt erzeugen.

Das Programm Share ist nicht installiert.

Nur Windows 3.x. Share ist ein Hilfsprogramm, das den gemeinsamen Dateizugriff verschiedener Anwendungen auf eine Datei regelt.  Für OLE2 muß Share unbedingt installiert sein.

Abhilfe:

Fügen Sie in der Autoexec.bat die Zeile

Share

ein und booten Sie Ihren Rechner neu.

Interner Programmfehler mit OLE

Diese Fehlermeldung dürfte eigentlich nie auftreten. Die mit ausgegebene Fehlernummer erleichtert das Aufspüren der Fehlerart. Bei Rückfragen geben Sie bitte diese Fehlernummer mit an.


siehe auch:

Einfügen

Objekt einfügen

OLE-Grundlagen


siehe auch:

Inhalte einfügen

Objekt einfügen


siehe auch:

OLE-Grundlagen

Inhalte einfügen


siehe auch:

Inhalte einfügen

Objekt einfügen

Drag & Drop


Übersicht Diagramme

Übersicht der möglichen Diagramme

Folgende Diagrammtypen stellt QuickCalc bereit:

Balken - und Säulendiagramme

Kreisdiagramme 2D und 3D

Ringdiagramme 2D und 3D

Liniendiagramme

Funktiondiagramme

XY-Liniendiagramme

 Erstellen eines Diagramms:

- Klicken Sie zunächst ein leeres Feld auf dem Rechenblatt an

- Wählen Sie den Menüpunkt Grafik / Neues Diagramm oder klicken Sie auf den Schalter in der unteren Leiste

- In der Dialogbox können Sie dann den Diagrammtyp wählen

- Mit dem daraufhin erscheinenden Diagrammeditor fügen Sie Elemente ins Diagramm ein.

- Ist das Diagramm fertig, so schließen Sie den Diagrammeditor über sein Systemmenü.

Bearbeiten eines Diagramms:

- Klicken Sie auf das Diagramm

- Führen Sie dann einen Doppelklick aus oder rufen im lokalen Menü den Punkt Diagrammedior auf.

Die Größe des Diagramms ändern:

- Klicken Sie auf das Diagramm

- Sie können nun die Größe ändern, in dem Sie mit der Maus zur rechten unteren Ecke des Diagramms gehen.


Grafik importieren

Grafik importieren                  Grafik exportieren

Hiermit kann QuickCalc eine Bitmap-Grafik einlesen.

Diese Grafik muß mit einem anderen Programm, in der ein Regel Grafikprogramm wie zum Beispiel PC Paintbrush, erstellt worden sein.

Derzeit werden folgenden Grafikformate unterstützt:

Windows-Bitmaps, komprimiert und unkomprimiert

OS/2 - Bitmaps

PCX-Dateien

TIFF-Dateien

Von den TIFF-Dateien werden nur unkomprimierte Dateien und Dateien, die mit dem PackBit-Verfahren komprimiert wurden, unterstützt.

So fügen Sie eine Bitmap-Grafik ein:

- Klicken Sie das freie Feld an, in das die Grafik eingefügt werden soll

- Wählen den Menüpunkt 'Grafik / Importieren'

- Geben Sie in im Datei-Dialog die gewünschte Grafikdatei an

Im Gegensatz zum Grafik-Export ist es unerheblich, welches Dateiformat innerhalb des Dateiauswahldialogs gewählt wird. QuickCalc erkennt das Dateiformat anhand des Dateiinhalts.

Die Grafik kann nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch die Grafik exportieren, sie mit einem Grafikprogramm bearbeiten und anschließend wieder importieren.

Eventuell läßt sich auch das Verfahren mit Hilfe der Zwischenablage etwas vereinfachen.


Grafik exportieren

   Über dem lokalen Menü erreichbar mit Alt+F10

 Über dem lokalen Menü erreichbar mit der rechten Maustaste

Hiermit kann QuickCalc eine Bitmap-Grafik in eine Datei schreiben.

Derzeit werden folgenden Grafikformate unterstützt:

Windows-Bitmaps, komprimiert und unkomprimiert

OS/2 - Bitmaps

PCX-Dateien

TIFF-Dateien

Von den TIFF-Dateien werden nur unkomprimierte Dateien und Dateien, die mit dem 'PackBit'-Verfahren komprimiert wurden, unterstützt.

Ob es zweckmäßig ist, die Daten komprimiert zu speichern, hängt davon ab, mit welchem Programm Sie diese Daten verwenden wollen. So unterstützt zum Beispiel Paintbrush keine komprimierten Windows-Bitmap-Dateien.

So exportieren Sie eine Grafik:

- Klicken Sie die Grafik an linken oberen Ecke an

- Wählen Exportieren aus dem Menü 'Grafik' oder

- aus dem lokalen Menü, das Sie mit der rechte Maustaste erreichen

Beim Export ist es sehr wichtig, daß im Datei-Dialog das richtige Dateiformat angegeben wird. Nur dann wird die Grafik auch im jeweiligen Format gespeichert.


Bitmap zur Ablage

Bitmap-Grafik zur Ablage kopieren

   Über das lokale Menü erreichbar,  ALT+F10

   Über das lokale Menü erreichbar mit der rechten Maustaste

Kopiert eine Grafik zur Zwischenablage.

Diese Grafik steht dann anderen Windows-Programmen als Bitmap zur Verfügung.

Verwenden Sie bitte nicht den Menüpunkt 'Bearbeiten / Kopieren', da dann die Grafik in einem QuickCalc-internen Format zur Ablage kopiert wird, womit andere Programme nichts anfangen können.


Neues Diagramm

Neues Diagramm                     Diagrammeditor

Hiermit erstellen Sie ein neues Diagramm.

Wählen Sie bitte über einen der Schalter den entsprechenden Diagrammtyp aus.

So erstellen Sie ein Diagramm:

- Klicken Sie auf ein leeres Feld auf dem Rechenblatt

- Wählen im Menü 'Grafik' den Punkt 'Neues Diagramm'

-  Bearbeiten Sie das Diagramm mit dem Editor

-  Schließen Sie abschließend den Diagrammeditor

Wenn Sie vorhandenes Diagramm lediglich abändern möchten, so klicken Sie zuerst auf das entsprechende Diagramm und rufen dann den Diagrammeditor auf oder doppelklicken Sie einfach in die obere linke Ecke des Diagramms.


Diagrammtyp ändern

Diagrammtyp ändern          Diagrammeditor

Konvertiert ein Diagrammtyp in ein anderes. Dabei wird versucht, soweit es sinnvoll ist, die Farben und Elementbeschriftungen zu erhalten.

Funktionsdiagramme können nicht konvertiert werden.

So ändern Sie den Diagrammtyp:

- Rufen Sie den Diagrammeditor auf

- Aktivieren Sie das lokale Menü, indem Sie die rechte Maustaste drücken

- Wählen Sie den Menüpunkt Anderer Diagrammtyp

- Drücken Sie den entsprechenden Schalter in der Dialogbox


Diagrammeditor

Mit dem Diagrammeditor können Sie, wie der Name schon sagt, Diagramme verändern. Er wird ebenfalls verwendet, wenn Sie ein neues Diagramm erstellen möchten.

Die Steuerung des Editors geschieht über lokale Menüs, die mit der rechten Maustaste erreichbar sind. Der Inhalt der einzelnen Menüs hängt dabei vom Grafiktyp ab. Aber trotzdem ergeben sich Gemeinsamkeiten, die hier erläutert werden:

Grafikelemente einfügen:

Klicken Sie mit der Maus ein Element auf dem Rechenblatt an, halten die linke Maustaste gedrückt, ziehen den Mauszeiger auf eine leere Stelle innerhalb des Diagrammeditors und lassen die Maustaste wieder los. Sie können auch gleich mehrere Elemente markieren und diese dann in eine freie Stelle des Editorfensters fallen lassen.

Wenn Sie die Strg-Taste beim Ziehen gedrückt halten, so wird das Element immer als letztes ins Diagramm eingefügt.

Grafikelemente ersetzen:

Gehen Sie wie bei 'Grafikelemente einfügen' vor, lassen jedoch die Maustaste über das entsprechende Grafikelement los.

Grafikelemente löschen:

Löschen können Sie die Elemente, indem Sie den Mauszeiger über das Element setzen, das lokale Menü mit der rechten Maustaste aufrufen und dort den entsprechenden Menüpunkt wählen.

Die Größe des Diagramms ändern:

Ändern Sie die Fenstergröße des Diagrammeditors, so ändert sich ebenfalls das Diagramm auf dem Rechenblatt in der Größe. Sie können ebenfalls das Grafikfenster verwenden, um die Größe eines Diagramms oder dessen Position zu ändern.

Beenden des Diagrammeditors

Wählen Sie im Systemmenü des Editors 'Schließen' oder drücken Sie einfach die Tastenkombination ALT+F4.


Balken- und Säulendiagramm

Balken- und Säulendiagramm                       Diagrammübersicht

Balken:

Bei diesem Diagrammtyp wird ein Wert als ein Balken dargestellt.

Säule:

Bei diesem Diagrammtyp werden mehrere Werte in einem Balken gestapelt.

So erstellen Sie ein Balken- oder Säulendiagramm:

- Klicken auf das leere Feld im Rechenblatt, in das das Diagramm placiert werden soll.

- Wählen Sie den Menüpunkt Grafik / Neues Diagramm

- Wählen Sie aus der daraufhin erscheinenden Dialogbox den Balken- oder Säulentyp aus.

- Fügen Sie Werte in das Diagramm ein

- Schließen Sie den Diagrammeditor


Kreisdiagramm

Kreisdiagramm 2D und 3D                  Diagrammübersicht

Bei diesem Diagrammtyp wird ein Wert durch ein Kreissegment dargestellt. Dieser Typ eignet sich vor allem um Größenverhältnisse zueinander darzustellen wie zum Beispiel Prozentangaben.

Neben dem zweidimensionalen Typ gibt es noch den dreidimensionalen Typ. Es ist möglich, später den Diagrammtyp zu wechseln.

So erstellen Sie ein Kreisdiagramm:

- Klicken auf das leere Feld im Rechenblatt, in das das Diagramm placiert werden soll.

- Wählen Sie den Menüpunkt Grafik / Neues Diagramm

- Wählen Sie aus der daraufhin erscheinenden Dialogbox einen Kreistyp, zwei- oder dreidimensional, aus.

- Fügen Sie Werte in das Diagramm ein

- Schließen Sie den Diagrammeditor


Ringdiagramm

Ringdiagramm 2D und 3D                   Diagrammübersicht

Ähnlich wie ein Kreisdiagramm ist ein Ringdiagramm dazu geeignet, Größenverhältnisse zueinander darzustellen.

In QuickCalc haben Sie die Wahl zwischen 2D und 3D Abarten dieses Typs.

So erstellen Sie ein Ringdiagramm:

- Klicken auf das leere Feld im Rechenblatt, in das das Diagramm plaziert werden soll.

- Wählen Sie den Menüpunkt Grafik / Neues Diagramm

- Wählen Sie aus der daraufhin erscheinenden Dialogbox den Ringtyp aus.

- Fügen Sie Werte in das Diagramm ein

- Schließen Sie den Diagrammeditor


Ringooptionen

Größe des Rings

Mit Hilfe dieser Dialogbox stellen Sie verschiedene Werte für ein Ringdiagramm ein.

Tortengröße:

Dies ist der Außendurchmesser des Rings in Prozent der Diagrammbreite. Der Standardwert beträgt 80% der Breite. Je nach Ansicht und Beschriftung müssen Sie eventuell den Durchmesser verkleinern.

Innendurchmesser:

Hier geben Sie den Innendurchmesser des Ring in Prozent der Tortengröße an. Der kleinste Wert hierfür ist 10%, der größte 90%. Der Standardwert ist 60%.

Zusatzliche Optionen für dreidimensionale Ringdiagramme:

Dicke:

Die Dicke oder Höhe des Rings in Prozent des Außendurchmessers. Der kleinste Wert ist 10%, der größte 100%. Der Standardwert ist 30%.

Ansicht:

Hier können Sie mit dem Schieberegler den Ring in der Horizontalen drehen. In dem Feld links daneben sehen Sie eine vereinfachte Darstellung des Diagramms zur Kontrolle.


Liniendiagramm

Mit einem Liniendiagramm läßt sich gut zum Beispiel eine Umsatzentwicklung über mehrere Monate darstellen.

So erstellen Sie ein Liniendiagramm:

- Klicken auf das leere Feld im Rechenblatt, in das das Diagramm placiert werden soll.

- Wählen Sie den Menüpunkt Grafik / Neues Diagramm

- Wählen Sie aus der daraufhin erscheinenden Dialogbox den Linientyp aus.

- Fügen Sie Linien in das Diagramm ein

- Schließen Sie den Diagrammeditor


Funktionsdiagramm

Eine Funktion ist eine Formel, deren Wert von einer 'Veränderlichen' abhängig ist. Also zum Beispiel f(x) = sin(x)+1. Die Variable x ist hier also die 'Veränderliche'. Deren Feldadresse muß in der Funktion verwendet werden. Wird im obigen Beispiel als Feldadresse A1 verwendet, so lautet dann die Formel sin(a1)+1, es kann jedoch jedes beliebige Feld verwendet werden.

QuickCalc setzt in diesem Feld während der Berechnung verschiedene Werte ein und berechnet das ganze Rechenblatt und damit auch die Formel neu.

So erstellen Sie ein Funktionsdiagramm:

- Klicken Sie auf das Feld, in das das Diagramm stehen soll

- Wählen Sie den Menüpunkt Grafik / Neues Diagramm

- Wählen Sie aus der Dialogbox den Funktionstyp

- Fügen Sie die Funktionen zum Diagramm hinzu

Beispiel:

Im untenstehenden Beispiel steht die Funktion f(x)=x*sin(x*1,5) im Feld A2; die Variable X steht im Feld A1. Also lautet dann die Formel für die Funktion A1*sin(A1*1,5).


XY-Liniendiagramm

XY-Liniendiagramm                        Liniendiagramm

Eine Linie eines XY-Liniendiagramms besteht aus wenigstens zwei Punkten.

Ein Punkt wird dabei von einem X-Wert und einem Y-Wert gebildet. Diese XY-Werte müssen bereits in Feldern auf beliebigen Rechenblättern vorliegen.

So erstellen Sie ein XY-Liniendiagramm:

- Klicken Sie das leere Feld auf dem Rechenblatt an, in der das Diagramm erscheinen soll.

- Wählen Sie den Menüpunkt Grafik / Neues Diagramm

- Wählen Sie dann den Diagramm XY-Linie

- Bewegen Sie im Diagrammeditor den Mauszeiger entlang der Linie, bis sich der Mauszeiger ändert.

- Um dann die Punkte zu bearbeiten, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen den Menüpunkt Punkte.

- Sie können nun die Punkte der Linie bearbeiten.


XY-Punkte

In der Dialogbox werden die X- und die Y-Werte aller Punkte der ausgewählten XY-Linie angezeigt. Die Werte repräsentieren dabei jeweils eine Adresse auf einem Rechenblatt.

Punkte hinzufügen:

- Wählen Sie zunächst ein Eingabefeld

- Klicken Sie dann mit dem Mauszeiger auf das Feld im Rechenblatt, das den gewünschten Wert enthält. Falls Sie sich 'verklicken' sollten, so klicken Sie einfach nochmals auf das richtige Feld.

Mehrere Werte gleichzeitig einfügen:

- Wählen Sie zunächst wieder das Eingabefeld in der Dialogbox.

- Markieren Sie mit gedrückter linker Maustaste den Bereich auf dem Rechenblatt, das die gewünschten Werte enthält. Leere Felder haben dabei den Wert Null.

- Lassen Sie die linke Maustaste wieder los. Die vorher markieren Werte werden nun in der Dialogbox eingetragen.

Ein Punkt einfügen:

- Wählen Sie zunächst das Eingabefeld, in der ein neuer Punkt eingefügt werden soll.

- In den nun frei werdenen Feldern können Sie wie bei Punkte hinzufügen die Werte eintragen.

Ein Punkt löschen:

- Wählen Sie zunächst das Eingabefeld, dessen Punkt gelöscht werden soll.

- Betätigen Sie dann den entsprechenden Schalter unten in der Dialogbox.


Diagramm-Hintergrundfarbe

Hintergrundfarbe             Elementfarbe

Damit legen Sie die Hintergrundfarbe des Diagramms fest.

Die Farbe selbst können Sie mit einem Farbmischer einstellen.


Grafikelementfarbe

Grafikelementfarbe                 Hintergrundfarbe

Damit legen Sie die Farbe eines Grafikelements fest.

Die Farbe stellen Sie mit Hilfe eines Farbmischers ein.

So bestimmen Sie die Farbe eines Elements:

- Bewegen Sie den Mauszeiger auf das entsprechende Element

- Drücken Sie dann die rechte Maustaste und wählen den Menüpunkt

So bestimmen Sie die Farbe aller Elemente:

- Bewegen Sie den Mauszeiger auf einer leeren Stelle innerhalb des Diagrammeditors

- Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen den entsprechenden Menüpunkt


Grafikelementbeschriftung

Beschriftung der Grafikelemente          Beschriftungsformat

Es können alle Grafikelemente gleichzeitig oder nur einzelne Elemente beschriftet werden.

Sie müssen wenigstens eine TrueTyp-Schrift installiert haben, wenn Sie Elemente beschriften möchten.

Beschriftungstext:

Hier geben Sie den Text ein. Es ist ebenfalls möglich, den Text zu formatieren.

Schrift um 90 Grad drehen:

Der Text wird von unten nach oben auf der Seite gestellt ausgegeben, wenn diese Option angekreuzt ist.

Standort des Textes:

Als Bezug wird dabei immer das Grafikelement verstanden, also 'unten' bedeutet, daß die Beschriftung unterhalb des Elements steht.

So beschriften Sie alle Elemente des Diagramms:

Diese Möglichkeit besteht nur bei den Balken- und Kreisdiagrammen.

- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine leere Stelle innerhalb des Diagrammeditors

- Wählen Sie aus dem lokalen Menü den Punkt 'Beschriftung'

So beschriften Sie einzelne Elemente des Diagramms:

- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Element, bis sich der Zeiger entsprechend verändert

- Wählen Sie aus dem lokalen Menü den Punkt 'Beschriftung'


Beschriftungsformat

Beschriftungsformat               Beschriftung

Innerhalb des Beschriftungtextes kann angegeben werden, wie der Text ausgegeben wird.

Der Wert des Grafikelements wird durch mindestens ein '#' repräsentiert. Die Anzahl der Nachkommastellen wird durch die Anzahl der Doppelkreuze '#' hinter einem Komma festgelegt. Der Wert kann mehrmals im Text vorkommen.

Wird direkt hinter dem letztem Doppelkreuz ein Prozentzeichen '%' angefügt, so rechnet QuickCalc den Wert des Grafikelements als Prozentangabe um, wobei die Gesamtsumme aller Werte als Basis dient. Diese Möglichkeit ist vor allem in Kreis- und Säulendiagrammen sinnvoll. Wenn das Prozentzeichen selbst ebenfalls ausgegeben werden soll, so muß dieses zweimal hinter dem Doppelkreuz angefügt werden.

Beispiele:

Für die Beispiel soll gelten, daß das Grafikelement den Wert 47,11 repräsentiert und die Gesamtsumme aller Grafikelemente 1000 ist.

      #	-> 47  die Nachkommastellen werden gerundet

      #,#	-> 47,1

      # ,## DM	-> 47,11 DM

      #,#%	-> 4,7  ohne Prozentzeichen

      #,#%%	-> 4,7%  mit Prozentzeichen

      #,##(#,##%%)	-> 47,11(4,71%)


Diagrammtitel

Ein Diagrammtitel ist eine Textzeile, die zentriert über dem Diagramm dargestellt wird.

Ein Diagrammtitel erstellen:

- Rufen Sie im Diagrammeditor über das lokale Menü den Punkt Diagrammtitel auf.

- In der Dialogbox geben Sie dann den gewünschten Text ein.

- Optional können Sie noch die Schriftart und die Farbe bestimmen.

Diagrammtitel löschen:

- Rufen Sie im Diagrammeditor über das lokale Menü den Punkt Diagrammtitel auf.

- In der Dialogbox löschen Sie dann den Text.


X-Achse

X-Achse                        Y-Achse

Diese Art der X-Achse kann nur ein Liniendiagramm haben.

Die Dialogbox können Sie aus dem lokalen Menü heraus aufrufen.

Achsenbeschriftung:

In dieser Liste können Sie für jeden Punkt eine Beschriftung festlegen.

Drücken Sie die Tastenkombination Strg+Enter wenn Sie in der Liste einen Text anhängen wollen. Enter alleine würde die Dialogbox schließen.

Zusatz:

Dieser Text wird unterhalb der X-Achse oder unterhalb der Linien geschrieben.

Skalierungslinien:

Dies sind Linien, die vertikal durch die Teilungen verlaufen.


X-Achse für Funktionsdiagramme

X-Achse für Funktionsdiagramme            Y-Achse

Diese Art der X-Achse kann nur ein Funktionsdiagramm haben.

Die Dialogbox zum Bearbeiten der X-Achse rufen Sie über dem lokalen Menü des Diagrammeditors auf.

Achsenbeschriftung:

Legt das Aussehen der Achsenbeschriftung fest. Das Format ist das gleiche wie bei den Beschriftungen der Grafikelemente.

Zusatz:

Dies ist ein Text, der unterhalb der Achse oder unterhalb der Linien ausgegeben wird.

Anzahl der Teilungen:

Legt die Teilung auf der X-Achse fest.

Dieser Wert muß größer als Eins sein, wenn eine Achsenbeschriftung und / oder Skalierungslinien ausgegeben werden sollen.

Skalierungslinien:

Dies sind Linien, die vertikal durch die Achsenteilung verlaufen.


Y-Achse

Ein Diagramm mit einer Y-Achse versehen, ändern oder diese löschen.

Kreisdiagramme können keine Y-Achse oder X-Achse besitzen.

Achsenbeschriftung:

Legt das Aussehen der Achsenbeschriftung fest. Das Format ist das gleiche wie bei den Beschriftungen der Grafikelemente.

Zusatz:

Dies ist ein Text, der links neben der Y-Achse ausgegeben wird. Standardmäßig ist diese Schrift um 90 Grad gedreht.

Anzahl der Teilungen:

Legt die Teilung auf der Y-Achse fest.

Dieser Wert muß größer als Eins sein, wenn eine Achsenbeschriftung und / oder Skalierungslinien ausgegeben werden sollen.

Skalierungslinie:

Dies sind Linien, die horizontal von links nach rechts durch die Achsenteilung verlaufen.


Balkenabstand

Hiermit legen Sie die Abstände zwischen den Balken und zwischen den Gruppen fest.

Die Angaben erfolgen in Prozent der Balkenbreite, da sich die Breite bei einer Änderungen der Diagrammgröße proportional mit verändert.

Abstand in Prozent der Balkenbreite

Der Standardwert ist 15 Prozent.

Anzahl der Gruppen

Eine Gruppe ist eine Zusammenfassung von einer bestimmten Anzahl von Balken. Der erste Balken der ersten Gruppe hat die gleiche Farbe wie der erste Balken der zweite Gruppe und so weiter.

Gruppenabstand:

Bestimmt den Abstand des letzten Balkens einer Gruppe zum ersten Balken der folgenden Gruppe. Die Angabe erfolgt in Prozent.

Das untenstehende Beispiel für ein Balkendiagramm besteht aus zwei Gruppen mit den Abstand von 10 Prozent und einen Balkenabstand von 18 Prozent.


Balken einfügen

So fügen Sie Balken in das Diagramm ein:

- Wählen gegebenenfalls ein Rechenblatt aus

- Markieren Sie die entsprechenden Elemente auf dem Rechenblatt

- Klicken Sie auf ein beliebiges der markierten Elemente und halten die linke Maustaste gedrückt

- Ziehen Sie den Mauszeiger auf eine freie Stelle im Dialogeditor und lassen die Maustaste wieder los

Wenn die Strg-Taste gedrückt ist, wird der Balken immer als letzter ins Diagramm eingefügt.

So ersetzten Sie einen Balken durch einen anderen:

- Wählen gegebenenfalls ein Rechenblatt aus

- Klicken Sie auf den Zahlenwert oder auf die Formel und halten die linke Maustaste gedrückt

- Ziehen Sie den Mauszeiger über den Balken, der ersetzt werden soll, bis der Zeiger die Form [image] annimmt.

- Und lassen Sie abschließend die Maustaste wieder los.


Säulenabstand

Hiermit legen Sie die Abstände zwischen den Balkensegmenten und zwischen den Säulen fest.

Die Angaben erfolgen in Prozent der Balkenbreite, da sich die Breite bei einer Änderungen der Diagrammgröße proportional mitverändert.

Abstand in Prozent der Balkenbreite

Der Standardwert ist 0 Prozent, also kein Abstand

Anzahl der Säulen

Eine Säule ist eine Zusammenfassung von einer bestimmten Anzahl von Balkensegmenten. Das erste Balkensegment der ersten Säule hat die gleiche Farbe wie das erste Balkensegment der zweite Säule und so weiter.

Säulenabstand:

Bestimmt den Abstand zwischen den Säulen.

Das untenstehende Säulendiagramm besteht aus zwei Säulen mit einen Abstand von null Prozent.


Umrandsfarbe eines Grafikelements

Umrandungsfarbe eines Grafikelements      Elementfarbe

Hiermit stellen Sie die Farbe der Umrandung eines Grafikelements ein.

Die Farbe bestimmen Sie dabei mit Hilfe eines Farbmischers


Kreisgröße

Größe des Kreises                  Segmentausrückung

Hiermit legen Sie die Größe des Kreises (der Torte) fest. Der Standardwert ist 80 Prozent der Diagrammgröße.

 Wenn Sie die Kreissegmente beschriften und dabei eine sehr große Schrift verwenden, so müssen Sie eventuell die Größe verändern, hier also verkleinern.

Zusätzliche Optionen für dreidimensionale Diagramme:

Dicke:

Hiermit wird die Dicke der Torte in Prozent des Durchmessers angegeben.  Der kleinste Wert ist 10%, der größte 100%. Der Standardwert ist 30%.

Ansicht:

Hier können Sie mit dem Schieberegler den Kreis in der Horizontalen drehen. In dem Feld links daneben sehen Sie eine vereinfachte Darstellung des Diagramms zur Kontrolle.


Kreissegment einfügen

So fügen Sie ein Segment in das Kreisdiagramm ein:

- Wählen Sie das Rechenblatt aus

- Markieren Sie die entsprechenden Elemente

- Ziehen Sie mit den Mauszeiger auf eine leere Stelle im Dialogeditor und lassen die Maustaste wieder los

- Sie können alternativ die Strg-Taste gedrückt halten; dann ist es gleichgültig, ob die Stelle im Diagramm leer ist

So ersetzten Sie ein Segment durch ein anders:

- Wählen gegebenenfalls ein Rechenblatt aus

- Markieren Sie die entsprechenden Elemente

- Ziehen Sie den Mauszeiger über das Segment, der ersetzt werden soll, bis der Zeiger die Form [image]   annimmt.

- Und lassen Sie abschließend die Maustaste wieder los.


Segmentausrückung

Segmentausrückung             Kreisgröße

Um ein Kreissegment besonders hervor zuheben, können Sie ein oder mehrere Segmente aus den Kreis herausziehen.

Die Angabe erfolgt in Prozent des Kreisradius. Dadurch ändern sich die Ausrückung immer proportional mit der Diagrammgröße und der Kreisgröße.

Standardmäßig sind alle Segmente nicht ausgerückt. Vernünftige Werte liegen so im Bereich von 10 bis 15 Prozent.

Bei dreidimensionale Kreisdiagramme können die Segmente nicht ausgerückt werden.

So rücken Sie ein Kreissegment aus:

- Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Segment

- Drücken Sie dann die rechte Maustaste

- Wählen den entsprechenden Punkt aus dem lokalen Menü

So löschen eine Ausrückung:

- Gehen Sie wie bei oben vor

- Geben Sie aber als Ausrückung den Wert Null Prozent ein


Neue Linie

Erzeugt eine Linie. Diese Linie hat standardmäßig zwei Punkte. Auf diese Punkte können Sie Elemente fallen lassen.

So fügen Sie eine Linie in das Diagramm ein:

- Wählen aus dem lokalen Menü den Punkt 'Neue Linie'

- Wählen Sie gegebenenfalls ein Rechenblatt

- Markieren Sie die entsprechenden Elemente

- Bewegen Sie den Mauszeiger über der Linie, bis sich der Mauszeiger in [image] wandelt.

- Lassen Sie die Maustaste wieder los

So weisen Sie einem vorhandenen Punkt einen anderen Wert zu:

- Wählen Sie gegebenenfalls ein Rechenblatt

- Markieren Sie das gewünschte Element.

- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Punkt, bis sich der Mauszeiger in [image] wandelt.

- Lassen Sie die Maustaste wieder los

Wenn Sie eine neue Linie eingefügt haben, müssen Sie zunächst die beiden vorgegebenen Punkten einen anderen Wert zuweisen, bevor Sie weitere Punkte der Linie hinzufügen.


Liniendicke

Hiermit legen Sie die Liniendicke fest. Die Angabe erfolgt in Punkten. Der Standard ist eine Dicke von einem Punkt.

So legen Sie die Liniendicke fest:

- Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Linie bis sich der Zeiger in [image] wandelt

- Drücken Sie dann die rechte Maustaste und wählen den Menüpunkt


Punktfarbe

Es ist möglich, sowohl einzelnen Punkten, wie aber auch allen Punkten einer Linie eine Farbe zuzuweisen.

Sinnvoll ist es jedoch nur, Punkte, die durch einen ausgefüllten Kreis oder ausgefülltem Rechteck dargestellt werden, eine Farbe zu geben.

So weisen Sie einem Punkt eine Farbe zu:

- Bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Punkt bis der Zeiger in [image] verwandelt

- Wählen Sie aus dem lokalem Menü den Punkt 'Punktfarbe'

So weisen allen Punkten einer Linie die gleiche Farbe zu:

- Bewegen Sie den Mauszeiger über der entsprechenden Linie bis sich der Zeiger in [image] verwandelt.

- Wählen Sie aus dem lokalem Menü den Punkt 'Punktfarbe'


Punkt löschen

Bewegen Sie den Mauszeiger auf den zu löschenden Punkt bis sich der Zeiger in [image] verwandelt und wählen Sie aus dem lokalen Menü den Punkt 'Punkt löschen'.

Sie können immer nur einen Punkt löschen. Wenn Sie alle Punkte löschen wollen, so löschen Sie kurzerhand die ganze Linie.


Punktoptionen

Hier stellen Sie das Aussehen der Punkte ein. Sie können dabei allen Punkten einer Linie oder nur einem Punkt das Aussehen verändern.

Größe des Punkts:

Der Standardwert ist das achtfache der Liniendicke. Wenn sich später die Liniendicke ändert, so ändert sich die Punktgröße automatisch mit.

So verändern Sie die Optionen aller Punkte einer Linie:

-Bewegen Sie den Mauszeiger über der entsprechenden Linie bis sich der Zeiger in [image] verwandelt.

- Wählen Sie aus dem lokalem Menü den Punkt 'Punktoptionen'

So weisen Sie einem Punkt eine Option zu:

- Bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Punkt bis der Zeiger in [image] verwandelt

- Wählen Sie aus dem lokalem Menü den Punkt 'Optionen'


Eigenschaft der Funktion

Mit dieser Dialogbox legen Sie den Wertebereich und die Auflösung für eine Funktion fest.

Diese Dialogbox erscheint immer, wenn Sie eine neue Funktion einfügen, aber Sie können ebenfalls die Eigenschaften einer bereits vorhandenen Funktion verändern.

Adresse der Variablen:

Dies ist die Adresse des Feldes auf dem Rechenblatt, die die Veränderliche X repräsentiert. QuickCalc nimmt als Vorschlag die erste Feldadresse, die in der Formel verwendet wird.

X-Start:

Dies ist der linke Startpunkt auf der X-Achse. Er muß kleiner als X-Ende sein.

Sie können hier neben konstante Zahlenwerten auch Formelausdrücke angegeben, zum Beispiel pi()+1. QuickCalc berechnet diesen Ausdruck dann.

X-Ende:

Gibt den Endpunkt, also den rechten Endpunkt auf der X-Achse an.

Auflösung:

Standard ist die Auflösung 'mittel'. Je höher Sie die Auflösung wählen, um so mehr Rechenzeit benötigt QuickCalc, um die Funktion darzustellen.

Wenn Sie das Diagramm später auch ausdrucken möchten, so kann es eventuell sinnvoll sein, die hohe Auflösung zu wählen, da die Druckerauflösung meist höher ist als die des Bildschirms.

So bearbeiten Sie die Eigenschaften einer vorhandenen Funktion:

    Bewegen Sie den Mauszeiger im Diagrammeditor, bis sich der Zeiger so aussieht:

    Wählen Sie dann aus dem lokalen Menü den Punkt 'Eigenschaft der Funktion'


Funktion einfügen

In einem Funktionsdiagramm können mehrere Funktionen gleichzeitig dargestellt werden.

So fügen Sie eine Funktion ein:

- Wählen Sie gegebenenfalls das Rechenblatt aus.

- Markieren Sie das Feld, das die Funktion enthält.

- Bewegen Sie den Mauszeiger mit gedrücketer linker Maustaste über eine leere Stelle im Diagrammeditor und lassen die Maustaste dort wieder los.

Wenn die Funktion nicht überall definiert ist, so können Sie sie mehrmals, aber mit verschiedenen Bereichen, einfügen. Einfaches Beispiel: die Funktion f(x) = 1/x ist an der Stelle x=0 nicht definiert. Wenn Sie nun diese Funktion im Bereich von -5 bis +5 darstellen möchten, so fügen Sie die Funktion zweimal mit unterschiedlichen Bereichen für X. Also hier zum Beispiel von -5 bis -0,5, und ein zweitesmal mit den Bereich +0,5 bis 5.


Grafikfenster

DasGrafikfenster

Im Grafikfenster werden Bitmaps, Diagramme und OLE-Objekte dargestellt. Sie können mit díesem Fenster die Größe der Elemente einstellen. Dies ist insbesondere bei den Diagrammen praktisch, da nicht erst der Diagramm-Editor bemüht werden muß.

Mit der rechten Maustaste oder mit der Tastenkombination Alt+F10 können Sie das lokale Menü des jeweiligen Elements aufrufen.

Größe verändern

Bewegen Sie den Mauszeiger auf den rechten oder unteren Rand oder zur unteren rechten Ecke, wenn Sie die Größe des im Fenster dargestellten Elements verändern möchten.

Element verschieben

Mit Hilfe des Fensters können Sie das dargestellte Element auch verschieben. Dazu klicken Sie mit dem Mauszeiger auf das Fenster und halten die linken Maustaste gedrückt. Sie können nun das Fenster zur neuen auf dem Rechenblatt verschieben. Dabei wird jedoch das Fenster mit der oberen linken Ecke an eine Position auf dem Rechenblatt ausgerichtet.

Es ist ebenfalls möglich, das Element wie beliebige andere Elemente zu verschieben.

Element kopieren

Um das Element im Fenster zu kopieren, klicken Sie mit der Maus einmal auf das Fenster, halten die linke Maustaste und die Strg-Taste gedrückt. Ziehen Sie dann den Mauszeiger über die gewünschte Position auf dem Rechenblatt und lassen dort die Maustaste und die Strg-Taste wieder los. Daneben können Sie das Element wie andere Elemente kopieren, wenn Sie das Element zuvor markieren.


Orginalgröße

Orginalgröße wiederherstellen

Mit diesem lokalem Menüpunkt können Sie die ursprüngliche Größe einer Bitmap-Grafik oder eines OLE-Objekts wiederherstellen.

Die Größe der Elemente können Sie mit dem Grafikfenster verändern.

So stellen Sie die Orginalgröße wieder her

- Klicken Sie auf das gewünschte Element auf dem Rechenblatt

- Rufen Sie mit der rechten Maustaste oder mit ALT+F10 das lokale Menü auf

- Wählen Sie dort den Punkt Orginalgröße.


Funktion exportieren

Daten ins Lotus-Format exportieren ...

QuickCalc besitzt einige Funktionen, die es im Lotus 2.x - Dateiformat nicht gibt. Deshalb ist es nicht möglich, Formeln, die solche Funktionen verwenden, ins Lotus-Format zu exportieren.

Beim Lotus 2.x - Dateiformat gibt es lediglich ein Rechenblatt. Formeln mit Referenzen auf andere Rechenblätter, zum Beispiel 1+Blatt1:A1,  lassen sich deshalb ebenfalls nicht exportieren.

Sie haben jedoch zwei Möglichkeiten, wie mit solchen Formeln verfahren werden soll.

Den Wert der Funktion übertragen:

Es wird nur der Wert der Formel in die Lotus-Datei geschrieben. Die Formel selbst wird nicht gespeichert.

Funktion als Label (Text) übertragen:

Es wird die Formel als Text in die Datei geschrieben. Hinter dieser Formel steht noch in eckigen Klammern der Wert der Formel.

Sie können im Programm, für das Sie die Daten exportieren, diesen Text bearbeiten und damit eventuell Anpassungen durchführen.


Grundlagen Im- und Export

Im - und Export von Daten            siehe auch:Textdatei Im- und Export

               Datenbank-Daten

QuickCalc kann Dateien lesen, die im Dateiformat von dBase III+ geschrieben worden sind. Auch kann QuickCalc seine Daten in diesen Dateiformat speichern. Jedoch ist es nicht möglich, daß mit diesem Format Formeln und Grafiken gespeichert werden, da dieses Dateiformat solche Dinge nicht kennt.

Grundbegriffe

Datenbankdatei lesen

Datenbankdatei speichern

Datenbankdatei erzeugen

               Lotus 2.x - Rechenblätter

Im Gegensatz zu dem Datenbankformat können Sie im Lotus-Format auch die Formel mit abspeichern.

Jedoch ist dieses Format lediglich zum Datenaustausch gedacht. So speichert QuickCalc die Format-Informationen in einem eigenem Format, womit Lotus nichts anfangen kann. Zu dem unterscheidet sich das Formatkonzept grundlegend von den etablierten Tabellenkalkulationen.

QuickCalc unterstützt lediglich das (uralte) Lotus 2.x - Dateiformat. Dieses Dateiformat kann jedoch so ziemlich von jedem Programm gelesen werden.

Kompatibilität

QuickCalc unterstützt nicht die Zeichenkettenfunktionen. Derzeit werden ebenfalls die Datenbankfunktion von Lotus noch nicht unterstützt. Als Lotus 2.x erfunden wurde, war es noch nicht üblich, das ein Tabellenkalkulationsprogramm mehrere Rechenblätter verwendet. Verwenden Sie deshalb keine Blattangaben in Ihre Formeln, wenn Sie vorhaben, die Daten ins Lotus-Format zu exportieren.

Ferner beherrscht QuickCalc Funktionen, die Lotus nicht beherrscht. In solchen Fällen ist es aber möglich, daß zumindest die Werte der Formeln exportiert werden.

Zu dem wäre es bei einigen Funktionen ohnehin nicht sinnvoll, sie zu exportieren, da es zum Beispiel meines Wissens nach keine Tabellenkalkulation gibt, mit der man eine Differentialgleichung 2. Ordnung numerisch lösen könnte.

So exportieren Sie ein Rechenblatt oder Daten davon ins Lotusformat:

- Markieren Sie auf dem Rechenblatt die Daten, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie nichts markieren, so exportiert QuickCalc alle Daten des aktuellen Rechenblatts.

- Wählen Sie den Menüpunkt Rechenblatt / Speichern.

- Als Dateiformat wählen Sie dann das DBF-Format. Die Datei muß die Endung DBF besitzen.

QuickCalc-Daten im Lotus 2.x - Format speichern

Lotus 2.x - Dateien importieren


Datenbank Grundbegriffe

Eine Datenbank besteht aus mehreren Datensätzen. Ein Datensatz ist zum Beispiel eine Adresse in einer Adressdatenbank. Dieser Datensatz setzt sich aus mehreren Datenfeldern zusammen, im obigen Beispiel kann dies der Vorname, Nachname und die Anrede und so weiter sein.

Jedes Datenfeld besitzt einen Namen. Dieser Name kann maximal 11 Zeichen lang sein und darf keine Sonderzeichen enthalten, insbesondere keine deutschen Umlaute. Erlaubt sind nur Großbuchstaben und Zahlen, wobei der Name mit einem Buchstaben beginnen muß.

Beispiele für Feldnamen:

ANREDE	- ist ok.

STRAßE	- falsch wegen dem '?'

Übel2	- falsch wegen dem 'Ü'

Name	- ok, QuickCalc konvertiert in Großbuchstaben

QuickCalc gibt die Feldnamen in der ersten Zeile eines Rechenblatts aus.

Unterhalb dieser Feldnamen folgen in jeder Zeile die Datensätze der Datenbank.

Es ist möglich, die Feldnamen und die Datenbank selbst beliebig zu ändern. Seien Sie jedoch damit vorsichtig, wenn diese Datenbank von einem anderen Datenbankprogramm wie zum Beispiel dBase oder FoxPro erstellt und verwaltet wird; es kann dann Schwierigkeiten mit diesem Programmen geben.

Unten sehen Sie ein kleines Beispiel für eine Datenbank. Die Feldnamen stehen in der Zeile A1 bis E1. In den Zeilen A2 bis A3 folgen die eigentlichen Datensätze.


Datenbankdatei lesen

Datenbankdatei lesen                 Grundbegriffe

Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Datenbankdatei einzulesen.

Über das Menü Rechenblatt

Wird die Datei über dem Menüpunkt Rechenblatt geladen, so werden die Daten der Datei ein Bestandteil des Rechenblocks. Irgendwelche Änderungen dieser Daten haben keinen Einfluß auf die Datenbankdatei.

Über das Menü Datei

Völlig anders verhält sich jedoch QuickCalc, wird die Datenbankdatei über den Menüpunkt Datei geladen. Sie haben dann nicht mehr das Register zur Auswahl von Rechenblättern zur Verfügung, ebenso verfällt es sich mit der Auswahlliste in der Schalterleiste und dem Hauptmenü.

Findet QuickCalc eine Datei mit der Endung '*.qfd' (ein Kürzel für QuickCalc Format dBase), so liest QuickCalc aus dieser die Formate, die Rahmen und die Schattierungen. Dies ist vor allem nützlich, wenn Sie zum Beispiel eine Adressendatenbank anlegen wollen, die nur von QuickCalc verwaltet wird.

Wenn Sie die eingelesenen Daten verändern und speichern, so wirkt sich dies auf die Datenbankdatei aus.

Die Endung des Dateinamens muß *.dbf lauten, damit QuickCalc diese Datei als dBase-Datei erkennt.

Wenn die Datei von einem anderen Datenbankprogramm verwaltet wird, so kann dies zu Schwierigkeiten führen. Verwenden Sie in diesem Fall lieber eine Kopie der Datei.


Datenbankdatei speichern

Datenbankdatei speichern                Grundbegriffe

Es sind zwei verschiedene Fälle zu unterscheiden:

Speichern eines Rechenblatts als dBase-Datei

Diese Möglichkeit erreichen Sie über den Menüpunkt Rechenblatt speichern. QuickCalc versucht, die erste Zeile des Rechenblatts bzw. Des markierten Bereichs als Feldnamen zu interpretieren. Schlägt dies fehl, so verwendet QuickCalc die Spaltennamen als Feldnamen, also zum Beispiel 'A', 'B' und so weiter.

Die Informationen über die Formate, Spaltenbreiten, Rahmen und Schattierungen werden jedoch nicht gespeichert.

So gehts's:

- Wenn nur ein Teil des aktuellen Rechenblatts exportiert werden soll, so markierten Sie zunächst den entsprechenden Bereich auf dem Rechenblatt. In diesem Fall werden jedoch die Formatinformation nicht in einer *.qfd-Datei gespeichert.

- Rufen Sie über dem Menüpunkt Rechenblatt / Speichern die Dialogbox für die Auswahl eines Dateinamens auf.

- Als Dateityp wählen Sie dBase.

Speichern einer zuvor geladenen dBase-Datei über den Menüpunkt Datei

Änderungen werden genau wie bei normalen Rechenblöcken gespeichert, ohne daß man sich um das Dateiformat kümmern müßte.

Die Formate, Rahmen und Schattierungen werden in einer Extra-Datei gespeichert. Diese Datei hat den gleichen Namen wie die dBase-Datei, nur die Dateiendung lautet bei ihr '*.qfd'.


Datenbankdatei erzeugen

Datenbankdatei erzeugen             Grundbegriffe

Für viele Fälle ist ein extra Datenbankprogramm viel zu aufwendig. Nur um zum Beispiel im privaten Bereich die Adressen des Bekanntenkreises mit so einem Monsterprogramm zu verwalten, wäre wie mit der berühmten Kanone auf die armen Spatzen zu schießen, denn wer hat denn schon 2 Milliarden Bekannte ?

So erzeugen Sie eine neue Datenbank:

Legen Sie innerhalb eines Rechenblocks ein neues Rechenblatt an. In der ersten Zeile schreiben Sie dann in jeder Spalte einen Feldnamen. Bei Grundbegriffe finden Sie ein Beispiel. Achten Sie bitte darauf, daß keine leere Spalten entstehen.

Nehmen Sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Formatierungen durch, das kommt noch.

Speichern Sie dieses Rechenblatt dann mit Hilfe des Menüpunkts 'Rechenblatt speichern' und wählen Sie dort das Dateiformat dBase.

Laden Sie anschließend über den Menüpunkt 'Datei öffnen' die eben gespeicherte Datei. Wählen Sie dabei das Dateiformat dBase. Nun können Sie Formate erzeugen, Spaltenbreiten, Spaltenhöhen, Rahmen und Schattierungen anlegen. Das dBase-Dateiformat läßt es nicht zu, daß solche Informationen in einer Datenbankdatei gespeichert werden können. Deshalb verwendet QuickCalc dazu eine extra Datei, in der die Format-Beschreibungen stehen.

Der Vorteil von diesem Vorgehen ist der, daß Sie einerseits eine Datenbank mit einem halbwegs vernünftigen Aussehen haben, anderseits können andere Programme wie zum Beispiel Textverarbeitungen und Datenbankprogramme trotzdem auf diese Daten zugreifen.


Daten exportieren

QuickCalc-Daten im Lotus 2.x-Format speichern

Es gibt zwei Möglichkeiten, QuickCalc-Daten im Lotus-Format zu exportieren:

Über den Menüpunkt Rechenblatt und Speichern

Mit diesem Verfahren erzeugen Sie eine neue Datei im Lotus-Format. Gespeichert werden kann jeweils nur ein Rechenblatt, und zwar das aktuelle.

Speichern einer zuvor geladenen Lotus-Datei über den Menüpunkt Datei

In diesem Fall brauchen Sie sich nicht um das Dateiformat zu kümmern; QuickCalc speichert die Daten dann im Lotus-Format ab.

Formate, Spaltenbreiten, Rahmen und Schattierungen werden in einer extra Datei mit Endung '*.mfl' abgespeichert.

QuickCalc erkennt das Dateiformat an der Dateiendung. Sie muß bei Lotus-Dateien entweder *.WK1 oder *.WKS lauten.


Lotus-Daten importieren

Lotus 2.x - Datei importieren

Wieder gibt es hier zwei Möglichkeiten:

Über den Menüpunkt Rechenblatt laden:

Bei dieser Möglichkeit erzeugt QuickCalc ein neues Rechenblatt mit dem Inhalt aus der entsprechenden Datei. Die Daten sind dann Bestandteil des Rechenblocks von QuickCalc. Die Lotus-Datei bleibt auf jedem Fall unverändert.

Über das Menü Datei und Datei öffnen:

Hier können Sie eine Lotus-Datei direkt bearbeiten. Findet QuickCalc eine Datei mit Endung '*.mfl', so liest QuickCalc aus dieser die Formatinformationen, Spaltenbreiten, Rahmen und Schattieren.

Da eine Lotus-Datei nur ein Rechenblatt aufweisen darf, haben Sie keine Möglichkeit mehr, ein Rechenblatt zu erstellen und so weiter. Wenn Sie eine Funktion über eine Dialogbox auswählen, so haben so bietet diese nur die Lotus-kompatiblen Funktionen an.


Textdatei Im- und Export

Zahlen und Texte eines Rechenblatts können als Text gespeichert oder eingelesen werden. Diese Datei kann mit einem beliebigen Texteditor gelesen b.z.w. erstellt worden sein.

Bei Textdateien besteht die Besonderheit, daß diese Dateien einen anderen Zeichensatz als Windows verwenden können. Dies wird immer bei Textdateien der Fall sein, die mit einem DOS-Programm erstellt worden sind. Betroffen sind davon die deutschen Umlaute. Windows verwendet den ANSI-Zeichensatz, DOS hingegen den OEM-Zeichensatz.

QuickCalc unterstützt beide Varianten. Im Dateiauswahl-Dialog muß dann aber unter Dateiformat expliziet Textdatei (Windows) oder Textdatei (DOS) gewählt werden. Wenn diese Angabe fehlt, so nimmt QuickCalc immer an, daß es sich um eine Textdatei handelt, die den ANSI-Zeichensatz verwendet.

Export

Beim Export eines Rechenblatts werden die einzelnen Felder durch ein wählbares Zeichen getrennt. Eine Zeile im Rechenblatt wird in der Textdatei mit einem Zeilenvorschub beendet.

So exportieren Sie ein Rechenblatt als eine Textdatei:

- Wählen Sie den Menüpunkt 'Rechenblatt | Speichern'

- Nehmen Sie als Dateiformat 'Textdatei'

- Aus der Dialogbox selektieren Sie abschließend das gewünschte Trennzeichen.

Wenn die Textdatei später mit einer Textverarbeitung bearbeitet werden soll, so empfiehlt sich als Separatoren Tabulatoren.

Import:

Zahlen in einer Textdatei werden als solche auch erkannt und entsprechend gespeichert. Alles was sich in der Textdatei nicht als Zahlen interpretieren läßt, wird als Text importiert.

Als Begrenzungszeichen dient das Tabulator-Zeichen. Mit jedem Tab-Zeichen beginnt ein neues Feld im Rechenblatt. Ein Zeilenvorschub bewirkt den Beginn einer neuen Zeile.

Die Textdatei muß die Dateiendung '.TXT' besitzen.

So importieren Sie eine Textdatei:

- Wählen Sie den Menüpunkt 'Rechenblatt | Laden'

- Nehmen Sie das Dateiformat 'Textdatei'

- Abschließend wählen Sie aus der Dialogbox das Zeichen, mit dem die einzelnen Elemente in der Datei getrennt werden sollen.


Sortieren

Sie können mit QuickCalc ausgewählte Bereiche auf einem Rechenblatt sortieren.

Vorgehensweise:

            - Einen Block markieren

            - Eine Zeile oder eine Spalte markieren

            - Einen der beiden Sortier-Schalter auf der Schalterleiste drücken

Wenn sich innerhalb dieser Spalte oder Zeile irgendein Text oder Kommentar befindet, so sortiert QuickCalc nach dem formatierten Text. Sonst wird immer nach den Werten der Ausdrücke sortiert. Insbesondere sind auch Sortierungen nach Kalenderdaten zulässig.

Einen Block zeilenweise sortieren:

Dies wird wohl die meist verwendete Art der Sortierung sein. Sie müssen dabei, nach dem Sie den Block markiert haben, eine Spalte innerhalb dieses Blocks mit einen der Schalter am oberen Rand des Rechenblatts auswählen.

Jede Zeile des markierten Blocks wird gegebenenfalls umsortiert.

Beispiel:

Diese obige Tabelle soll nun nach den Verkaufszahlen absteigend sortiert werden. Dazu markieren Sie den Block A2..D4 und drücken den Schalter 'C' über 'verkauft'.

Absteigend bedeutet, daß der größte Wert an erster Stelle kommt, der zweitgrößte an zweiter Stelle und so weiter.

Wenn Sie den Block nach anderen Kriterien sortieren wollen, so genügt es, den Schalter über der entsprechenden Spalte zu drücken. So lange Sie keinen anderen Block markieren, bleibt der zuletzt markierte aktuell.


Feldbreite

Spaltenbreite                   siehe auch: Zeilenhöhe

Um die Breite einer Spalte einzustellen, setzen Sie den Cursor auf das Element im Rechenblatt, dessen Breite als Basis genommen werden soll und betätigen dann den [image] Schalter in der Schalterleiste.

Die standardmäßige Spaltenbreite können Sie wieder dadurch herstellen, indem Sie unter Eigenschaften festlegen den Schalter 'Standard' betätigen.


Feldhöhe

Zeilenhöhe                    siehe auch: Spaltenbreite

Um die Höhe einer Zeile des Rechenblatts einzustellen, klicken Sie das Element an, dessen Höhe als Basis dienen soll und drücken dann den [image] Schalter in der Schalterleiste.

Die standardmäßige Zeilenhöhe können Sie wieder dadurch herstellen, indem Sie unter Eigenschaften festlegen den Schalter 'Standard' betätigen.


Eigenschaften festlegen

Sie können für eine Spalte oder für eine Zeile eines Rechenblatts die Elementtypen und das Format festlegen.

Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie eine Reihe von Telefonnummern mit Vorwahl eingeben möchten. Wenn Sie einfach nur z.B. 0211/4711018 eingeben würden, so würde QuickCalc diesen Ausdruck kurzerhand ausrechnen. Um das zu verhindern, müßten Sie vor jeder Telefonnummer ein Hochkomma als Präfix schreiben, damit QuickCalc diesen Ausdruck als einen Text interpretiert. Bei vielen Eingaben ist dies jedoch lästig.

Vorgehensweise:

      - Markieren die Spalte oder die Zeile, indem Sie einen Schalter anklicken

      - Drücken Sie dann die rechte Maustaste

Wenn Sie die Eigenschaften für die Folie festlegen und diese Folie dann über ein anderes Rechenblatt legen, so werden diese Eigenschaften auf das entsprechende Rechenblatt mit übernommen.

Nachdem Sie die Typen bestimmt haben, müssen Sie nicht mehr das sonst vielleicht nötige Präfix mit eingeben. Es ist jedoch weiterhin möglich, in dieser Spalte oder Zeile andere Typen einzugeben. Bei ihnen muß dann aber unbedingt das Präfix angegeben werden.

Der Schalter Standard:

Dieser Schalter setzt wieder alles auf die ursprünglichen Werte zurück. Außerdem wird die Spaltenbreite oder die Zeilenhöhe wieder auf ihre Standard-Werte gesetzt.


Zeile oder Spalte einfügen

Spalte oder Zeile einfügen            Spalte oder Zeile löschen

 Strg+N, damit läßt sich schnell eine Zeile einfügen.

So fügen Sie eine Spalte ein:

Klicken Sie auf den Schalter in der Spalte, vor der eine Spalte eingefügt werden soll und drücken dann den [image] Schalter.

So fügen Sie eine Zeile ein:

Klicken Sie auf einen der Schalter am linken Rechenblattrand, vor dem eine Zeile eingefügt werden soll und drücken dann den [image] Schalter.

Mit der Tastenkombination Strg+N können Sie ebenfalls eine Zeile einfügen; eine Zeile braucht dabei nicht vorher markiert zu werden.


Spalte oder Zeile löschen

Spalte oder Zeile löschen        Spalte oder Zeile einfügen

So löschen Sie eine Spalte:

Klicken Sie den Schalter über der zu löschenden Spalte an und drücken anschließend den [image] Schalter. Wenn die Spalte nicht leer ist, so werden Sie sicherheitshalber gefragt, ob diese Spalte trotzdem gelöscht werden soll.

So löschen Sie eine Zeile:

Klicken Sie den Schalter auf der linken Rechenblattseite an, dessen Zeile Sie löschen möchten und betätigen abschließend den [image] Schalter. Ist diese Zeile nicht leer, so erfolgt eine Sicherheitsabfrage.


Formate

Formate wählen und bearbeiten       siehe auch:

 Strg+F

 Rechte Maustaste oder Alt+F10

Mit diesem Schalter können Sie das Format von dem Element, auf das gerade der Cursor steht, auswählen, bearbeiten und so weiter.

Sie können die Formate mehrerer Elemente gleichen Typs gleichzeitig bearbeiten, wenn Sie sie vorher markieren.


Schriftart für Texte und positive Zahlen

Schrift für Text und Zahlen          siehe auch:

 Mit diesem Schalter beeinflussen Sie unmittelbar die Schriftart des ausgewählten Elements oder der markierten Elemente.

Einem Element eine Schrift zuordnen:

- Klicken Sie auf das gewünschte Element oder gehen Sie mit den Cursortasten zu diesem.

- Betätigen Sie den Schalter in der unteren Schalterleiste.

Mehreren Elementen eine Schrift zuordnen:

- Markieren Sie die gewünschten Elemente

- Drücken Sie dann den Schalter in der unteren Schalterleiste.

Die Standardschrift wiederherstellen:

- Auf das entsprechende Element klicken oder die Elemente markieren

- Aus der Liste der vorhandenen Formate  in der unteren Schalterleiste ein Format auswählen.


Links ausrichten

Text links ausrichten         siehe auch:

 Der Text oder die formatierten Zahlen werden mit diesem Schalter am linken Rand des Feldes ausgerichtet.

Ein Element ausrichten:

- Klicken Sie auf das gewünschte Element oder gehen Sie mit den Cursortasten zu diesem.

- Betätigen Sie den Schalter in der unteren Schalterleiste.

Mehrere Elemente ausrichten:

- Markieren Sie die gewünschten Elemente

- Drücken Sie dann den Schalter in der unteren Schalterleiste.

Standard wiederherstellen:

- Auf das entsprechende Element klicken oder die Elemente markieren

- Aus der Liste der vorhandenen Formate  in der unteren Schalterleiste ein Format auswählen.


Text zentrieren

Text zentrieren               siehe auch:

 Der Text oder die formatierten Zahlen werden zur Mitte des Feldes ausgerichtet. Das Element kann dabei sowohl links wie auch rechts über die Feldgrenzen hinausragen.

Ein Element ausrichten:

- Klicken Sie auf das gewünschte Element oder gehen Sie mit den Cursortasten zu diesem.

- Betätigen Sie den Schalter in der unteren Schalterleiste.

Mehrere Elemente ausrichten:

- Markieren Sie die gewünschten Elemente

- Drücken Sie dann den Schalter in der unteren Schalterleiste.

Standard wiederherstellen:

- Auf das entsprechende Element klicken oder die Elemente markieren

- Aus der Liste der vorhandenen Formate  in der unteren Schalterleiste ein Format auswählen.


Text rechts ausrichten

Text rechts ausrichten                   siehe auch:

 Der Text oder die formatierten Zahlen werden mit diesem Schalter am rechten Rand des Feldes ausgerichtet.

Ein Element ausrichten:

- Klicken Sie auf das gewünschte Element oder gehen Sie mit den Cursortasten zu diesem.

- Betätigen Sie den Schalter in der unteren Schalterleiste.

Mehrere Elemente ausrichten:

- Markieren Sie die gewünschten Elemente

- Drücken Sie dann den Schalter in der unteren Schalterleiste.

Standard wiederherstellen:

- Auf das entsprechende Element klicken oder die Elemente markieren

- Aus der Liste der vorhandenen Formate  in der unteren Schalterleiste ein Format auswählen.


Markierungsschalter

Markierungsschalter             siehe auch:Markieren

Mit den Schaltern am oberen und am linken Rand des Rechenblatts können Sie eine ganze Spalte oder eine ganze Zeile markieren.

Mit dem Schalter in der oberen linken Ecke markieren Sie das ganze Rechenblatt.

 Wenn Sie die rechte Maustaste über einem markiertem Schalter, außer dem oben links, drücken, so können Sie die Eigenschaften der betreffenden Spalte oder Zeile einstellen.


Das Register

Das Register               siehe auch:Rechenblatt wählen

Mit dem Register am linken Fensterrand können Sie schnell Rechenblätter auswählen.

Die Rechenblätter können Sie auch in der oberen Schalterleiste mit der aufklappbaren Liste auswählen, was vielleicht bei umfangreichen Rechenblöcken schneller geht.

Wenn Sie über dem Register die rechte Maustaste drücken, so stehen Ihnen im dann erscheinenden Menü die wichtigsten Befehle für die Verwaltung der Rechenblätter zur Verfügung.


Unbenannte Merker

Unbenannte Merker                siehe auch: Gehe zu

Unbenannte Merker dienen dazu, schnell zwischen verschiedenen Stellen innerhalb eines Rechenblocks hin- und her zuspringen. Dabei kann sowohl innerhalb eines Rechenblatts wie aber auch von einem Rechenblatt zu einen anderen Rechenblatt gesprungen werden.

QuickCalc verwaltet bis zu acht verschiedene Merker. Diese Merker werden zusammen mit dem Rechenblock in einer Datei gespeichert.

Einen Merker setzen

 oder mit Strg+K. Gehen Sie zunächst zu dem Feld auf dem Rechenblatt, in dem Sie einen Merker setzen wollen. Drücken Sie dann den entsprechenden Schalter in der unteren Schalterleiste oder drücken Sie die Tastenkombination Strg+K.

 Wenn bereits acht Merker gesetzt sind, so ersetzt QuickCalc den am wenigsten benutzten Merker durch den neuen.

Einen Merker löschen

Springen Sie zunächst zu einem Merker und drücken dann den Schalter in der unteren Schalterleiste oder drücken die Tastenkombination Strg+K.

Zum nächsten Merker springen

 oder mit Strg+J. Springt zum nächsten Merker nach vorne. Wenn der nächste Merker auf einem anderen Rechenblatt sitzt, so wechselt QuickCalc automatisch zu diesem Rechenblatt.

Zum vorherigen Merker springen

 oder mit Strg+Umschalt+J. Springt zum vorherigen Merker auf dem Rechenblatt vom aktuellen Feld aus. Wenn dieser Merker auf einem anderen Rechenblatt liegt, so wechselt QuickCalc automatisch zu diesem Rechenblatt.

Zur vorherigen Position springen

 oder mit Alt+J. Springt zur der Position, von der aus zu einem Merker gesprungen wurde. Es wird dabei immer die aktuelle Position gesichert. Dadurch ist es mit diesem Schalter möglich, schnell zwischen zwei Positionen hin- und herzuspringen.


DIFGL

DIFGL(Funktion;Varx;Vary;X;<X0;Y0;Intervalle>)
    Übersicht                           DIFGL2

Die Funktion DIFGL führt eine numerische Lösung für eine Differentialgleichung 1.Ordnung durch. Dabei wird das Runge-Kutta-Verfahren verwendet.

Funktion

Die Differentialgleichung. Dabei ist diese so umzustellen, daß dy bzw. Y' isoliert auf einer Seite steht.

Varx und Vary

Hier geben Sie die Adressen der Felder an, die QuickCalc als Stellvertreter für X und Y der Differentialgleichung (DGL) benutzen kann. Diese Adressen muß dann ebenfalls die DGL benutzen.

In den Feldern brauchen keine Werte eingetragen werden - nur die Adressen sind von Belang.

X

Geben Sie hier den Wert, für den die DGL berechnet werden soll. Dies kann eine Konstante sein oder aber irgendein anderer Ausdruck, der einen numerischen Wert zurückgibt.

X0 und Y0

Mit den optionalen Parametern X0 und Y0 geben Sie die Randbedingung der DGL an. Fehlen diese, so nimmt QuickCalc die Werte X0 = Y0 = 0.

Intervalle:

Mit diesem optionalen Parameter geben Sie an, mit wie vielen Rechenschritten QuickCalc die Lösung der DGL berechnen soll. Eine höhere Zahl bringt meist genauere Ergebnisse, die benötigte Rechenzeit steigt dadurch jedoch. Fehlt diese Angabe, so nimmt QuickCalc den Wert 10.

Beispiele:

Es soll die Differentialgleichung X + Y = Y' * X an der Stelle 2 berechnet werden. Die Randbedingungen seien X0=1, Y0=0.

Zunächst ist die DGL so umzustellen, daß Y' alleine steht: Y'=(X+Y)/X

QuickCalc berechnet als Lösung 1,38629. Die exakte Lösung ist Y=X*LN(X); 1,38629

Ein etwas komplexeres Beispiel:

Die Randbedingung sei für diese Differentialgleichung X0 = Y0 = 1. Gesucht ist der Wert der Funktion für X = 2,5. Als Ergebnis kommt 3,28 dabei heraus.


DIFGL2

DIFGL2(Funktion;varx;vary;vardy;x<;x0,y0,y0',Intervalle>)
   Übersicht                           DIFGL

Die Funktion DIFGL führt eine numerische Lösung für eine Differentialgleichung 2.Ordnung durch. Dabei wird das Runge-Kutta-Verfahren verwendet.

Funktion

Die Differentialgleichung. Dabei ist diese so umzustellen, daß  Y''  isoliert auf einer Seite steht.

Varx,  Vary und Vardy

Hier geben Sie die Adressen der Felder an, die QuickCalc als Stellvertreter für X, Y und Y'  der Differentialgleichung (DGL) benutzen kann. Diese Adressen muß dann ebenfalls die DGL benutzen.

In den Feldern brauchen keine Werte eingetragen werden - nur die Adressen sind von Belang.

Es müssen immer alle drei Adressen angegeben werden, auch dann, wenn die DGL zum Beispiel kein Y' beinhaltet.

X

Geben Sie hier den Wert, für den die DGL berechnet werden soll. Dies kann eine Konstante sein oder aber irgendein anderer Ausdruck, der einen numerischen Wert zurückgibt.

X0, Y0 und Y0'

Mit den optionalen Parametern X0, Y0 und Yo' geben Sie die Randbedingung (oder Anfangsbedingung) der DGL an. Fehlen diese, so nimmt QuickCalc die Werte X0 = Y0 = Y0' = 0.

Intervalle:

Mit diesem optionalen Parameter geben Sie an, mit wie vielen Rechenschritten QuickCalc die Lösung der DGL berechnen soll. Eine höhere Zahl bringt meist genauere Ergebnisse, die benötigte Rechenzeit steigt dadurch jedoch. Fehlt diese Angabe, so nimmt QuickCalc den Wert 10.

Beispiel:

Gegeben sei die DLG y'' - 3y' = x*x + 3x. Die Anfangsbedingung ist X0 = 0, Y0=1 und Y0' = 3.

Gesucht soll der Wert der Funktion an der Stelle 3,5 sein.

Die DLG muß als y'' = x*x + 3x + 3y' geschrieben werden.

Der exakte Wert lautet 41.233,43.

QuickCalc berechnet den Wert 41.232,47. Sie können die Genauigkeit jedoch noch steigern, wenn Sie die Intervalle erhöhen. Meist ist es sinnvoll, mit 10 als Intervall anzufangen, und dann zu beobachten, wie sich die DLG bei weiteren Erhöhungen dieses Parameters verhält.


NUMINT

NUMINT(Funktion;Variable;unten;oben;<Intervalle>)

Die Funktion führt eine numerische Integration aus. Dabei wird die Simpsonsche Regel verwendet.

Funktion:

Die zu integrierende Funktion. Anstelle von X ist in dieser Funktion die Feldadresse einzusetzen, die dann X repräsentiert.

Zum Beispiel wird aus 1+sin(x) dann 1+sin(a1). Das Feld A1 wird in diesem Beispiel als Variable verwendet. Es kann jedoch auch irgendein anderes Feld sein. QuickCalc setzt in diesem Feld während der Berechnung verschiedene Werte ein und berechnet das ganze Rechenblatt neu.

Variable:

Dies ist die Adresse der 'Veränderlichen', eine beliebige Feldadresse auf dem aktuellen Rechenblatt.

unten und oben

Hier geben Sie die untere und obere Integrationsgrenzen an. Dies können konstante Werte oder aber irgendwelche andere Ausdrücke sein, die einen Zahlenwert zurück liefern.

Intervalle:

Gibt an, in wie viele Intervalle der Integrationsbereich eingeteilt werden soll. Fehlt dieser Parameter, so nimmt QuickCalc den Wert 10.

Beispiel:

Es wird eine einfache Funktion, nämlich f(x) = 1/X, von 1 bis 2 integriert.


Numerische Differentation

NUMDIF(Funktion;Variable;X)          Übersicht

Die Funktion NumDif berechnet für die angegebene Funktion an der Stelle X das Differential.

Funktion:

Die zu differenzierende Funktion. Anstelle von X ist in dieser Funktion die Feldadresse einzusetzen, die dann X repräsentiert.

Zum Beispiel wird aus 1+sin(x) dann 1+sin(a1). Das Feld A1 wird in diesem Beispiel als Variable verwendet. Es kann jedoch auch irgendein anderes Feld sein. QuickCalc setzt in diesem Feld während der Berechnung verschiedene Werte ein und berechnet das ganze Rechenblatt neu.

Variable:

Dies ist die Adresse der 'Veränderlichen', eine beliebige Feldadresse auf dem aktuellen Rechenblatt.

X

Für diesen X-Wert wird das Differential (Steigung) der Funktion berechnet.

Beispiel:

Es soll für die Funktion

f(x) = sin(2*x)/x

die Steigung an der Stelle x = pi/3 berechnet werden.

In diesem Beispiel repräsentiert das Feld A1 die Variable X; die Funktion muß also als

sin(2*A1)/A1

geschrieben werden.

QuickCalc berechnet als Ergebnis f'(2) = 1,74465045. Das genaue Ergebnis ist 1,74465013.


LÖSUNG

LÖSUNG(Funktion;Varx<;Ausgabe;Stellen;links;rechts;dx>)
         Übersicht

Die Funktion LÖSUNG sucht alle Lösungen (Nullstellen) einer Funktion, die durch eine Formel dargestellt wird, in einem wählbaren Bereich.

Funktion:

Die Feldadresse, in der die Formel mit der Funktion ist. Anstelle von X ist in dieser Funktion die Feldadresse einzusetzen, die dann X repräsentiert.

Zum Beispiel wird aus 1+sin(x) dann 1+sin(a1). Das Feld A1 wird in diesem Beispiel als Variable verwendet. Es kann jedoch auch irgendein anderes Feld sein. QuickCalc setzt in diesem Feld während der Berechnung verschiedene Werte ein und berechnet das ganze Rechenblatt neu.

Variable:

Dies ist die Adresse der 'Veränderlichen', eine beliebige Feldadresse auf dem aktuellen Rechenblatt.

Ausgabe:

Optional. Gibt den Ausgabebereich für die Lösungen an. Achten Sie darauf, daß dieser groß genug ist, um alle Lösungen aufnehmen zu können, da sich sonst Lösungen selbst überschreiben können.

Wenn diese Angabe fehlt, nimmt QuickCalc einen Bereich zwei Felder rechts von der Formel mit Platz für nur ein Rechenergebnis.

Stellen:

Optional. Gibt die Rechengenauigkeit an. Angabe ist die Anzahl der Stellen hinter der Komma. Wenn diese Angabe fehlt, rechnet QuickCalc mit 2 Stellen.

links und rechts:

Optional. Gibt das Intervall an, in dem die Lösungen gesucht werden sollen. Dabei sollte 'links' kleiner als 'rechts' sein.

Wenn diese Angaben fehlen, rechnet QuickCalc im Intervall von -10 bis +10.

dx:

Optional. Gibt die Schrittweite, mit der die Variable erhöht wird, wenn nach einen Vorzeichenwechsel gesucht wird. Fehlt diese Angabe, wird mit eins gerechnet.

Wenn QuickCalc keine Lösung findet, Sie aber sicher sind, daß welche vorhanden sind, so sollten Sie sich mit einem Funktionsdiagramm zunächst einen Überblick über die Funktion verschaffen.


MAXIMUM

MAXIMUM(Funktion;Varx<;Ausgabe;Stellen;links;rechts;dx>)
      Übersicht        Minimum

Die Funktion MAXIMUM berechnet alle Maxima einer Funktion innerhalb eines wählbaren Bereichs.

Funktion:

Die Feldadresse, in der die Formel mit der Funktion ist. Anstelle von X ist in dieser Funktion die Feldadresse einzusetzen, die dann X repräsentiert.

Zum Beispiel wird aus 1+sin(x) dann 1+sin(a1). Das Feld A1 wird in diesem Beispiel als Variable verwendet. Es kann jedoch auch irgendein anderes Feld sein. QuickCalc setzt in diesem Feld während der Berechnung verschiedene Werte ein und berechnet das ganze Rechenblatt neu.

Varx:

Dies ist die Adresse der 'Veränderlichen', eine beliebige Feldadresse auf dem aktuellen Rechenblatt.

Ausgabe:

Optional. Gibt den Ausgabebereich für die Lösungen an. Achten Sie darauf, daß dieser groß genug ist, um alle Lösungen aufnehmen zu können, da sich sonst Lösungen selbst überschreiben können.

Wenn diese Angabe fehlt, nimmt QuickCalc einen Bereich zwei Spalten rechts neben der Formel mit Platz für nur ein Rechenergebnis.

Eine Lösung besteht dabei aus zwei Werten: aus einem X-Wert und dem dazu gehörigen Y-Wert.

Stellen:

Optional. Gibt die Rechengenauigkeit an. Angabe ist die Anzahl der Stellen hinter der Komma. Wenn diese Angabe fehlt, rechnet QuickCalc mit 2 Stellen.

links und rechts:

Optional. Gibt das Intervall an, in dem die Maxima gesucht werden sollen. Dabei sollte 'links' kleiner als 'rechts' sein.

Wenn diese Angaben fehlen, rechnet QuickCalc im Intervall von -10 bis +10.

dx:

Optional. Gibt die Schrittweite, mit der die Variable erhöht wird, wenn nach einen Vorzeichenwechsel gesucht wird. Fehlt diese Angabe, wird mit eins gerechnet.

Beispiel:

Es sollen die Maxima der Funktion f(x) = sin(x) + cos(x) + pi()/4 im Intervall 0 ... 4*pi() gesucht werden.


MINIMUM

MINIMUM(Funktion;Varx<;Ausgabe;Stellen;links;rechts;dx>)
       Übersicht           Maximum

Die Funktion MINIMUM berechnet alle Minima einer Funktion innerhalb eines wählbaren Bereichs.

Funktion:

Die Feldadresse, in der die Formel mit der Funktion ist. Anstelle von X ist in dieser Funktion die Feldadresse einzusetzen, die dann X repräsentiert.

Zum Beispiel wird aus 1+sin(x) dann 1+sin(a1). Das Feld A1 wird in diesem Beispiel als Variable verwendet. Es kann jedoch auch irgendein anderes Feld sein. QuickCalc setzt in diesem Feld während der Berechnung verschiedene Werte ein und berechnet das ganze Rechenblatt neu.

Varx:

Dies ist die Adresse der 'Veränderlichen', eine beliebige Feldadresse auf dem aktuellen Rechenblatt.

Ausgabe:

Optional. Gibt den Ausgabebereich für die Lösungen an. Achten Sie darauf, daß dieser groß genug ist, um alle Lösungen aufnehmen zu können, da sich sonst Lösungen selbst überschreiben können.

Wenn diese Angabe fehlt, nimmt QuickCalc einen Bereich zwei Felder rechts neben der Formel mit Platz für nur ein Rechenergebnis.

Eine Lösung besteht dabei aus zwei Werten: aus einem X-Wert und dem dazu gehörigen Y-Wert.

Stellen:

Optional. Gibt die Rechengenauigkeit an. Angabe ist die Anzahl der Stellen hinter der Komma. Wenn diese Angabe fehlt, rechnet QuickCalc mit 2 Stellen.

links und rechts:

Optional. Gibt das Intervall an, in dem die Minima gesucht werden sollen. Dabei sollte 'links' kleiner als 'rechts' sein.

Wenn diese Angaben fehlen, rechnet QuickCalc im Intervall von -10 bis +10.

dx:

Optional. Gibt die Schrittweite, mit der die Variable erhöht wird, wenn nach einen Vorzeichenwechsel gesucht wird. Fehlt diese Angabe, wird mit eins gerechnet.

Beispiel:

Es sollen alle Minima der Funktion f(x) = x*sin(x) + cos(x) + pi()/4 im Bereich -pi() ... 3*pi() gesucht werden.


QGLEICHUNG

QGLEICHUNG(a;b;c<;Ausgabe>)

Die Funktion QGLEICHUNG berechnet die realen Lösungen einer quadratischen Gleichung in der Form

a*x^2 + b*x + c = 0

a, b und c

Dies sind die Koeffizienten der quadratischen Gleichung. Dies können sowohl konstante Werte wie aber auch beliebige Ausdrücke sein, die einen Zahlenwert zurück liefern.

Ausgabe:

Gibt die Feldadresse an, an der das erste Ergebnis geschrieben wird. Existiert noch eine zweite Lösung für die Gleichung, so wird diese unterhalb der ersten geschrieben.

Wenn keine reelle Lösung existiert, schreibt QuickCalc den Text 'keine reelle Lösung' in das erste Feld.

Die Angabe der Adresse ist optional. Fehlt die Angabe, so schreibt QuickCalc die Ergebnisse zwei Spalten neben der Formel.

Beispiele:

Es sind die Lösungen der Gleichung -3x^2 + 2x + 5 = 0 gesucht. Die Formel QGleichung(-3;2;5;B10) schreibt im Feld 1,67 und im Feld B11 die Lösung  -1.

Für die Gleichung x^2 + 2x + 1 = 0 gibt es nur die Lösung -1, wie die Formel QGleichung(1;2;1;B10) zeigt.

Und für die Gleichung 3x^2 + 2x + 5 = 0 findet QuickCalc keine reale Lösung.


MATINV

MATINV(Matrix<;Ausgabe>)
          Übersicht           MatMult

Die Funktion MATINV berechnet die inverse einer Matrix. Multipliziert man diese inverse Matrix wieder mit der Matrix, so entsteht eine Matrix, bei der alle Elemente null sind, bis auf die der Diagonalen, die den Wert eins haben.

In den meisten Tabellenkalkulationen führen Sie diese Berechnung über einer Dialogbox aus. In QuickCalc ist dies jedoch nur eine normale Formel. Dies hat den großen Vorteil, daß die Inverse immer automatisch neu berechnet wird, ändert sich ein oder mehrere Elemente der Matrix.

Matrix:

Ein Bereich auf dem Rechenblatt, das die Matrix beschreibt. Diese Matrix muß quadratisch sein, will heißen, die Spalten- und die Zeilen muß gleich sein. QuickCalc kann Inverse mit maximal 255 Spalten bzw. Zeilen berechnen.

Während der Berechnung wird ein Zwischenspeicher im Arbeitsspeicher angelegt. Jede Zahl der Matrix belegt dabei 12 Byte. Eine Matrix mit 255 Elementen würde demnach 255*255*12 = 780300 Byte (ca. 762 kByte) benötigen.

Ausgabe:

Optional. Gibt die Adresse des linken oberen Feldes an, in der das erste Element der Inversen geschrieben wird.

Beispiel:


MATMULT

MATMULT(Matrix1;Matrix2;Ausgabe)

Die Funktion MATMULT führt eine Multiplikation der Matrix1 mit der Matrix2 aus und speichert die daraus entstehende Matrix ab der Feldadresse, die im Parameter Ausgabe spezifiziert ist.

Wenn irgendeines von den Elementen der Matrizen geändert wird, erfolgt automatisch eine Neuberechnung. Bei umfangreichen Änderungen kann man die automatische Neuberechnung ausschalten.

Matrix1:

Dies ist ein Bereich auf einem Rechenblatt, das die erste Matrix festlegt. Die Matrix kann höchstens 255 Spalten haben.

Matrix2:

Dies ist ein Bereich auf einem Rechenblatt, das die zweite Matrix festlegt. Die Matrix kann höchstens wie die erste Matrix auch 255 Spalten besitzen. Die Zeilenanzahl der ersten Matrix muß gleich der Spaltenanzahl der zweiten Matrix sein.

Ausgabe:

Gibt die Feldadresse auf einem Rechenblatt an, in der das linke obere Element der Ergebnismatrix geschrieben wird. Die Größe dieser Matrix ist gleich der größten Zeilenanzahl und der größten Spaltenanzahl der beiden Matrizen.

Beispiel:


GLSYSTEM

GLSYSTEM(System<;Ausgabe;Spalte>)

Die Funktion GLSYSTEM löst ein lineares Gleichungssystem mit maximal 254 Unbekannten.

Bei Änderungen im Gleichungssystem wird es automatisch neu berechnet, was man jedoch auch abschalten kann.

QuickCalc berechnet die Lösungen mit dem Eliminationsverfahren nach Gauß.

Während der Berechnung wird ein Zwischenspeicher im Arbeitsspeicher angelegt. Jede Zahl des Gleichungssystems belegt dabei 12 Byte. Ein  Gleichungssystem mit 254 Unbekannten würde demnach (254+1)*254*12 = 777240 Byte (ca. 759 kByte) benötigen.

System:

Dieser Parameter gibt den Bereich auf einem Rechenblatt an, der das eigentliche Gleichungssystem repräsentiert. Das System muß dabei in der untenstehenden Form vorliegen:

N gibt dabei die Anzahl der Unbekannten an.

Ausgabe:

Optional. Gibt die Feldadresse eines Rechenblatts an, in der die erste Lösung, also X1, kommt. Wenn dieser Parameter fehlt, trägt QuickCalc die Lösungen in die Zeile unterhalb des Gleichungssystem ein.

Spalte:

Optional. Fehlt dieser Parameter oder ist er Null, so trägt QuickCalc die Ergebnisse in einer Zeile ein. Ist er hingegen ungleich Null, schreibt QuickCalc die Ergebnisse in einer Spalte.

Beispiel:

Unten sehen Sie ein Beispiel für ein Gleichungssystem mit vier Unbekannten.


SKALARPRODUKT

SKALARPRODUKT(Vektor1;Vektor2)     Übersicht

Die Funktion SKALARPRODUKT berechnet das Skalarprodukt der beiden Vektoren die im Parameter Vektor1 und Vektor2 angegeben sind.

Vektor1 und Vektor2:

Diese beiden Parameter geben die Vektoren an. Die Vektoren müssen die gleiche Größe haben.

Beispiel:


Unterschiede dieser Funktion zu 'normalen' Funktionen:

Es gibt wesentlichen Unterschiede zwischen 'normalen' Formeln und LÖSUNG.

- Eine normale Formel gibt immer genau ein Ergebnis zurück und stellt dieses Ergebnis an dem gleichen Ort dar, an dem sich die Formel befindet.

- LÖSUNG kann jedoch mehrere Ergebnisse liefern. Diese Ergebnisse werden in einem Ausgabebereich dargestellt. Am Ort der Formel selbst steht der Text LÖSUNG ADR, wobei ADR die Feldadresse der Funktion ist; Beispiel: LÖSUNG B3. Dieser Text wird bei einer Druckerausgabe nicht ausgedruckt. Ferner kann die Formel mit der Funktion an einem beliebigen Ort auf irgendeinem Rechenblatt stehen, wo sie nicht stört.


Berechnung abbrechen

Bei lang andauernden Berechnung können Sie die jeweilige Funktion abbrechen, indem Sie irgendeine Taste drücken, wie zum Beispiel die Leertaste.


ZUKWERT

ZUKWERT(Raten;Zins;Laufzeit)
         Übersicht           Finanzfunktionen

Die Funktion ZUKWERT berechnet, welches Kapital sich aus den Ratenzahlungen und den Zinsen bilden. Die Verzinsung erfolt am Ende einer Zahlungsperiode bzw. Ratenzahlung.

Raten:

Gibt die Höhe einer Rate oder Zahlung an.

Zins:

Der Zinssatz, mit der eine Rate verzinst wird. Die Verzinsung erfolgt am Ende der Ratenzahlung (nachschüssig).

Laufzeit:

Dieser Parameter gibt die Anzahl der Ratenzahlungen an.

Beispiel:

Wie hoch ist das Kapital, wenn Sie 3 Jahre lang am Ende jedes Jahres 1500 DM mit einem Zinssatz von 5% sparen ?

Mit der Formel Zukwert(1500;5%;3) errechnen Sie 4.728,75 DM.


ZINS

ZINS(Zielwert,Startwert,Laufzeit)         Finanzfunktionen

Die Funktion ZINS berechnet den Zinssatz, der erforderlich ist, damit sich aus dem Startwert bei gegebener Laufzeit der Zielwert entwickelt.

Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, daß die Verzinsung am Ende einer Periode erfolgt (nachschüssig).

Um eine Prozentangabe zu bekommen, muß das Ergebnis der Funktion noch mit 100 multipliziert werden.

Beispiele:

Welcher Zinssatz ist erforderlich, damit aus einem Startkapital von 1000 DM in 6 Jahren 1500 DM werden ?

Zins(1500;1000;6)*100	= 6,99 Prozent


ZINSBETRAG

ZINSBETRAG(Zins;Periode;Laufzeit;AktWert;ZukWert;Typ)
    Finanzfunktionen     Übersicht

Die Funktion ZINSBETRAG berechnet den Zinsanteil einer Rate. Dabei gilt:

ANNUITÄT = ZINSBETRAG + TILGUNG

Zins: Gibt den Zinssatz für eine Periode an.

Periode: Gibt an, welche Zahlungsperiode der Betrag berechnet werden soll.

Laufzeit: Die gesamte Laufzeit, also die Gesamtzahl aller Perioden.

AktWert: Aktueller Wert; meist die Kredithöhe

ZukWert: Optional. Der zukünftige Wert. Soll am Ende aller Zahlungen keine Restschuld bestehen bleiben, ist hier 0 einzusetzen. Fehlt die Angabe, setzt QuickCalc hier eine Null ein.

Typ: Optional. Art der Zahlung: 0 = am Ende der Periode, 1 = am Anfang der Periode. Fehlt die Angabe, setzt QuickCalc hier 0 ein.

Bei AktWert und ZukWert müssen unbedingt die Vorzeichen beachtet werden. Negative Werte bedeuteten, daß Sie diese Werte aufbringen müssen, bei positiven Werten erhalten Sie die entsprechenden Beträge. Ergibt die Funktion einen negativen Wert, so bedeutet dies, daß Sie die Zahlung leisten müssen, sonst erhalten Sie die Beträge.

Beispiele:

Mit der folgenden Formel kann der monatliche Zinsbetrag eines Kredits von 10.000 DM mit einer Laufzeit von 4 Jahren, der bereits seit 15 Monaten läuft, berechnet werden. Der Kredit wird mit einem jährlichen Zinssatz von 12% verzinst.

Zinsbetrag(12%/12;15;4*12;10000) = -75,59 DM

Der negative Wert zeigt an, daß Sie den Betrag zahlen.


RATEN

RATEN(Kapital;Zins;Laufzeit)
                Funktionsübersicht       Finanzfunktionen

Die Funktion RATEN errechnet die Höhe einer Ratenzahlung, um ein Kapital, das mit 'Zins' verzinst wird in der im Parameter 'Laufzeit' angegebenen Zeit zurückzuzahlen.

Kapital:

Gibt die Höhe des Kapital b.z.w die des Kredits an.

Zins:

Gibt den Zinssatz an, mit dem das Kapital verzinst wird. Wenn die Ratenzahlungen jährlich erfolgen, so muß 'Zins' den jahrlichen Zinssatz angeben; erfolgen die Zahlungen dagegen monatlich, so muß 'Zins' den monatlichen Zinssatz angeben und so weiter.

Laufzeit:

Der Parameter gibt die Gesamtanzahl der Raten an.

Beispiel:

Sie haben einen Kredit in der Höhe von 5000 DM bei einem jährlichen Zinssatz von 12% aufgenommen. Wie hoch ist nun die monatliche Rate ?

Die Formel Raten(5000;12%/12;2*12) errechnet eine monatliche Rate von 235,37 DM. Der jährliche Zinssatz mußte in diesem Beispiel noch durch 12 dividiert werden, da ja die monatliche Rate gefragt war. Ebenso muß dann die Laufzeit die Gesamtzahl der monatlichen Raten angeben.


ANN

ANN(Rate,Zins,Wert)

Die Funktion berechnet die Anzahl der Zahlungen, die erforderlich sind, bis bei konstanten Zins und konstanter Rate der Wert erreicht wird.

Die Funktion geht davon aus, daß die Zinsen am Ende einer Zahlungsperiode (nachschüssig) gezahlt werden.

Rate:	Die periodischen Zahlungen

Zins:	Der Zinssatz pro Periode

Wert:	Der zu erreichende (zukünftige) Wert

Beispiel:

Sie wollen sich einen neuen Rechner, der 4500 DM kosten soll, zusammensparen. Dazu bringen Sie jedes Jahr 2200 DM zur Bank, die dafür lächerliche 2,5% Zinsen gibt. Nun möchten Sie natürlich wissen, wie lange Sie denn wohl auf den Rechner warten müssen. (zugegeben - das Beispiel ist ein bißchen blöd)

ANN(2200;2,5%;4500) = 2,02 Jahre


AKTWERT

AKTWERT(Raten;Zins;Laufzeit)     Funktionsübersicht

Die Funktion AKTWERT berechnet den aktuellen Wert einer Investition, für die über einer bestimmten Laufzeit mit festen Ratenbeträgen und festen Zinssatz Zahlungen erfolgt sind.

Es wird davon ausgegangen, daß die Zinsen am Ende einer Periode gezahlt werden.

Raten:	Gibt die Höhe der Zahlung je Periode an.

Zins:	Der Zinssatz für eine Zahlungsperiode.

Laufzeit:	Die Anzahl der Zahlungsperioden.

Beispiel:

Sie möchten sich einen neuen Traumcomputer zulegen, der 4500,- DM kosten soll.

Der Händler Ihres Vertrauens macht Ihnen das phantastische Angebot, Sie bezahlen den Rechner sofort bar  oder Sie zahlen 2 Jahre jeden Monat 250 DM zu einen Jahreszinssatz von 14%.

Mit der Formel

Aktwert(250;14%/12;2*12) = 5.206,94

können Sie erkennen, daß Ihnen der Rechner per Kredit über 706 DM mehr kosten würde.


Annuität

ANNUITÄT(Zins;Laufzeit;Kapital;<Endwert>;<Typ>)

Die Funktion ANNUITÄT berechnet die Ratenhöhe, die nötig ist, um bei konstanten Zinssatz und konstanter Ratenhöhe den Endwert zu erreichen.

Zins: Der Zinssatz je Zahlungsperiode

Laufzeit: Die Anzahl der Zahlungsperioden

Kapital: Der aktuelle Wert, zum Beispiel eine Kredithöhe

Endwert: Die Restschuld nach der letzten Rate. Dieser Parameter ist optional und wird auf null gesetzt, wenn Sie ihn nicht angeben.

Typ: Gibt die Art der Verzinsung an. Ist der Wert, so erfolgt die Verzinsung am Ende einer Zahlungsperiode (nachschüssig), sonst wird von einer vorschüsssigen Verzinsung ausgegangen. Dieser Parameter ist optional und wird auf null gesetzt, wenn er nicht angegeben ist.

Bei Kredit und Endwert müssen unbedingt die Vorzeichen beachtet werden. Negative Werte bedeuteten, daß Sie diese Werte aufbringen müssen, bei positiven Werten erhalten Sie die entsprechenden Beträge. Ergibt die Funktion einen negativen Wert, so bedeutet dies, daß Sie die Zahlung leisten müssen, sonst erhalten Sie die Beträge.

Beispiele:

Sie müssen einen Kredit in Höhe von 10.000 DM abbezahlen. Der jährliche Zinssatz beträgt 15% und die Laufzeit des Kredits 3 Jahre. Die Verzinsung erfolgt am Ende einer Periode.

Sie möchten nun gerne die monatliche Belastung wissen.

ANNUITÄT(14%/12;3*12;10000;0;0) = -341,78

Erfolgt die Verzinsung zu Beginn, ergibt sich dies:

ANNUITÄT(14%/12;3*12;10000;0;1) = -377,83

Soll am Ende der Zahlungen noch eine Restschuld von 1000 DM bestehen bleiben, so gilt für diesen Fall die Formel:

ANNUITÄT(14%/12;3*12;10000;-1000;0) = -319,27

Die Restschuld ist deshalb ein negativer Betrag, weil Sie ja diesen Betrag aufbringen müssen.

Noch'n Beispiel:

Sie haben 2000 DM auf Ihrem Konto und möchten durch monatliche Zahlungen Ihren Kontostand innerhalb von zwei Jahren auf 8000 DM erhöhen. Die Verzinsung beträgt 5% jährlich.

ANNUITÄT(5%/12;2*12;-2000;8000) = 229,90

Der Parameter Kapital ist nun negativ, da Sie den Betrag von 2000 DM bereits bezahlt haben.


KAPITAL

KAPITAL(Zins;Laufzeit;Rate<;ZukWert><;Typ>)
     Finanzfunktionen      Übersicht

Die Funktion KAPITAL berechnet den aktuellen Wert einer Investition, für die über einer bestimmten Laufzeit mit festen Ratenbeträgen und festen Zinssatz Zahlungen erfolgt sind. Sie ist eine erweiterte Version der Lotus-kompatiblen Funktion AKTWERT

Zins: Der Zinssatz je Zahlungsperiode.

Laufzeit: Die Laufzeit des Kredits.

Rate: Die Höhe der Rate je Zahlungsperiode.

ZukWert: Optional. Der zukünftige Wert. Soll am Ende keine Restschuld verbleiben, so ist dieser Parameter auf Null zu setzen. Fehlt dieser, so setzt QuickCalc ihn auf Null.

Typ: Optional. Gibt die Zahlungsweise an. Eine Null bedeutet, daß die Zahlungen am Ende der Periode erfolgen, sonst zu Anfang.

Beispiel:

Sie kaufen sich einen sündhaft teuren 20-Zoll- Monitor, der 5500 DM kostet. Sie können diesen Monitor sofort bar bezahlen oder Sie leisten 2 Jahre lang jeden Monat eine Zahlung von 320 an den Händler bei einen Zinssatz von 14,5%. Ist das wohl günstig ?

Die Formel, die das berechnet:

Kapital(14,5%/12;2*12;320) = 6632,20 DM

Der Monitor kommt Ihnen bei der Ratenzahlung also teuer zu stehen.


LAUF

LAUF(Zins;Zukwert;Aktwert)
              Übersicht              Finanzfunktionen

Die Funktion LAUF berechnet die Laufzeit oder die Dauer, die notwendig ist, um ausgehend vom aktuellen Wert 'Aktwert' den zukünftigen Wert 'Zukwert' zu erreichen, wobei das Kapital mit dem Zinssatz im Parameter 'Zins' verzinst wird.

Zins:

Gibt den Zinssatz in Prozent an, mit dem das Kapital verzinst wird. Die Verzinsung erfolt nachschüssig.

Soll die Laufzeit in Jahren berechnet werden, so ist der jährliche Zinssatz anzugeben; bei Monaten der monatliche und so weiter.

Zukwert:

Der zukünftige Wert, also das Kapital, das erreicht werden soll.

Aktwert:

Dies ist der aktuelle Wert des Kapitals.

Beispiel:

Sie haben auf Ihrem Konto 2000 DM,  das mit mageren 3% jährlich verzinst wird. Wie lange dauert es, bis Sie auf Ihrem Konto 2500 DM haben ?

Die Formel Lauf(2,5%;2500;2000) errechnet 9,04 Jahre.


LAUFZEIT

LAUFZEIT(Zins;Raten;Aktwert;Zukwert<;Typ>)
             Übersicht              Finanzfunktionen

Die Funktion LAUFZEIT berechnet, wieviele Ratenzahlen erforderlich sind, um ausgehend vom Kapital 'Aktwert' das zukünftige Kapital 'Zukwert' zu erreichen.

Zins:

Gibt den Zinssatz in Prozent an, mit dem das Kapital verzinst wird. Die Verzinsung erfolt nachschüssig.

Soll die Laufzeit in Jahren berechnet werden, so ist der jährliche Zinssatz anzugeben; bei Monaten der monatliche und so weiter.

Raten:

Gibt die Höhe einer Rate an. Die Raten sind über der Laufzeit immer konstant.

Aktwert:

Das aktuelle (vorhandene) Kapital.

Zukwert:

Dieses Kapital soll erreicht werden.

Typ:

Optional. Wenn die Zahlungen am Ende einer Zahlungsperiode geleistet werden, so ist dieser Parameter auf Null zu setzen, sonst auf Eins. Fehlt dieser Parameter, so nimmt QuickCalc Null an.

Bei AktWert, ZukWert und Raten müssen unbedingt die Vorzeichen beachtet werden. Negative Werte bedeuteten, daß Sie diese Werte aufbringen müssen, bei positiven Werten erhalten Sie die entsprechenden Beträge.

Beispiel:

Sie haben auf Ihrem Konto 2000 DM und zahlen jährlich am Anfang des Jahres 500 DM auf dieses Konto ein, das mit 5% jährlich verzinst wird. Wieviele Zahlungen sind erforderlich, bis Sie 5000 DM auf Ihrem Konto haben ?

Die Formel Laufzeit(5%;-500;-2000;5000;1) errechnet 4,41 Jahre.


ENDWERT

ENDWERT(Zins;Laufzeit;Rate<;Aktwert;Typ>)
             Übersicht              Finanzfunktionen

Die Funktion ENDWERT berechnet, welches Kapital sich aus den Ratenzahlungen und den Zinsen bilden. Sie können optional angeben, ob bereits ein Kapital vorhanden ist und ob die Verzinsung nachschüssig oder vorschüssig erfolgt.

Zins:

Der Zinssatz, mit der eine Rate verzinst wird. Der optionale Parameter 'Typ' gibt an, wie das Kapital verzinst wird.

Laufzeit:

Dieser Parameter gibt die Anzahl der Ratenzahlungen an.

Rate:

Gibt die Höhe einer Rate oder Zahlung an.

Aktwert:

Optional. Das bereits vorhandene Kapital. Fehlt dieser Parameter, so nimmt QuickCalc den Wert 0.

Typ:

Optional. Ist Typ = 0, so erfolgt die Verzinsung nachschüssig, also am Ende einer Zahlungsperiode, sonst vorschüssig. Fehlt dieser Parameter, so nimmt QuickCalc für den Typ 0 an.

Bei AktWert und Rate müssen unbedingt die Vorzeichen beachtet werden. Negative Werte bedeuteten, daß Sie diese Werte aufbringen müssen, bei positiven Werten erhalten Sie die entsprechenden Beträge. Ergibt die Funktion einen negativen Wert, so bedeutet dies, daß Sie die Zahlung leisten müssen, sonst erhalten Sie die Beträge

Beispiel:

Wie hoch ist das Kapital, wenn Sie 3 Jahre lang zu Beginn jedes Jahres 1500 DM mit einem Zinssatz von 5% sparen ? Auf Ihr Konto sollen sich bereits 500 DM befinden.

Mit der Formel Endwert(5%;3;-1500;-500;1) errechnen Sie 5.544,00 DM.


TILGUNG

Tilgung(Zins;Periode;Laufzeit;Kapital<;Restkapital;Typ>)
            Übersicht              Finanzfunktionen

Die Funktion TILGUNG berechnet die Höhe des Betrags einer Ratenzahlung, die zur Tilgung eines Kredits beiträgt, also ohne die Zinszahlungen.

Zins:

Der Zinssatz für eine Zahlungsperiode.

Periode:

Gibt die Periode an, für die die Tilgung berechnet werden soll.

Laufzeit:

Die Gesamtlaufzeit des Kredits.

Kapital:

Das (aufgenomme) Kapital zu Beginn.

Restkapital:

Optional. Falls mit der letzten Rate noch eine Restschuld verbleiben soll, so ist diese hier anzugeben. Wenn diese Angabe fehlt, so nimmt QuickCalc den Wert Null.

Typ:

Optional. Gibt an, wann die Ratenzahlungen erfolgen. Null bedeutet am Ende einer Periode, sonst am Anfang. Fehlt diese Angabe, so gilt Null.

Bei Kapital und Restkapital müssen unbedingt die Vorzeichen beachtet werden. Negative Werte bedeuteten, daß Sie diese Werte aufbringen müssen, bei positiven Werten erhalten Sie die entsprechenden Beträge. Ergibt die Funktion einen negativen Wert, so bedeutet dies, daß Sie die Zahlung leisten müssen, sonst erhalten Sie die Beträge

Beispiel:

Sie haben einen Kredit über 40.000 DM mit einem Zinssatz von 12,5% und einer Laufzeit von 4 Jahren aufgenommen. Wie hoch ist der Tilgungsanteil nach 15 Monaten ?

Die Formel Tilgung(12,5%;15;4*12;40000) errechnet -747,48 DM.


Neue Datei

Eine Datei oder einen neuen Rechenblock erstellen.

Wenn sich noch geänderte Daten im aktuellen Rechenblock befinden, so erfolgt eine Rückfrage, ob Sie diese Daten vorher speichern möchten.

Vorlage für die neue Datei bzw. Rechenblock:

Sie können eine Vorlage für die neue Datei angeben. Eine Vorlage ist eine normale QuickCalc-Datei, die bereits Formate, Daten, Zellhöhen und so weiter enthalten kann.

Wenn Sie keine Vorlage benötigen, so drücken Sie einfach den Abbruch-Schalter in der Dialogbox. In diesen Fall verwendet QuickCalc die Standardeinstellungen für die Formate, Zellhöhen und Zellbreiten.

Vorlagen bearbeiten

Sie können neue Vorlagen aufnehmen oder löschen. Dies geschieht mit dem rechten Teil des Dialogs.

So erstellen Sie eine Vorlage:

- Erstellen Sie einen normalen QuickCalc-Rechenblock und speichern ihn unter einen beliebigen Namen ab. Vorgesehen ist zwar das Verzeichnis 'Vorlagen', aber Sie können die Datei auch an der Stelle speichern, an der Sie möchten. Neben den Rechenblöcken können auch Lotus-Dateien (*.wk1) oder dBase-Dateien (*.dbf) als Vorlage verwendet werden.

- Rufen Sie über Datei/Neu die Dialogbox auf und drücken den Schalter 'Neu'.

- Geben Sie irgendeine Bezeichnung für die Vorlage an.

- Für die Vorlagendatei geben Sie abschließend die zuvor gespeicherte Datei an. Es ist auch möglich, die Datei zu suchen. Drücken dazu bitte den Schalter 'Suchen'.


Datei laden

Datei öffnen

  STRG+O

Einen gespeicherten Rechenblock von Disk laden.

Wenn sich noch geänderte Daten im aktuellen Rechenblock befinden, so erfolgt eine Rückfrage, ob Sie diese Daten vorher speichern möchten.

Ebenso ist es möglich, einen Rechenblock im Lotus 1-2-3 oder im dBase-Format zu öffnen.

Sie können eine Datei auch mit Hilfe des Dateimanagers bzw. des Explorers von Windows öffnen. Ziehen Sie dabei die gewünschte Datei aus dem Dateimanager über die Titelleiste des Fensters von QuickCalc. Wenn Sie die Datei zu einer anderer Stelle ziehen als die Titelleiste, so wird die Datei als ein OLE-Paket  ins aktuelle Rechenblatt eingefügt.


Rechenblock speichern

Rechenblock speichern                 siehe auch:

  STRG+S

Speichert einen Rechenblock in einer Datei.

Wenn Sie die Daten im Lotus 1-2-3 oder dBase-Dateiformat speichern möchten, so müssen Sie dafür über das Menü Rechenblatt und Speichern gehen.

Außerdem ist es möglich, daß der Rechenblock automatisch in einstellbaren Zeitabständen gespeichert wird.


Rechenblock speichern unter

Rechenblock speichern unter            siehe auch:

Speichert den Rechenblock unter einem anderen Namen ab.

Der neue Name wird ferner für alle zukünftigen Speicherungen verwendet.

Wenn Sie die Daten in einem anderen Dateiformat wie zum Beispiel Lotus 1-2-3 speichern wollen, so gehen Sie bitte dazu über den Menüpunkt Rechenblatt|Speichern.


Druckereinrichtung

Druckereinrichten

  F7

Mit Hilfe einer der Standarddialogboxen von Windows können Sie hier Ihren Drucker an Ihre Bedürfnisse anpassen.


Drucken

Drucken              siehe auch

  F8

Bereich der Tabelle

Hier legen Sie fest, welchen Teil des Rechenblatts Sie ausdrucken möchten.

QuickCalc kann nicht feststellen, ob Elemente über die Grenzen eines Feldes hinausgehen. Sie müssen in solchen Fällen den auszudrucken Bereich manuell festlegen.

'Obere linke Ecke' legt den Beginn des Bereichs und 'Untere rechte Ecke' das Ende des Bereichs fest.

Optionen

An den Drucker anpassen: Ist die Option angekreuzt, vergrößert oder verkleinert QuickCalc die Schrift und Diagramme derart, daß der Ausdruck die Breite des Papiers einnimmt.

Schwarzweißdruck: Bei Schwarzweiß-Druckern kann das Drucken von farbigen TrueTyp-Schriften arge Probleme bereiten. Dies äußert sich darin, daß Teile des Ausdrucks fehlen. Wenn diese Option angekreuzt ist, werden alle Schriften mit der Farbe Schwarz ausgedruckt.

Schattierung drucken: Ebenfalls bei Schwarzweiß-Druckern kann es bei dunkeln Schattierungen und dunkler Schriftfarbe passieren, daß der Text schwaz auf schwarz ausgegeben wird. Um es zu vermeiden, werden Schattierungen nur ausgedruckt, wenn diese Option gewählt ist.

Schalter Layout

Ruft eine weitere Dialogbox, in der Sie das Layout festlegen können. Darin werden die Papierränder, Kopf- und Fußzeilen und so weiter festgelegt.


Beenden

Beenden                  siehe auch:Beenden und speichern

  ALT+F4

Beendet das Programm QuickCalc.

Wenn sich noch geänderte Daten im aktuellen Rechenblock befinden, so erfolgt eine Rückfrage, ob Sie diese Daten vorher speichern möchten.


Speichern und Ende

Speichern und Ende                   siehe auch:Speichern

  ALT+X

Speichert eventuell veränderte Daten im Rechenblock und beendet anschließend das Programm QuickCalc.


siehe auch:

Rechenblatt speichern

Optionen Automatisch sichern


Frage Speichern

Vorher speichern

Eine Rückfrage, ob Sie veränderte Daten im Rechenblock speichern möchten.

Diese Frage erscheint immer, wenn Sie

- einen neuen Rechenblock erstellen möchten

- eine Rechenblock laden wollen

- das Programm beenden.

Wählen Sie bitte einen der folgenden Schalter:

Ja:

Die Daten werden gespeichert und QuickCalc macht normal weiter.

Nein:

Die Daten werden nicht gespeichert. Achtung: Alle gemachten Eingaben und Veränderungen gehen damit verloren !

Abbruch:

Die Daten werden nicht gespeichert und QuickCalc bricht die laufende Operation ab.

Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Rechenblock erstellen wollten, so unterbleibt dies nun.

Wenn Sie die Umschalttaste drücken, während Sie den Menüpunkt oder den Schalter anklicken, so erscheint diese Nachfrage nicht und ein eventuell veränderter Text wird ohne Nachfrage gespeichert.


Layout

Seitenlayout

Name des Layouts

Geben Sie hier bitte eine beliebigen Namen an. Unter diesem Namen können Sie später das Layout auswählen.

Blattränder

Die Blattränder beziehen sich immer auf die Papierränder.

Also bedeutet zum Beispiel, wenn Sie unter 'rechts' 2,5 eingeben, ein Rand von 2,5 cm auf der rechten Blattseite.

Kopftext

Hier können Sie einen beliebigen Text eingeben. Ebenfalls läßt sich für den Kopftext eine Schrift festlegen.

Der Abstand bezieht sich auf den oberen Papierrand.

Im Kopftext haben einige Zeichen eine besondere Bedeutung.

Die folgenden optionalen Zeichen müssen am Anfang des Textes stehen und beeinflussen die Ausrichtung des Kopftextes:

-> Text wird links ausgerichtet

^	-> Text wird zentriert

"	-> Text wird rechts ausgerichtet

Irgendwo im Text können Sie noch ein Doppelkreuz '#' gefolgt von einem Buchstaben einfügen.

#D	-> Ein Datum wird eingefügt

#S	-> Seitennummer

##	-> Druckt ein #

Fußtext

Der Rand bezieht sich vom unteren Papierrand. Sonst gilt das Gleiche bei dem Kopftext.

Wenn ein Kopf- oder ein Fußtext verwendet wird, so muß ein genügend großer oberer oder unterer Rand angegeben werden.

Die Blattgröße können Sie über den Menüpunkt Datei / Druckereinrichtung einstellen.


Layout wählen

Layout-Auswahl

Das Layout legt die Papierränder und den Kopf- und Fußtext des Ausdrucks fest.

Dieses Layout wird zusammen mit dem Rechenblock gespeichert. Es kann also sinnvoll sein, häufige Einstellungen in einem Layout zu speichern.

Neu:

Legt ein neues Layout an.

Ändern:

Editieren eines bereits vorhandenen Layouts

Löschen:

Löscht ein Layout


Letzte Datei laden

Datei noch einmal laden

Sie können im Menü „Datei„ einer der zuletzt geladenen Dateien wählen. Dabei kann es sich um QuickCalc-Rechenblöcke, dBase-Dateien oder um Lotus-Dateien handeln.


siehe auch:

Druckereinrichtung

Layout


Markierung aufheben

  ESC

Hebt alle Markierungen im aktuellen Rechenblatt auf.

Wenn die Folie eingeschaltet ist, dann werden auch auf diesem Rechenblatt alle Markierungen aufgehoben.


Ausfüllen

Mit 'Ausfüllen' kann ein zuvor markierter Bereich auf dem aktuellen Rechenblatt mit Elementen ausgefüllt werden. Als Element können die vier folgenden Typen benutzt werden:

Texte

Zahlen

Kalenderdaten

Formeln

Mit dem Füllen wird immer an der oberen linken Ecke des Bereichs begonnen.

Sie können auch zuerst an dieser Position ein Element schreiben, das eines der obigen Typen ist. QuickCalc verwendet dieses Element dann automatisch als Ausgangsbasis.

Wenn das auszufüllende Feld nicht leer ist, so wird dieses Feld übergangen.


Mit Text ausfüllen

Mit Text füllen

Fülltext

Beginnen mit: Irgendein beliebiger Text. Enthält dieser Text eine Zahl, so verändert sich diese Zahl mit jedem ausgefülltem Feld entsprechend dem unter 'Inkrement' angegebenen Wertzuwachs.

Inkrement:

Der Wertzuwachs für die Textteile, die eine Zahl enthalten. Enthält der Fülltext keine Zahl, so wird diese Angabe ignoriert.

Beispiel:

Wenn der Text 'Quartal 1' lautet, das Inkrement 2, und die Anzahl der markierten Zeilen 4 ist, so erzeugt QuickCalc folgende Elemente vom Typ Text:

Quartal 1

Quartal 3

Quartal 5

Quartal 7

Elemente wie einfügen:

Von oben nach unten: Der erste Text wird in die linke obere Ecke gesetzt, der zweite Text in der Zeile darunter. Sind alle Zeilen ausgefüllt, so wird mit der nächsten Spalte und der ersten Zeile fortgefahren bis der markierte Block ausgefüllt ist.

Von links nach rechts: Das erste Element wird in die obere linke Ecke gesetzt, das zweite Element in der nächsten Spalte. Sind alle Spalten der Zeile ausgefüllt, so wird mit der nächsten Zeile fortgefahren bis der markierte Block ausgefüllt ist.


Mit Zahlen ausfüllen

Füllzahlen

Beginnen mit: Irgendeine beliebige Zahl. Wenn in der linken oberen Ecke bereits eine Zahl steht, so wird diese als Vorgabe genommen.

Inkrement:

Hier geben Sie eine beliebige Zahl an. Um diesen Wert wächst die Zahl nach jedem neuen Element.

Zahlen wie einfügen

Von oben nach unten: Das erste Element wird in die linke obere Ecke gesetzt, das zweite Element in der Zeile darunter. Sind alle Zeilen ausgefüllt, so wird mit der nächsten Spalte und der ersten Zeile fortgefahren bis der markierte Block ausgefüllt ist.

Von links nach rechts: Das erste Element wird in die obere linke Ecke gesetzt, das zweite Element in der nächsten Spalte. Sind alle Spalten der Zeile ausgefüllt, so wird mit der nächsten Zeile fortgefahren bis der markierte Block ausgefüllt ist.

Beispiel:

Wenn die Zahl unter 'Beginnen mit' 47,11 lautet, der markierte Block drei Zeilen aufweist, und als Inkrement 1,5 eingegeben wurde, so erzeugt QuickCalc folgende Elemente:

47,11

48,61

50,11


Mit Kalenderdaten ausfüllen

Beginnen mit: Irgendein beliebiges, aber gültiges Datum. Wenn in der linken oberen Ecke bereits ein Datum steht, so wird dieses als Vorgabe genommen.

Wertzuwachs:

Hier können Sie angeben, wie sich da neue Element verändern soll.

Hinweis: Wenn Sie alle Elemente das gleiche Datum aufweisen sollen, so müssen Sie die Elemente kopieren.

Elemente wie einfügen:

Von oben nach unten: Das erste Element wird in die linke obere Ecke gesetzt, das zweite Element in der Zeile darunter. Sind alle Zeilen ausgefüllt, so wird mit der nächsten Spalte und der ersten Zeile fortgefahren bis der markierte Block ausgefüllt ist.

Von links nach rechts: Das erste Element wird in die obere linke Ecke gesetzt, das zweite Element in der nächsten Spalte. Sind alle Spalten der Zeile ausgefüllt, so wird mit der nächsten Zeile fortgefahren bis der markierte Block ausgefüllt ist.


Ausfüllen mit Formeln

Das Ausfüllen mit Formeln unterschiedenen sich geringfügig von den übrigen Arten: Sie müssen zuerst eine Formel ins entsprechende Feld des Rechenblatts eingeben.

Beginnen mit: Das ist die Formel aus dem Rechenblatt. Enthält die Formel relative Adressen, so werden diese Adressen beim Ausfüllen jeweils angepaßt. Wenn Sie dies nicht wünschen, so müssen Sie die entsprechenden Adressen in der Formel als absolute Adressen eingeben.

Formeln wie einfügen:

Von oben nach unten: Das erste Element wird in die linke obere Ecke gesetzt, das zweite Element in der Zeile darunter. Sind alle Zeilen ausgefüllt, so wird mit der nächsten Spalte und der ersten Zeile fortgefahren bis der markierte Block ausgefüllt ist.

Von links nach rechts: Das erste Element wird in die obere linke Ecke gesetzt, das zweite Element in der nächsten Spalte. Sind alle Spalten der Zeile ausgefüllt, so wird mit der nächsten Zeile fortgefahren bis der markierte Block ausgefüllt ist.


Ausschneiden

Ausschneiden             siehe auch

  STRG+X

Ausschneiden von einen oder mehreren Elementen.

Ausschneiden bedeutet, daß die entsprechende Elemente zuerst in die Zwischenablage kopiert und anschließend gelöscht werden.

Diese Elemente können danach auf irgendeinen Rechenblatt wieder eingefügt werden.

Sind ein oder mehrere Elemente markiert, so werden diese ausgeschnitten. Dazu müssen Sie jedoch zunächst irgendein der markierten Elemente anklicken.


Kopieren

Kopieren             siehe auch

   STRG+C

Kopieren eines Elements oder mehrerer Elemente zur Zwischenablage.

Sind Elemente markiert, so müssen Sie zuerst irgendeines von diesen markierten Elementen anklicken. Es werden dann alle markierten Elemente zur Zwischenablage befördert.

QuickCalc kopiert diese Elemente sowohl in seinem eigenen Format wie aber auch im Textformat zur Ablage. Wenn Sie die Elemente mit Kopieren als Text kopieren, haben Sie zusätzlich noch einige Optionen zur Auswahl.

Möchten Sie einzelne Pixelbilder oder Diagramme als Pixelbild kopieren, so verwenden Sie bitte das lokale Menü. Klicken Sie dazu die entsprechende Grafik an und drücken Sie die rechte Maustaste oder geben Sie die Tastenkombination Alt+F10 ein.


Kopieren als Text

Kopieren als Text             siehe auch

Normalerweise kopiert QuickCalc seine Daten immer im eigenen Ablage-Format zur Zwischenablage. Deshalb können andere Programme mit diesen Daten nichts anfangen.

Mit 'Kopieren als Text' können die Daten so in die Ablage gebracht werden, daß andere Programme, vor allem Textverarbeitungen, diese Daten verwenden können.

Die Elemente werden dabei so kopiert, wie sie auch auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

 Die Elemente, die Sie als Text in die Zwischenablage befördern möchten, müssen Sie vorher markieren.

Zeichen zwischen den Zellen:

Die Elemente werden zeilenweise in die Ablage kopiert. Hinter jeder Zeile kommt ein Zeilenvorschub. Darüber hinaus können Sie angeben, welches Zeichen vor oder hinter ein Element eingefügt wird. Für eine Textverarbeitung ist es meist am sinnvollsten, ein Tab-Zeichen hinter ein Element einzufügen.


Einfügen

Einfügen                   siehe auch

  STRG+V

Einfügen von Daten aus der Zwischenablage.

Es können Daten aus anderen Rechenblättern oder Rechenböcken, Pixelbilder und Text eingefügt werden.

Die Daten werden ab der Position des aktuellen Feldes im Rechenblatt eingefügt.

Texte

Texte werden immer zeilenweise ins Rechenblatt eingefügt.

Formeln

Kommen in den kopierten Formeln relative Adressen vor, so werden diese relativ zur neuen Position korrigiert. Wenn Sie dies nicht wünschen, sollten Sie in den entsprechenden Formeln absolute Adressen verwenden.

 Es werden niemals Felder überschrieben, die bereits besetzt sind. QuickCalc fährt in diesem Fall mit dem nächsten Element der Zwischenablage fort.


Löschen

Löschen               Spalte oder Zeile löschen

Löscht alle markierte Elemente im aktuellem Rechenblatt.

Es erfolgt zuvor jedoch eine Sicherheitsabfrage.

Die Alternative zu 'Löschen' heißt Ausschneiden. Der entscheidene Unterschied besteht darin, daß ausgeschnittene Elemente wieder mit 'Kopieren' aus der Zwischenablage geholt werden können.


siehe auch

Kopieren

Einfügen

Löschen

Markieren

Inhalte einfügen


siehe auch

Einfügen

Löschen

Ausschneiden

Markieren

Inhalte einfügen


siehe auch

Einfügen

Löschen

Ausschneiden

Markieren

Inhalte einfügen


siehe auch

Löschen

Ausschneiden

Markieren

Inhalte einfügen


Schattierung

Schattierung              Rahmen

 ALT+F10

 Mit der rechten Maustaste über das lokale Menü

Mit Schattierung können Sie einen Block auf einem Rechenblatt mit einer Farbe hinterlegen.

Die Farbe stellen Sie dabei wie bei einem Farbmischer ein.

Schalter Fensterfarbe:

Klicken Sie auf diesen Schalter und anschließend OK, wenn Sie die Schattierung löschen möchten.

So erstellen Sie eine Schattierung:

        Markieren Sie einem Block auf dem Rechenblatt.

        Wählen Sie „Schattierung„ aus dem lokalen Menü.

        Stellen Sie abschließend die Farbe ein und drücken OK


Rahmen

Rahmen                 Schattierung

 ALT+F10

 Mit der rechten Maustaste über das lokale Menü

Mit 'Rahmen' können Sie einen markierten Block mit einen Rahmen versehen.

So erzeugen Sie einen Rahmen:

       Markieren Sie einen Block auf dem Rechenblatt

       Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen den Punkt 'Rahmen'

       Wählen Sie einen Rahmentyp

       Wählen Sie die Darstellung des Rahmens

        Legen Sie mit dem Farbeimer die Farbe fest

So löschen oder bearbeiten Sie einen Rahmen:

       Markieren Sie den Block, der vom Rahmen umschlossen wird

       Mit dem Schalter 'Rahmen entfernen' löschen Sie den Rahmen


Daten automatisch speichern

Automatisch speichern

Um Datenverlusten vorzubeugen, ist es oft praktisch, die Daten in festen Zeitintervallen zu speichern. Diese lästige Arbeit kann QuickCalc selbst übernehmen.

Zeitintervall:

Hier können Sie angeben, in welchen Zeitabständen die Daten gespeichert werden. Die kleinste Zeitspanne beträgt eine, die höchste 120 Minuten.

Unabhängig davon werden die Daten nur nach Änderungen im Rechenblock gespeichert.

Automatisch sichern aktiv:

Nur wenn diese Option angekreuzt ist, erfolgt die automatische Speicherung.

Letzte Dateiversion als *.bak-Datei erhalten

Wenn diese Option angekreuzt ist, wird die letzte Dateiversion vor dem Speichern des Rechenblocks in einer Datei mit der Endung '*.bak' erhalten.

Dadurch ist es möglich, die letzte Dateiversion zu rekonstruieren, zum Beispiel wegen fehlerhaften Änderungen.

Dazu ist die Bak-Datei als ein Rechenblock zu laden und anschließend mit Datei / Speichern unter unter einem anderen Dateinamen zu speichern.


Kennwort

QuickCalc bietet die Möglichkeit, einem Rechenblock ein Kennwort oder Password zuzuweisen, um zum Beispiel persönliche Daten zu schützen.

Beim Öffnen eines durch ein Kennwort geschützen Rechenblocks müssen Sie das Kennwort angeben. Im Falle von Tipfehlern haben Sie dreimal die Möglichkeit, das richtige Kennwort einzugebe. Ist das Kennwort nicht richtig, so wird das Laden des Rechenblocks abgebrochen.

Ein Kennwort kann aus maximal 39 Zeichen bestehen. Dabei wird zwischen Klein- und Großschreibung unterschieden. Zum Beispiel ist 'Irgendetwas' NICHT identisch mit 'irgendetwas'.

Altes Kennwort eingeben:

Dies müssen Sie nur, wenn Sie dem Rechenblock bereits ein Kennwort gegeben haben und es nun ändern möchten.

Neues Kennwort eingeben:

Hier können Sie irgendeine Folge von Buchstaben und sonstigen Zeichen eingeben. Es wird dabei zwischen Klein- und Großschreibung unterschieden. Damit 'Zuschauer' nicht unbeabsichtigt das Kennwort mitbekommen, erscheinen als Rückmeldung nur Sternchen auf Ihre Eingabe.

Kontrolle:

Wegen den Sternchen kann sich leicht unbemerkt ein Tippfehler einschleichen, so daß Sie letztlich in einem solchen Fall Ihr eigenes Kennwort nicht wissen würden. Um dem vorzubeugen, tippen Sie bitte das Kennwort nocheinmal ein, mit der stillen Hoffnung, daß kaum zweimal hintereinander der gleiche Tippfehler auftritt.

 Ein Kennwort können Sie löschen, indem Sie unter 'Neues Kennwort' und 'Kontrolle' nichts eingeben.


Fehlermeldungen

Wenn Sie irgend etwas in einem Rechenblatt eingeben, so versucht QuickCalc immer dies als einen Formelausdruck zu interpretieren.

Kann jedoch der Ausdruck nicht berechnet werden, zum Beispiel wegen einem Tippfehler, so gibt QuickCalc eine Fehlermeldung aus. Dies ist das Verhalten, wenn die Option Fehlermeldung mit einem Haken versehen ist.

Ist diese Option ausgeschaltet und der eingegebene Ausdruck kann nicht berechnet werden, so interpretiert QuickCalc diesen Ausdruck als einen Text.


Automatische Berechnung

AutoCalc

    F9

Immer wenn sich irgendwo innerhalb eines Rechenblocks etwas ändern, findet eine Aktualisierung aller Rechenblätter statt.

Normalerweise sollte man AutoCalc immer markiert lassen um Konfusionen zu vermeiden. Es gibt jedoch Gründe, wo es sinnvoll ist, die automatische Berechnung abzuschalten:

-  Wenn Sie sehr viele Daten eingeben möchten

-  Bei Änderungen an aufwendigeren Funktionen wie zum Beispiel Gleichungssystemen

Den aktuellen Zustand sehen Sie in der Statuszeile am unteren Fensterrand. 'A+' bedeutet, daß die automatische Berechnung eingeschaltet ist.


Feldumrandung

Feldumrandung          siehe auch:Farbe der Umrandung

Um Daten leichter ins Rechenblatt eintragen zu können, es ist möglich, die Felder zu umranden.

Da dies natürlich auch Geschmackssache ist, läßt sie sich auch ausschalten.

Wenn Sie ein Rechenblatt ausdrucken, so wird es so ausgedruckt, wie es auch auf dem Bildschirm flimmert. Eventuell müssen Sie also vor dem Ausdruck die Umrandung deaktivieren, soweit Sie keine Umrandungen auf dem Ausdruck haben möchten.


Umrandungsfarbe

Farbe der Umrandung       siehe auch:Feldumrandung

Als Standard dient die Farbe helles Grau als Feldumrandung.

Dies kann nach eigenem Geschmack geändert werden.

Die Farbe wird für alle Rechenblätter verwendet.

Sie haben die Möglichkeiten eine Farbe aus der Liste innerhalb des Dialogs auszuwählen oder sich selbst mit den drei Schiebereglern eine Farbe einzustellen. Mit diesen Reglern bestimmen Sie die drei Farbanteile Rot, Grün und Blau an der jeweiligen Farbe.


Farbmischer

Unter Windows werden die Farben unter RGB-Farbmodell dargestellt. RGB ist ein Kürzel für die drei Grundfarben Rot,Grün und Blau.

Mit den drei Schiebereglern kann die Intensität jeder diese Farben beeinflußt werden.

Dabei bedeutet ein Wert von 255 (steht unter den Reglern) volle Intensität, ein Wert 0 läßt den Farbanteil ganz verschwinden.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, eine Farbe aus der Liste unterhalb des Farbfeldes auswählen.


Gehe zu

   F5

Nach Eingabe einer Zelladresse springt QuickCalc zu dieser Zelle im aktuellem Rechenblatt.

Als Eingabe ist jede beliebige Zelladresse möglich. Es ist jedoch nicht möglich, mit diesem Befehl zu anderen Rechenblättern zu springen.

Mit den Tasten Strg-Pos1 und Strg-Ende können Sie darüber hinaus schnell zum Anfang oder zum Ende des Blatts gehen.


Suchen

Suchen               Weitersuchen   Beispiel

Suchen nach Text oder Werten innerhalb des aktuellen Rechenblatts.

Suchen nach:

Die Bedeutung von dem, was in diesem Feld eintragen wird, ist abhängig davon, wo nach gesucht werden soll.

Suchen nach Text:

In diesem Fall geben Sie einfach den Text ein, der gefunden werden soll. Gesucht wird dabei nicht nur in Texten, sondern auch in formatierten Zahlen und Formeln.

Optionen:

Diese sind nur beim Suchen nach Texten wirksam.

- Groß/Kleinschreibung: Ist diese Option nicht angekreuzt, so findet keine Unterscheidung zwischen Klein- und Großschreibung statt.

- Nur Wörter: Bei angekreuzter Option sucht QuickCalc nur nach ganzen Wörtern. Als ein Wort wird dabei eine Zeichenfolge verstanden, die duch ein Leerzeichen oder Sonderzeichen, ein +,-,! und so weiter, begrenzt sind.

Suchen nach Ausdrücken:

Im Textfeld geben Sie einen Ausdruck ein, mit dem die Zellen des Rechenblatts verglichen werden. Als Stellvertreter für die entsprechende Zelle geben Sie ein Fragezeichen '?' ein.

Beispiel:

? = 100 sucht nach Ausdrücken, die genau den Wert 100 besitzen. In der Suche werden sowohl Zahlenwerte wie auch Formeln berücksichtigt.

Anderes Beispiel:

? >= 47,11 #und# ? <200  sucht nach Werten, die größer oder gleich wie 47,11 sind und kleiner als 200 sind.

Als Operatoren können Sie alle verwenden; wie bei normalen Formeln also. Insbesondere die logischen Operatoren #und#, #oder# und #nicht# sind interessant. Ebenso natürlich alle Vergleichsoperatoren wie zum Beispiel >,>=, <,<= und so weiter.


Weitersuchen

Setzt die letzte Suche oder das letzte Ersetzen fort.

Dieser Menüpunkt ist jedoch nur anwählbar, wenn vorher eine Suche oder ein Ersetzen durchgeführt wurde.

Mit der Funktionstaste F3 erreichen Sie diese Funktion am schnellsten.


Ersetzen

Ersetzen                siehe auch:Weitersuchen

Ersetzt im aktuellen Rechenblatt einen Text durch einen anderen Text.

Suchen nach:

Hier geben Sie den Text ein, nach dem gesucht wird.

Ersetzen mit:

Das ist der Text, der den obigen Text ersetzt.

Optionen:

Kein/Groß-Buchstaben: Es diese Option angekreuzt, so wird bei der Suche nach dem Text zwischen Groß- und Klienbuchstaben unterschieden.

Nur Wörter: Bei der Suche werden nur ganze Wörter berücksichtigt. Ein Wort ist ein Text, der durch ein Leerzeichen oder durch Sonderzeichen wie +,- ! und so weiter begrenzt wird.

Mit Bestätigung: Bei angekreuzter Option erfolgt vor jedem Ersetzen eine Rückfrage, ob der entsprechende Text ersetzt werden soll. Diese Option ist nützlich, wenn Sie das meiste, aber nicht alles, ersetzen wollen.

Alles ersetzen: Es wird nur bis zum ersten Vorkommen gesucht, ist diese Option abgeschaltet.

Suchen in:

Gesamtes Rechenblatt: Durchsucht alle Elemente des Rechenblatts.

Markierte Bereiche: Durchsucht nur die Bereiche, die Sie vorher markiert haben.

QuickCalc sucht in allen Elementen, auch in Formeln und Zahlen. Bei Zahlen jedoch unformartiert. Wenn Sie als Suchtext 100 eingeben, so findet QuickCalc auch die Elemente, in denen Sie die Zahl 100 eingegeben haben. Die Suche schlägt jedoch fehl, wenn Sie nicht 100, sondern zum Beispiel 99+1 eingegeben haben.


Beispiel Suchen

Beispiele für Suchen

Wenn nach Ausdrücken suchen wollen, so geben Sie einen Ausdruck ähnlich wie eine Formel ein. Der kleine und wesentliche Unterschied besteht in dem Fragezeichen. Diese Fragezeichen ist der Stellvertreter für das Element, das verglichen werden soll.

? < 100 #oder# ? > 10,5

Findet alle Elemente, die kleiner als 100 sind, oder größer als 10,5.

IstKommentar(?)

Findet alle Elemente, die ein Kommentar sind.

Und noch'n Beispiel:

abs(sin(?))+B7 > 0,5 #und# ? > 0,1

Funktionen lassen sich beliebig schachteln.


Frage Ersetzen

Rückfrage Ersetzen

Rückfrage, ob der angegebene Text ersetzt werden soll. Der entsprechende Text ist im Rechenblatt markiert dargestellt. Wenn Sie den markierten Text nicht sehen, so können Sie die Dialogbox auf dem Bildschirm verschieben.

Wählen Sie bitte einen der Schalter:

Ja:

Der Text wird durch den angegebenen Text ersetzt.

Nein:

Der Text wird nicht ersetzt und die Suche nach weiteren Vorkommen soweit möglich fortgesetzt.

Abbruch:

Der Text wird nicht ersetzt und das Ersetzen wird beendet.


Grundformat

Das Grundformat beeinflußt das Aussehen des Rechenblocks.

Sie können dieses Format für jeden einzelnen Rechenblock festlegen. Es wird zusammen mit dem entsprechenden Rechenblock gespeichert.

Das Grundformat wird immer dann verwendet, wenn Sie eine neue Datei erstellen.

Die gewählte Schrift dient als Grundlage für die Beschriftung des Registers auf der linken Fensterseite und den Schaltern um das Rechenblatt. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Sie auf einem kleinen Bildschirm mit einer hohen Auflösung arbeiten.

Unter Feldbreite geben Sie an, wie breit ein Feld in Zeichen auf dem Rechenblatt sein soll. Die Feldhöhe wird durch die gewählte Schrift bestimmt.

Es ist möglich, bei der Schriftauswahl auch eine Schriftfarbe auszuwählen. Diese wird von QuickCalc jedoch nicht verwendet. Die Beschriftung der Schalter erfolgt immer in der Farbe Schwarz.


Formatauswahl

Formate-Auswahl                 siehe auch

   Strg+F

 Mit der rechten Maustaste oder ein Doppelklick auf das Feld

Die Schalter:

Ok:

Weist dem Element das Format zu, das in der Auswahlbox markiert dargestellt wird. Sind Elemente markiert, dann wird diesen das Format zugewiesen.

Ferner wird das ausgewählte Format für alle neue Elemente genommen.

Sie können ebenfalls einfach nur die Enter-Taste drücken.

Ändern:

Das markierte Format wird editiert, aktivieren Sie diesen Schalter. Dies gleiche geschieht bei einem Doppelklick auf das markierte Element in der Auswahlliste.

Neu:

Ein neues Format wird angelegt. Als Grundlage für dieses Format dient das erste Format in der Liste.

Löschen:

Das markierte Format in der Auswahlliste wird gelöscht. Verwenden Elemente im Rechenblock noch dieses Format, so bekommen diese Elemente das erste Format zugewiesen.


Fließkomma-Format

Zahlen-Format             Grundlagen      siehe auch

Dieses Format wird, wie Sie schon richtig vermutet haben, bei Zahlen eingesetzt.

Beschreibung

Irgendeine beliebe Zeichenkette. Diese erscheint später in der Auswahlbox, in der Sie Formate auswählen können, um sie zu bearbeiten u.s.w.

Formatzeichenketten

Eine Formatzeichenkette ist ein beliebiger Text, in dem die Zahl eingefügt wird. Als Stellvertreterzeichen für die Zahl setzen Sie bitte ein Doppelkreuz '#' in diesen Text ein.

Sie sollten bei diesem Zahlentyp die Vorkommastellen angeben. Geben Sie einfach soviele '#' vor dem Komma an, wie Sie wünschen. Ist der Wert der Zahl zu groß, um mit diesen Vorkommastellen auszukommen, verwendet QuickCalc das E-Format.

Die Anzahl der Nachkommastellen geben Sie dadurch an, daß Sie hinter dem '#' ein Komma ',' und soviele weitere '#' wie Sie Nachkommastellen wünschen.

Sie können explizit das E-Format erzwingen, indem Sie hinter dem letzten '#' ein E oder e schreiben.

Sie können sowohl für positive wie auch für negative Zahlenwerte ein extra Format eingeben. Wenn Sie für negative Werte kein Format angeben, wird das gleiche wie das für positive verwendet.

Beispiele:

Für die Beispiele soll gelten, daß die entsprechende Zahl den Wert 47,11 hat.

Formatzeichenkette:	######,##

Ausgabe:	47,11

Formatzeichenkette:	Überweisen Sie bitte den Betrag von #######,## DM auf unser Konto

Ausgabe:	Überweisen Sie bitte den Betrag von 47,11 DM auf unser Konto

Formatzeichenkette:	#,##

Ausgabe	4,71E+01

Bemerkung	Die Vorkommastellen reichen nicht; deshalb das E-Format

Formatzeichenkette:	Dies ist ein E-Format. ###,###E

Ausgabe	Dies ist ein E-Format. 4,711E+01

Ausrichtung

Hier können Sie angeben, wie die formatierte Zahl bezüglich des Rechenblatt-Feldes ausgerichtet werden soll. Grundsätzlich kann der Text über die Feldgrenzen hinausgehen.

linksbündig: Der Text wird am linken Rand des Feldes ausgerichtet.

rechtsbündig: Der Text wird am rechten Rand des Feld ausgerichtet.

zentriert: Der Text wird relativ zur Mitte des Feldes ausgerichtet.

Tausender-Zeichen

Tausender-Zeichen werden im allgemeinen verwendet, um die Lesbarkeit von Zahlen zu verbessern. Wird hier nichts angegeben, wird ergo auch kein solches Zeichen in der Zahl eingefügt.

Beispiel: 1.000.000,00 DM; der Punkt ist hierbei das Tausender-Zeichen.


Textformate

Textformate              Grundlagen      siehe auch

Mit diesem Format werden wie der Name schon sagt, Texte und Kommentare formatiert.

Beschreibung

Irgendeine beliebe Zeichenkette. Diese erscheint später in der Auswahlbox, in der Sie Formate auswählen können, um sie zu bearbeiten u.s.w.

Formatzeichenkette

Hier geben Sie einen Text ein, in dem der zu formatierende Text bei der Ausgabe eingefügt wird. Als Stellvertreterzeichen für den entsprechenden Text geben Sie bitte ein Doppelkreuz '#' ein.

Beispiele hierfür:

Der Text soll in diesen Beispielen einfach 'Irgendein Text' heißen.

Formatzeichenkette:	#

Ergebnis:	Irgendein Text

Formatzeichenkette:	Dies ist # da vorne

Ergebnis:	Dies ist Irgendein Text da vorne

Formatzeichenkette:	(#)

Ergebnis:	(Irgendein Text)

Ausrichtung:

Hier können Sie angeben, wie der Text bezüglich des Rechenblatt-Feldes ausgerichtet werden soll. Grundsätzlich kann der Text über die Feldgrenzen hinausgehen.

linksbündig: Der Text wird am linken Rand des Feldes ausgerichtet.

rechtsbündig: Der Text wird am rechten Rand des Feld ausgerichtet.

zentriert: Der Text wird relativ zur Mitte des Feldes ausgerichtet.

Da man Kommentare auf dem Bildschirm nicht von Texten unterscheiden kann, empfiehlt es sich, für Kommentare ein extra Format einzurichten. Zum Beispiel könnte man Kommentare in spitzen Klammern setzen.


Datums-Format

Datums-Format             Grundlagen     siehe auch

Dieses Format wird bei Kalenderdaten verwendet.

Beschreibung

Irgendeine beliebe Zeichenkette. Diese erscheint später in der Auswahlbox, in der Sie Formate auswählen können, um sie zu bearbeiten u.s.w.

Formatzeichenketten

Eine Formatzeichenkette ist ein beliebiger Text, in dem die Zahl eingefügt wird. Als Stellvertreterzeichen für die Zahl setzen Sie bitte ein Doppelkreuz '#' in diesen Text ein.

Die Angabe erfolgt in der Form TT.MM.JJJJ. Die Anzahl der Doppelkreuze '#' legt dabei die Mindestzahl der auszugebenden Zeichen fest.

Beispiele:

Für die Beispiele soll gelten, daß das entsprechende Datum der 20.4.1994 ist.

Formatzeichenkette:	##.##.####

Ausgabe:	20.04.1994

Formatzeichenkette:	##.##.##

Ausgabe:	20.04.94

Formatzeichenkette:	#.#.####

Ausgabe:	20.4.1994

Formatzeichenkette:	##.##

Ausgabe:	20.04

Formatzeichenkette:	Heute ist der ##.##.####

Ausgabe:	Heute ist der 20.04.1994

Ausrichtung

Hier können Sie angeben, wie die formatierte Zahl bezüglich des Rechenblatt-Feldes ausgerichtet werden soll. Grundsätzlich kann der Text über die Feldgrenzen hinausgehen.

linksbündig: Der Text wird am linken Rand des Feldes ausgerichtet.

rechtsbündig: Der Text wird am rechten Rand des Feld ausgerichtet.

zentriert: Der Text wird relativ zur Mitte des Feldes ausgerichtet.


Formatgrundlagen

Grundsätzliches über Formate            siehe auch:

Zu jedem Element außer Grafiken können Sie ein Format zuweisen. Ein Format besteht aus mindestens einer kurzen Beschreibung, einer Formatkette und einer Schrift.

Das Vorgehen ist ähnlich wie bei den meisten Textverarbeitungen; bei denen handelt es sich dabei um Absatzformate.

Sie können gleichzeitig mehreren Elementen ein Format zuweisen, in dem Sie diese Elemente zuerst markieren und dann auf irgendein markiertes Element doppelklicken, die Tasten Strg+F drücken oder ein Format aus der Liste in der unteren Symbolleiste wählen.

Für jeden Typ gibt es eine Formatliste. Die Ausnahme bilden hier Texte und Kommentare - sie verwenden das gleiche Format.

Es existiert immer mindestens ein Format. Dieses Format erscheint in der Auswahlbox an erster Stelle. Es wird ebenfalls in allen Rechenblöcken verwendet. Wenn Sie also zum Beispiel ein neuen Rechenblock anlegen, dann steht dieses Format sofort zur Verfügung.

Dieses erste Format können Sie nach Belieben verändern, jedoch nicht löschen.

Denken Sie aber daran, daß jede Änderung dieses ersten Formats Auswirkungen auf alle Rechenblöcke hat.


siehe auch:

Text- und Kommentar - Formate

Datums-Formate


siehe auch:

Text- und Kommentar - Formate

Zahlen-Formate


siehe auch:

Zahlen-Formate

Datums-Formate


siehe auch:

Zahlen-Formate

Datums-Formate

Text- und Kommentar - Formate


Neues Rechenblatt erstellen

Neues Blatt           siehe auch

Hiermit fügen Sie hinter dem aktuellen Rechenblatt ein neues und damit leeres Blatt ein.

Als Name für das Blatt können alle Buchstaben und Zahlen verwendet werden. Es werden jedoch nur die ersten sechzehn Zeichen berücksichtigt.

Sonderzeichen wie zum Beispiel -,+,*,/ sind nicht erlaubt. Auch darf noch kein solch ein Blatt mit dem gleichem Namen existieren.

Beispiele:

April	- ist ok

März	- dito

A123	- ist ok

A1-5	- geht nicht

Standardmäßig ist die Folie abgeschaltet.


Rechenblatt umbenennen

Umbenennen

Damit geben Sie einem vorhandenem Rechenblatt einen neuen Namen. Für die Syntax dieses Namens gelten die gleichen Regeln wie für ein neues Blatt.

Alle Formeln, die das entsprechende Rechenblatt verwenden, benutzen automatisch diesen neuen Namen - eine Korrektur der Formel ist also nicht erforderlich.


Rechenblatt wählen

Über diesem Rechenblatt-Menüpunkt kann ein Blatt mittels einer Dialogbox ausgewählt werden. Dies ist eine Alternative zu dem Register auf der linken Rechenblockseite und der Liste innerhalb der Schalterleiste.

 Die schnellste Möglichkeit, Rechenblätter in umfangreichen Rechenblöcken zu wechseln ist die, mit der Taste Ctrl-B die Dialogbox zu aktivieren, dann mit den Cursortasten der Tastatur das Blatt auszuwählen und abschließend die Enter-Taste zu drücken.


Blatt löschen

Rechenblatt löschen

Nach einer Rückfrage wird das aktuelle Rechenblatt aus dem Rechenblock gelöscht.

 Das Blatt kann nicht gelöscht werden, wenn Formeln oder Diagramme auf anderen Blättern dieses zu löschende Blatt verwenden.


Rechenblatt speichern

Rechenblatt speichern           siehe auch: Rechenblatt laden

Speichert das aktuelle Rechenblatt in einer Datei.

Dieses Blatt kann später wieder in einen beliebigen Rechenblock eingeladen werden.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Daten im Lotus 1-2-3-Format, im dBase-Format und als Textdatei zu exportieren. Das Lotus-Format ist vor allem als Datenaustauschformat gedacht, da die meisten Programme dieses Format lesen können.

Es ist nicht nötig, ein Rechenblatt nur deshalb abzuspeichern, um es wieder innerhalb eines anderen Rechenblocks wieder einzulesen.  Mit Laden aus läßt sich dieser lästige Zwischenschritt sparen.


Rechenblatt laden

Rechenblatt laden                      siehe auch

Liest ein zuvor mit Rechenblatt speichern gesichertes Blatt wieder ein.

Ebenfalls es ist möglich, Daten im Lotus 1-2-3,  im dBase-Format oder im Textformat zu importieren.

Als Vorgabe erhält dieses Blatt den ursprünglichen Namen, den es hatte, als es gespeichert wurde. Diesen Namen können Sie natürlich mit den gleichen Regeln wie bei NeuesBlatt ändern.

Auflösung der Blattrefernzen

Formeln können Referenzen oder auch Verweise auf andere Blätter enthalten. Die Blätter werden dabei einzig über ihren Namen identifiziert. Enthält eine eingelesene Formel eine Referenz auf ein nicht vorhandenes Blatt im aktuellen Rechenblock, so nimmt diese Formel das erste Blatt - im allgemeinen Folie genannt. Alle anderen Verweise beziehen sich dann auf die Blätter im aktuellen Rechenblock.

Ein Beispiel:

Ein Rechenblock mit den Blättern Folie,Januar,Febraur und März. Im Blatt Januar soll mal die Formel (A1+Februar:A1+März:B20)/100 stehen. Das Blatt Januar wird nun gespeichert.

Ein anderer Rechenblock mit den beiden Blättern Blatt0 und April. Hinter April wird nun das zuvor gespeicherte Blatt eingelesen. Weiter angenommen, dieses Blatt behielte den Namen Januar, so lauten die Bätter nun Blatt0, April und Januar. Die Formel heißt nun (A1+Blatt0:A1+Blatt0:B20)/100.

Wie man sieht, berechnet die Formel nun etwas ganz anderes wie ursprünglich.

Um also Konfusionen zu vermeiden, sollte man beim Speichern und Laden von einzelnen Rechenblättern vorsichtig sein, zumindest dann, wenn das Blatt Formeln mit Blattverweisen enthält.


Rechenblatt laden aus

Hiermit wird ein Rechenblatt aus einem gespeichertem Rechenblock eingelesen. Für weitere Informationen Rechenblatt laden.


Folie

Folie an

Schaltet die Folie an oder aus.

Das erste Rechenblatt, das normalerweise den Namen Folie trägt, läßt sich über jedes andere Rechenblatt legen. Es funktioniert also wie eine Klarsichfolie und heißt darum auch so ähnlich.


Siehe auch:

Umbenennen

Folie an

Blatt löschen


Blatt wählen

Wählen Sie ein Blatt aus der Liste der vorhandenen Rechenblätter eins aus.

Mit der Maus geügt ein Doppelclick auf das gewünschte Blatt in der Liste.

Mit der Tastatur wählen Sie mit den Cursortasten das gewünschte Blatt aus und drücken anschließend die Enter-Taste.

Alternativ können Sie aber auch das Register auf der linken Fensterseite oder die Liste innerhalb der Schalterleiste oben links verwenden. Nachteil: geht nur mit der Maus.


Siehe auch:

Rechenblatt laden aus

Rechenblatt speichern

Folie an


Frage Rechenblatt löschen

Rechenblatt löschen                siehe auch:Rechenblatt löschen

Sicherheitsfrage, ob Sie das aktuelle Rechenblatt wirklich löschen möchten.

Wählen einen der Schalter in der Dialogbox:

Ja:

Das Rechenblatt wird gelöscht.

Nein:

Das Rechenblatt bleibt erhalten.

Abbruch:

Gleiche Wirkung wie beim Schalter Nein.


Hilfeinhalt

Zeigt das Inhaltsverzeichnis des Hilfetextes an.


Hilfe über Hilfe

Hilfe benutzen

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie Informationen darüber brauchen, wie die Hilfe innerhalb von Windows benutzt wird.


Info

Gibt Information über die

Programmversion

Copyright und

freien Speicher aus


Fenster neu ausgeben

Insbesondere nach der Aufhebung von Markierungen können noch Reste dieser Markierungen den Fensterinhalt verunzieren.

Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn das Fenster komplett neu ausgegeben werden soll.


Markierte Elemente löschen ?

Wählen Sie den Schalter Ja, wenn Sie sicher sind, daß Sie die markierten Elemente auf dem Rechenblatt löschen wollen.

Betätigen Sie die Schalter Nein oder Abbruch, wenn Sie die markierten Elemente doch nicht löschen wollen.

Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten erscheint diese Nachfrage nicht.


Zeile löschen ?

Die Zeile oder Spalte löschen ?

Die Zeile oder die Spalte ist nicht leer, die Sie löschen möchten.

Wählen Sie den Schalter Ja, wenn Sie sicher sind, daß die Elemente in der betreffenden Zeile oder Spalte gelöscht werden sollen.

Soll nichts gelöscht werden, so drücken Sie entweder den Schalter Nein oder den Schalter Abbruch.

Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während Sie den Schalter anklicken, so erscheint diese Nachfrage nicht.


Zu suchender Text

Neben der 'normalen' Textsuche ist es auch möglich, nach bestimmten Mustern zu suchen.

Dabei bedeutet ein Fragezeichen ? ein beliebiges Zeichen und ein Stern * eine beliebige Anzahl von Zeichen.

Beispiele:

- T?st findet Test oder Tast und so weiter. Ma?er finder Maier und Mayer.

- T*t findet alle Texte, die mit einem T beginnen und mit einem t enden. Also zum Beispiel Test oder Toast.


Vorlage löschen
Vorlagendatei löschen

Wenn Sie den Schalter Ja drücken, so wird die Vorlage und die dazugehörige Datei von der Festplatte gelöscht.

Drücken Sie Nein, so wird lediglich die Vorlage gelöscht. Dies heißt, diese Datei wird nicht mehr als Vorlage in der Dialogbox angeboten.

Wenn Sie weder die Vorlage noch die Vorlagendatei löschen wollen, so drücken Sie bitte Abbruch.


QuickStatistik

Mit Hilfe von QuickStatistik können Sie über einen zuvor markiereten Block einige Berechnungen dürchführen.

Als Anzahl werden nur solche Felder gezählt, die nicht leer sind. Ebenfalls werden bei Mittelwert nur nicht leere Elemente berücksichtigt. Wenn der markierte leer ist, so werden nur die Summe und die Anzahl berechnet (sind jedoch beide 0).

So führen Sie eine QuickStatistik durch:

- Markieren Sie den gewünschten Block auf dem Rechenblatt. Wenn die Folie eingeschaltet ist, so werden die Elemete dieses Blatts ebenfalls berücksichtigt.

- Rufen Sie aus dem lokalen Menü den Menüpunkt QuickStatistik auf.


Fehler Blattname

Fehlermeldung:

Ein Rechenblatt mit dem Namen XXX existiert bereits.

Abhilfe:

Geben Sie dem Rechenblatt einen anderen Namen.

Die Regeln für den Namen eines Blatts finden Sie bei Neues Blatt


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Funktionsname:

Als Funktionsparameter ist eine Zeichenkette oder die Adresse einer

Zeichenkette erforderlich

Zeichenkettenfunktionen haben meistens eine Zeichenkette als Parameter. Diese Zeichenkette kann direkt in der Formel angegeben werden oder es wird die Adresse einer Zeichenkette angegeben.

Abhilfe:

Den Funktionsparameter oder den Inhalt der Feldadresse ändern.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:                         siehe auch:Operatoren

Das '&' muß zwischen zwei Zeichenketten stehen (Konstante oder Adressen)

Meldung

Das '&' verbindet zwei Zeichenketten. Das '+' ist bei Zeichenketten nicht zulässig.

Beispiel: "Abc" & "123" ergibt die Zeichenkette "Abc123".


Fehler Blattsyntax

Fehlermeldung:

Dies ist kein gültiger Name für ein Rechenblatt.

Es wurde versucht, einem Rechenblatt einen nicht gültigen Namen zu geben.

Unter Neues Blatt finden Sie die Syntax für die Blattnamen.


Fehler Blattname

Fehlermeldung:

Es muß ein Name für das Rechenblatt angegeben werden.

Einem Rechenblatt muß ein Name zugewiesen werden. Unter diesen Namen können Sie dann das Blatt künftig ansprechen und in Formeln verwenden.


Fehler Suchen

Fehlermeldung:                  Beispiel

Das ist keine gültige Formel für das Suchen von Ausdrücken.

Diese Meldung erhalten Sie, wenn Sie nach Ausdrücken suchen möchten, die eingegebene Formel in der Dialogbox für das Suchen jedoch nicht korrekt ist.

Ein gültiger Ausdruck wäre zum Beispiel

? < 100

was QuickCalc nach Elemente, die kleiner als 100 sind, suchen läßt.

Weitere Informationen finden Sie unter Suchen


Fehler Suchen

Fehlermeldung:

<Text> nicht gefunden.

Der Text oder der Ausdruck konnte nicht gefunden werden.

QuickCalc klappert die Elemente immer von oben nach unten ab. Wenn Sie die Suche wiederholen möchten, sollten Sie also erst um Blattanfang gehen; zum Beispiel mit der Tastenkombination Strg+Bildoben.


Fehler Beschreibung

Fehlermeldung:

Die Formatbeschreibung fehlt

Mit Hilfe der Formatbeschreibung können Sie das entsprechende Format identifizieren.

Diese Beschreibung ist einfach irgendein Text aus beliebigen Zeichen.

Abhilfe:

Geben Sie dem Format einen eindeutigen Namen.


Fehler Beschreibung

Fehlermeldung:

Ein Format mit der Beschreibung gibt es bereits.

Abhilfe:

Geben Sie dem Format eine andere Beschreibung.


Fehler Zuviele Formate

Fehlermeldung:

Zu viele Formate

Es können maximal für jeden Elementtyp 16 Formate angegeben werden.

Abhilfe:

Löschen Sie nicht mehr benötigte Formate.


Fehler erste Format nicht löschen

Fehlermeldung:

Das erste Formate kann nur verändert, nicht aber gelöscht werden.

Das erste Format hat eine Sonderstellung. Dieses Format steht allen Rechenblättern zur Verfügung. Außerdem wird dieses Format immer dann verwendet, wenn das Format eines Elements gelöscht wird.


Fehler Blattbreite

Fehlermeldung:

Die Angabe über die Blattbreite ist nicht korrekt

Sie haben einen zu kleinen oder zu großen Wert für die Papiergröße eingegeben.

Abhilfe:

Geben Sie gültige Werte ein. Diese stehen in der Dialogbox


Fehler Papierhöhe

Fehlermeldung:

Die Angabe über die Blatthöhe ist nicht korrekt

Sie haben einen zu kleinen oder zu großen Wert für die Papierhöhe eingegeben.

Abhilfe:

Geben Sie gültige Werte ein. Diese stehen in der Dialogbox


Fehler Layoutname

Fehlermeldung:

Der Name für die Druckereinstellung fehlt

Sie müssen einen Namen für das Layout angeben. Über diesen Namen können Sie später das Layout auswählen.


Fehler Seitenränder

Fehlermeldung:

Die Seitenränder sind zu groß gewählt

Die Summe der Seitenränder wird wahrscheinlich größer als die Papierbreite.

Abhilfe:

Korrigieren Sie die Seitenränder und vergewissern Sie sich, daß Sie die richtige Papiergröße gewählt haben.


Fehler Obere Ränder

Fehlermeldung:

Der obere und unterer Blattrand zusammen sind zu groß

Sie haben zu große Ränder für den oberen und/oder für den unteren Rand eingegeben

Abhilfe:

Korrigieren Sie die Ränder und vergewissern Sie sich, daß Sie die richtige Papiergröße gewählt haben.


Fehler Zuviele Layouts

Fehlermeldung:

Es können höchstens 16 Druckereinstellungen gespeichert werden

Abhilfe:

Löschen Sie nicht mehr benötigte Druckereinstellungen.


Fehler beim Drucken

Fehlermeldung:

Fehler bei der Druckerausgabe

Ursache kann zum Beispiel ein fehlerhafter Druckertreiber sein.


Fehler Feld nicht leer

Fehlermeldung:

Das Feld, zu dem etwas kopiert oder verschoben werden soll, ist schon besetzt

Die oder das Feld/er müssen leer sein, sonst wird die entsprechende Operation abgebrochen.

Abhilfe:

Löschen Sie die entsprechenden Felder.


Fehlermeldung bei dBase-Datei lesen

Fehlermeldung:

Fehler beim  Lesen der dBase - Datei.

Beim Versuch, eine dBase-Datenbankdatei zu importieren, trat ein Lesefehler auf.

Ursache kann eventuell eine beschädigte Datei sein.

Abhilfe:

Überprüfen Sie die Datei und versuchen Sie es dann erneut.


Fehlermeldung dBase-Datei zu groß

Fehlermeldung:

Es können nur dBase - Dateien mit maximal 32767 Datensätzen gelesen werden.

Abhilfe:

Extrahieren Sie die benötigten Datensätze mit einem Datenbankprogramm und versuchen es dann erneut.


Fehlermeldung beim Schreiben von dBase-Dateien

Fehlermeldung:

Schreibfehler beim Erzeugen einer dBase-Datei.

Ursache kann eine volle Festplatte oder Diskette sein. Bei einer schreibgeschützten Datei kann dieser Meldung ebenfalls auftreten.

Abhilfe:

Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien und versuchen es danach noch einmal.


Fehlermeldung unbekannte Lotus-Funktion

Fehlermeldung:

Unbekannte oder nicht unterstützte Lotus 1-2-3 - Funktion

QuickCalc unterstützt derzeit nicht alle Funktionen von Lotus. Insbesondere werden die Zeichenketten-Funktionen nicht unterstützt.

Es ist lediglich möglich, den Funktionswert einzulesen.


Fehlermeldung keine Lotus-Datei

Fehlermeldung:

Dies ist keine Lotus 1-2-3 - Datei.

Mögliche Ursache:

QuickCalc kann nur Dateien einlesen, deren Dateiformat der Lotus-Version 2.x entspricht.

Dies ist jedoch ein sehr weit verbreitetes Format, das so ziemlich von allen Programmen gelesen werden kann.

Abhilfe:

Versuchen Sie, ob Sie die Daten nicht im Lotus 2.x - Dateiformat erhalten können.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Fehler beim Schreiben der Grafikdatei: <Dateiname>

QuickCalc konnte die Grafikdatei nicht fehlerfrei schreiben.

Ursache kann eine volle Festplatte oder Diskette sein. Eine schreibgeschützte Diskette kann ebenfalls in Frage kommen.

Abhilfe:

Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien oder heben Sie den Schreibschutz der Diskette auf.


Fehlermeldung Grafikimport

Fehlermeldung:

Fehler beim Lesen der Datei: <Dateiname>

Ursachen:

Eine Fehlerursache kann eine beschädigte Datei sein. Wahrscheinlicher ist es jedoch, daß die Grafikdatei in einem Dateiformat vorliegt, das QuickCalc nicht lesen kann.

Abhilfe:

Versuchen Sie, ob Sie die Grafikdatei nicht einem anderen Format erhalten können.

Oder versuchen Sie, ob Sie die Grafikdaten nicht auch über die Zwischenablage importieren können.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Zwei Punkte müssen übrig bleiben !

Eine Linie besteht aus mindestens zwei Punkten. Sie können jedoch die vollständige Linie löschen.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Variablenadresse ist nicht korrekt

Sie haben als Variablenadresse für eine Funktion, die in einem Funktionsdiagramm verwendet wird, eine Adresse angegeben, die von der Funktion nicht verwendet wird.

Abhilfe:

Geben Sie die korrekte Adresse der Variablen an.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Sie können nur Formeln in ein Funktionsdiagramm einfügen.

In einem Funktionsdiagramm kann nur eine Formel aber zum Beispiel kein reiner Zahlenwert eingefügt werden.

Abhilfe:

Klicken Sie eine Formel im Rechenblatt und ziehen diese über das Fenster des Diagrammeditors.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Tagesangabe liegt in einem unzulässigen Bereich

Die Tagesangabe in Kalenderdaten muß im Bereich von 1 bis 31 liegen, wobei der Monat wie auch das Schaltjahr die oberen Grenzen festlegen.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Monatsangabe ist nicht korrekt

Die Monatsangabe in Kalenderdaten muß im Bereich von 1 bis 12 liegen.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Es können nur Determinanten bis zur Ordnung 90 berechnet werden.

Dies wären aber schon wahre Monster. In der Praxis wird die Ordnung der Determinante erheblich unter diesem maximalen Wert liegen, da die benötigte Rechenzeit enorm ansteigt.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Datei wurde nicht gespeichert.
(Diskette vielleicht voll ?)

Schlimmer Fehler ! Ursache kann eine volle Diskette oder Festplatte sein. Vielleicht ist aber auch die Datei schreibgeschützt ?

Abhilfe:

Nicht mehr benötigte Dateien löschen oder eine andere Diskette nehmen. Eventuell einen Schreibschutz aufheben.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:                  Export

 Zum Exportieren in ein Fremdformat bitte über den Menüpunkt 'Rechenblatt/Speichern

Es ist nicht möglich, einen ganzen Rechenblock in ein Fremdformat zu speichern. Sie müssen ein einzelnes Rechenblatt exportieren.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Dies ist keine QuickCalc - Datei

Sie haben versucht, eine Datei, die nicht durch QuickCalc erzeugt wurde, einzulesen.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Kann die Datei <Dateiname> nicht lesen

Es trat ein Lesefehler während des Einlesens der Datei auf.

Mögliche Ursachen:

    - Fehlerhafter Datenträger oder Datei

    - Die Datei wird von einem anderen Programm bereits verwendet.

Abhilfe:

Überprüfen Sie, ob die Diskette richtig eingelegt ist. Wenn dies auch nicht hilft, haben Sie vielleicht eine Bak-Datei dieser Datei ? Wenn ja, dann können Sie diese verwenden.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Das Zeitintervall sollte zwischen einer und 120 Minuten liegen

Sie können automatische Speicherungen nur im Intervall zwischen einer und 120 Minuten durchführen.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Ausgabe-Fehler beim Schreiben des Rechenblatts.

Das Rechenblatt konnte nicht gespeichert werden. Vielleicht ist die Festplatte oder Diskette voll. Oder es besteht ein Schreibschutz auf der Datei oder der Diskette.

Abhilfe:

Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien, heben Sie eventuell einen Schreibschutz auf.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Eingabe-Fehler beim Lesen eines Rechenblatts

Das Rechenblatt konnte nicht eingelesen. Ursache kann eine beschädigte Datei sein.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Datei enthält kein QuickCalc - Rechenblatt.

Dieser Fehler dürfte eigentlich nicht auftreten !!!


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Es steht nicht genügend Speicher zur Verfügung.

Um die Daten zur Zwischenablage zu kopieren, muß QuickCalc Arbeitsspeicher reservieren. Und davon ist leider nicht genug da ...

Abhilfe:

Schließen Sie nicht benötigte Anwendungen.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Berechnung abgebrochen !

Sie haben die angegebene Berechnung abgebrochen.

Wenn Sie die Berechnung erneut starten wollen, so gehen Sie wie folgt vor:

    Fügen als erstes Zeichen in der Formel ein Hochkomma ein

    Drücken Sie die Return-Taste bzw. Die Enter-Taste

    Löschen Sie das Hochkomma wieder und drücken erneut die Return-Taste


Fehlermeldung

Fehlermeldung:                    siehe auch:Kennwort

Falsches Kennwort eingegeben.

Sie haben bei einer Datei, die durch ein Kennwort oder Paßwort geschützt ist, das falsche Kennwort angegeben. Falls Sie sich nur vertippt haben, so geben Sie das Kennwort nochmal ein. Sie haben dreimal die Möglichkeit, das richtige Kennwort einzugeben.

Das alte Kennwort ist falsch

Ist der Rechenblock bereits mit einem Kennwort geschützt, so müssen Sie bei einer Änderung das alte Kennwort angeben. Damit soll verhindert, daß Unbefugte das Kennwort ändern.

Das Kontroll-Kennwort stimmt nicht mit dem neuen Kennwort überein

Um Tipfehler und deren Folgen bei der Eingabe des neuen Kennworts zu vermeiden, müssen Sie das neue Kennwort noch einmal zur Kontrolle eingeben.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Es gibt Zellen mit zirkularen Abhängigkeiten.

Zwischen den angegebenen Feldern des Rechenblatts oder Blätter bestehen zirkuläre Abhängigkeiten.

Ein Beispiel:

Im Feld A1 stünde die Formel A2+1, im Feld A2 stünde A1+47,11. Dann kann QuickCalc das Rechenblatt nicht berechnen, weil die Felder von sich gegenseitig abhängig sind.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Der Parameter der Funktion ist ungültig

Dieser Meldung erhalten Sie, wenn zum Beispiel die Funktion WURZEL einen negativen Wert Parameter erhält.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Überlauf

Bei der Berechnung trat ein Überlauf auf. Dies bedeutet, daß das Rechenergebnis so groß wird, daß der Rechner damit nicht mehr umgehen kann.

Dies kann zum Beispiel dann passieren, wenn eine Zahl durch eine sehr kleine Zahl dividiert wird.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Unterlauf - wird Null

Ein Ergebnis wird so klein, daß der Rechner diese Zahl nicht mehr darstellen kann. QuickCalc rechnet mit der Null weiter.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Alle Stellen des Ergebnisses sind ungenau

Diese Fehlermeldung tritt dann auf, wenn zum Beispiel bei der Funktion SIN ein sehr großer Wert als Parameter angegeben wird.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Beim Coprozessor trat ein Rechenfehler auf !
Ergebnis ist fehlerhaft.

Diese Meldung erhalten Sie zum Beispiel bei einer Division durch Null.

Eventuell erhalten Sie gleich mehrere Meldungen dieser Art hintereinander.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Das lineare Gleichungssystem ist nicht lösbar.

Abhilfe:

Ändern Sie das Gleichungssystem. Das System wird automatisch neu berechnet, wenn Sie AutoCalc eingeschaltet haben.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Syntax für die Adresse ist nicht korrekt.

Irgend etwas haben Sie in einer Adresse nicht ganz richtig eingeben. Information über Adressen finden Sie bei Adressen eingeben.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Zwischenablage konnte nicht geöffnet werden.

Eigentlich dürften Sie diese Meldung nicht erhalten. Die Ursache ist ein fehlerhaftes Programm, daß die Zwischenablage geöffnet aber nicht geschlossen hat.

Abhilfe:

Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal (Vielleicht schließt die entsprechende Anwendung noch die Ablage). Wenn dies auch nichts hilft, müssen Sie Windows beenden und noch einmal starten.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Jahresangabe ist nicht korrekt.

Bei einem Kalenderdatum stimmt die Jahresangabe nicht.

Gültige Werte im Bereich von 1 bis 2100.

Wenn die Angabe kleiner als 100 ist, so wird zu dieser Jahreszahl 1900 addiert. So wird aus 95 zum Beispiel 1995.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Das angegebene Jahr ist kein Schaltjahr

Sie haben zum Beispiel ein Datum wie den 29.2.1994 eingegeben; das Jahr ist jedoch kein Schaltjahr.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Ein Semikolon ( ; ) wird hier erwartet

Wenn eine Funktion mehrere Parameter hat, so werden die einzelnen Parameter durch ein Semikolon voneinander getrennt.

Überprüfen Sie, ob Sie vielleicht statt dessen ein Komma eingegeben haben - wird oft gemacht.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

<Funktionsname>

Fehlende Angabe über den Block.

Die angegebene Funktion erwartet eine Variable als einen Parameter. Eine Variable ist einfach eine Adresse eines Feldes auf dem Rechenblatt.

Unter dem Titel 'Adressen eingeben' erfahren Sie mehr, wie man eine Adresse  eingibt.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

<Funktionsname>
Fehlende Angabe über eine Variable

Die angegebene Funktion erwartet eine Variable als einen Parameter. Eine Variable ist einfach eine Adresse eines Feldes auf dem Rechenblatt.

Unter dem Titel 'Adressen eingeben' erfahren Sie mehr, wie man eine Adresse  eingibt.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

<Funktionsname>
In 'normalen' Ausdrücken ist diese Funktion nicht erlaubt.

Alle Funktionen, die ihr Rechenergebnis nicht an Ort und Stelle schreiben, sondern in mehrere Rechenblattfelder, können nicht in gewöhnlichen Ausdrücken verwendet werden.

Zum Beispiel erzeugt die Funktion zur Matrixenmultiplikation MATMULT mehrere Elemente. Eine Formel wie MATMULT(...)+2*5 ergebe da ja auch keinen Sinn.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

<Blattname
Das angegebene Rechenblatt existiert nicht

Sie haben in einer Formel einen Blattnamen angegeben, den es gar nicht gibt. Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird bei den Namen nicht unterschieden. Auch können Sie die deutschen Umlaute ganz normal eingeben.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Ein Bereich wird durch zwei Punkte (..) gekennzeichnet.

Wahrscheinlich haben Sie bei einer Blockadresse nur einen Punkt angegeben.

Unter dem Titel 'Adressen eingeben' erfahren Sie mehr, wie man einen Block  eingibt.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Bereichsangaben sind hier nicht erlaubt.

Sie haben in einer Funktion als einen Parameter einen Block eingegeben. Die Funktion erwartet jedoch nur einen einfachen Wert. Dies kann zum Beispiel eine Zahl, eine Feldadresse oder auch eine andere Funktion sein.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Konstante, Funktion oder Zelladresse erwartet.

Diese Meldung tritt auf, wenn der Ausdruck nicht vollständig ist. Wenn zum Beispiel der Ausdruck 10+ lautet, so muß hinter dem Pluszeichen noch irgend etwas folgen.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

  ) erwartet.

Es fehlt eine schließende Klammer. Es kann aber auch sein, daß im Ausdruck eine öffnende Klammer zuviel da ist.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:                siehe auch: Operatoren

Unbekannter Operator.

Ein Operator ist zum Beispiel ein Additionszeichen '+' . Sehen unter 'Operatoren' nach den Regeln.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Funktion <Funktionsname> ist unbekannt

Als Ursache kommt ein Tippfehler in Frage. Sie können die Funktionen jedoch auch aus einer Liste auswählen, so daß zumindest ein Tippfehler vermieden wird.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Operator fehlt.

Ein Operator ist zum Beispiel ein Additionszeichen '+' . Sehen unter 'Operatoren' nach den Regeln.

Häufig muß auch dort ein Operator eingegeben werden, wo in der mathematischen Schreibweise kein solcher explizit steht. Zum Beispiel 2(1+2) wäre für QuickCalc nicht ok; es muß 2*(1+2) heißen.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Anzahl der schließenden Klammern ist zu groß.

Es kann aber auch sein, daß zu wenige öffnende Klammern angegeben wurden.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:                   siehe auch: Operatoren

Es müßte #NICHT#, #UND# oder #ODER# heißen.

Es wurde vergessen, ein Doppelkreuz '#' hinter dem Operator anzugeben.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Angabe über die zweite Matrix fehlt

Bei einer Matrixenmultiplikation müssen wenigstens zwei Matrixen angegeben werden.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

<Funktionsname>

Die Angabe über den Ausgabebereich ist nicht korrekt oder fehlt.

Manche Funktionen haben nicht nur ein Ergebnis, sondern gleich mehrere. Wird zum Beispiel die Funktion GLSYSTEM, die ein lineares Gleichunssystem löst, auf ein System mit 20 Unbekannten angewandt, so erzeugt diese Funktion auch 20 Lösungen.

Diese Lösungen werden von QuickCalc in einen Bereich oder Block eines beliebigen Rechenblatts geschrieben.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Matrix darf höchstens 8192 Elemente aufweisen

Die Anzahl der Elemente einer Matrix errechnet sich aus der Zeilenanzahl x Spaltenanzahl.

Bei einer Determinante, was nicht anderes als eine quadratische Matrix, kann die Spalten- und Zeilenanzahl folglich höchstens 90 sein.

Die Beschränkung hat etwas mit den Segmenten der CPU zu tun.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Zahl der Spalten der Matrix A muß gleich der Zeilen der Matrix B sein

Diese Meldung erhalten Sie bei einer Matrixenmultiplikation.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

<Funktionsname>

Die Bereichsangabe ist ungültig.

Ein Bereich beziehungsweise ein Block wird durch eine obere linke Feldadresse auf dem Rechenblatt, und eine untere rechte Adresse gebildet.

Der der obigen Funktion ist aber wahrscheinlich links oder unten mit rechts oder oben vertauscht worden.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:                MatInv

Die Matrix darf höchstens 86 Spalten oder Zeilen aufweisen.

Es ist nach der mathematischen Definition nur möglich, die Inverse einer quadratischen Matrix zu bilden. Diese Matrix darf nur 86 Spalten und 86 Zeilen besitzen.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:          Determinante      Inverse Matrix

<Funktionsname>

Die Zeilenanzahl muß gleich der Spaltenanzahl sein.

Bei der Berechnung einer Inverse einer Matrix oder bei einer Determinante muß die Matrix quadratisch sein, will heißen, die Zeilenanzahl und die Spalten müssen gleich sein.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:          siehe auch:

Angabe über den abhängigen Bereich fehlt.

Die Werte für die Regressionsfunktionen müssen in Form von Bereichen angegeben werden.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:                 siehe auch:

Es sind mindestens zwei Wertepaare notwendig.

Die Regressionsfunktionen rechnen jedoch um so genauer, je mehr Daten vorliegen.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:                  siehe auch:

Der variable und der abhängige Bereich müssen gleich groß sein.

Für jeden variablen Wert muß auch ein abhängiger Wert existieren und umgekehrt.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:           siehe auch:

<Funktionsname>

Eine Berechnung der Koeffizienten ist nicht möglich.

Diese Fehlermeldung kann zum Beispiel dann auftreten, wenn bei einer logarithmischen Regression ein variabler Wert negativ ist.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Größe der beiden Vektoren muß übereinstimmen

Für die Berechnung einer Skalarprodukts müssen die beiden Vektoren gleich groß sein. Ein Vektor ist dabei ein Block auf einem Rechenblatt.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:              GlSystem

Es können nur Gleichungssysteme mit maximal 86 Unbekannten berechnet werden

Die Meldung erhalten Sie, wenn ein lineares Gleichungssystem mit mehr als 86 Unbekannten berechnet werden soll.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:                 siehe auch:Rechenblatt löschen

Das Rechenblatt wird von

<Feldadresse>

verwendet.

Diese Meldung tritt dann auf, wenn ein Rechenblatt gelöscht werden soll, das noch von anderen Blättern verwendet wird.

Abhilfe:

Ändern Sie die in der Meldung angegebene Formel.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Textzeile <Zeilennummer> ist länger als 256 Zeichen.

Es wurde ein Zeilenvorschub eingefügt.

Beim Import einer Textdatei traf QuickCalc auf eine Textzeile die länger als 256 Zeichen ist. In diesem Fall fügt QuickCalc ein Zeilenvorschub ein. Der Rest der betreffenden Zeile steht dann unterhalb dieser.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Die Textdatei hat mehr als 8192 Zeilen. Die restlichen Zeilen wurden nicht gelesen.

Beim Import einer Textdatei können höchstens 8192 Textzeilen eingelesen werden.

Dies ist die höchsten Zeilenadresse, die mit QuickCalc möglich ist.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Eine Zeile oder Spalte enthält geschützte Elemente und kann deshalb nicht gelöscht werden.

Sie können Felder vor Veränderungen oder versehentliches Löschen schützen.

Wenn Sie versuchen, eine Zeile oder Spalte zu löschen, die wenigstens ein solch geschütztes Element enthält, so erhalten Sie diese Meldung.

Abhilfe:

Sie können mit dem Menüpunkt Rechenblatt / Zellschutz aktivieren den Schutz für das gesamte Rechenblatt aufheben. Ebenfalls können Sie den Zellschutz nur für die betroffenen Felder einzeln aufheben.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Das Feld ist geschützt. Geschützte Felder können nicht bearbeitet werden.

Sie können Felder vor Veränderungen oder versehentliches Löschen schützen.

Wenn Sie versuchen, ein solches geschützes Feld mit der Eingabezeile zu bearbeiten, so erhalten Sie obige Meldung.

Abhilfe:

Sie können mit dem Menüpunkt Rechenblatt / Zellschutz aktivieren den Schutz für das gesamte Rechenblatt aufheben. Ebenfalls können Sie den Zellschutz nur für das betroffene Feld einzeln aufheben.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:

Geomittel

Alle Elemente müssen positive Werte haben.

Der geometrische Mittelwert kann nur dann berechnet werden, wenn alle Werte positiv sind.

Abhilfe:

Ändern Sie die entsprechende Werte oder verwenden Sie die Funktion ABS.


Fehlermeldung

Fehlermeldung:               IstPrim

IstPrim

Die zu untersuchende Zahl ist zu groß.

Mit der Funktion IstPrim können nur Zahlen bis 4294967296 (2^32) untersucht werden, ob sie eine Primzahl sind.


Regressionsfunktionen

Lineare Regression

Logarithmische Regression

Exponentielle Regression

Potentielle Regression


Funktionsübersicht

Übersicht der Funktionen

Übersicht der vorhandenen Funktion geordnet nach Kategorien:

Allgemeine mathematische Funktionen

Funktionen der höheren Mathematik

Trigonometrische Funktionen

Finanzmathematik

Statistische Funktionen

Umrechnungsfunktionen

Logische Funktionen

Datumsfunktionen

Zeichenkettenfunktionen

Sonstige Funktionen


Allgemeine mathematische Funktionen

Übersicht der mathematischen Funktionen

ABS	Absolutbetrag

E	Eulerzahl

EXP	Exponentialfunktion

INT	Ganzteil einer Zahl

LN	Natürlicher Logarithmus

LOG	Dekadischer Logarithmus

MOD	Modolus

PI	Die Konstante 3,14...

RUNDEN	Aufrunden

WURZEL	Wurzel einer Zahl

QUADRAT

Vorz	Liefert das Vorzeichen eines Ausdrucks

Bruch	Berechnet Zähler u. Nenner für einen Bruch

GGT	Größte gemeinsamer Teiler

KGV	Kleinster gemeinsames Vielfaches

Fib	Ein Element der Fibonacci-Reihe


Funktionen der höheren Mathematik

Dies ist ein Überblick über solche Funktionen numerische Integration, Differentialgleichungen usw.

DETERMINANTE	Berechnet eine Determinante

DIFGL	Differentialgleichung 1.Ordnung

DIFGL2	Differentialgleichung 2.Ordnung

GLSYSTEM	Lineares Gleichungssystem

LÖSUNG	Lösung einer Gleichung

MATINV	Inverse einer Matrix

MATMULT	Matrizenmultiplikation

MAXIMUM	Maxima einer Funktion

MINIMUM	Minima einer Funktion

NUMINT	Numerische Integration

NUMDIF	Numerische Differentation

QGLEICHUNG	Quadratische Gleichung

Skalarprodukt	Skalarprodukt zweier Vektoren


Übersicht trigonometrische Funktionen

Liste der trigonometrischen Funktionen

ACOS	Arcus cosinus

ACOSH	Aera cosinus

ASIN	Arcus sinus

ASINH	Aera sinus

ATAN	Arcus Tangens

ATANH	Aera tangens

COS	Kosinus

COSH	Hyperbelkosinus

SIN	Sinus

SINH	Hyperbelsinus

TAN	Tangens

TANH	Hyperbeltangens

ATAN2	Winkel zwischen einer Geraden und X-Achse


Übersicht der finanzmathematichen Funktionen

Liste der finanzmathematischen Funktionen

AKTWERT	Aktueller Wert einer Investition

ANN	Zahlungsperioden zum Erreichen eines Wertes

ANNUITÄT	wie oben mit Zusätzen

KAPITAL	wie AKTWERT, aber mit Zusätzen

LAUF	Anzahl der Zahlungen,bis ein Kapital erreicht ist

PROGAB	Progressive Abschreibung

LAUFZEIT	wie LAUF, mit Zusätzen

LINAB	Lineare Abschreibung

RATEN	berechnet die Höhe einer Rate

TILGUNG	Tilgungsanteil einer Rate

ZINS	notwendiger Zinssatz, um ein Kapital zu erreichen

ZINSBETRAG	Zinsanteil einer Rate

ZUKWERT	Höhe eines Kapitals bei konstanten Ratenzahlungen und Zinssatz

ENDWERT	wie ZUKWERT, aber mit Optionen


Überblick statische Funktionen

Überblick der statistischen Funktionen

Anzahl	Ermittelt die Anzahl besetzter Felder in Blöcken

EXPREG	Exponentielle Regression

FAK	Berechnet die Fakultät

LINREG	Lineare Regression

PROGNOSE	Voraussage aufgrund vorhandene Daten

LOGREG	Logarithmische Regression

MAX	Maximaler Wert

MIN	Minimaler Wert

MITTELWERT	Mittelwert einer Reihe

GEOMITTEL	Geometrischer Mittelwert

HARMITTEL	Harmonischer Mittelwert

POTREG	Potentielle Regression

SUMME	Summe

STDABW	Standardabweichung einer Gesamtmenge

STDABWS	Standardabweichung einer Stichprobe

VAR	Varianz einer Gesamtmenge

VARS	Varianz einer Stichprobe

Permutation	Alle Anordnungen einer Menge

Variation	Alle Anordnungen einer Teilmenge

Kombination	Kombination einer Teilmenge in einer Menge


Überblick der Umrechnungsfunktionen

Überblick über die Umrechnungsfunktioen

BARREL_LITER

CELSIUS_F	Grad Celsius -> Fahrenheit

DEG	Bogenmaß -> Grad

FUSS_CM	Fuß -> Zentimeter

F_CELSIUS	Fahrenheit->Celsius

INCH_CM	Inch->Zentimeter

KW_PS	KW->PS

MEILE_KM	Meilen -> Kilometer

PS_KW	PS -> Kilowatt

RAD	Grad -> Bogenmaß

NUMZUHEX	Zahl als HEX-Zahl

HEXZUNUM	HEX-Zahl als Dezimalzahl


Übersicht der logischen Funktionen

FALSCH

GIBTES

ISTKOMMENTAR

ISTTEXT

ISTZAHL

WAHR

WENN

ISTPRIM


Übersicht der Datumsfunktionen

DATUM

GESTERN

HEUTE

JAHR

MONAT

MORGEN

TAG

WOCHENTAG


Übersicht der Zeichenkettennfunktionen

Übersicht der Zeichenkettenfunktionen

LÄNGE	Länge einer Zeichenkette

CODE	ANSI-Code des ersten Zeichens

GLEICH	Vergleicht zwei Zeichenketten

WERT	Der Wert einer Zahl in einer Zeichenkette

LINKS	Liefert Anzahl Zeichen links aus der Kette

MITTE	Liefert Anzahl Zeichen ab einer Position

FINDEN	Sucht nach einer Teilzeichenkette

ERSETZEN	Ersetzt eine Zeichenkette

GROß	Wandelt alle Zeichen in Großbuchstaben

FOLGE	Konvertiert eine Zahl in eine Zeichenkette

Konstante Zeichenketten werden innerhalb von Formeln in Anführungszeichen gesetzt, zum Beispiel "Ein Beispiel". Alle Funktionen können sowohl konstante Zeichenketten wie aber auch normale Texte, die im Rechenblatt gespeichert sind, verwenden.

Zwei und mehr Zeichenketten können mit dem & als Operator zusammengefügt werden. So liefert "Quick" & "Calc" den Wert "QuickCalc".


Übersicht sonstige Funktionen

Übersicht der sonstigen Funktionen

TABELLE

VERWEIß

ZEILEN

SPALTEN

ZUFALLSZAHL

VERSION


Determinante

DETERMINANTE(BLOCK)       Funktionsübersicht

Die Funktion berechnet eine Determinante, die durch den BLOCK angegeben wird.

Eine Determinante ist eine quadratische Matrix. Sie kann höchstens 90 Zeilen und 90 Spalten aufweisen, will heißen, QuickCalc kann theoretisch Determinanten bis zur Ordnung 90 berechnen.

Beispiel:

In der untenstehenden Abbildung sehen Sie eine Determinante 4. Ordnung. Die Formel, die diese berechnet laut DETERMINANTE(B8..E11).

QuickCalc kann theoretisch Determinanten bis zur 90.Ordnung berechnen. Jedoch wird die mögliche Ordnungszahl wegen der benötigten Rechenzeit in der Praxis erheblich darunter liegen. Das Verhältnis zwischen der Rechenzeit und der Ordnung der Determinate beträgt n^3, wobei n die Ordnung angibt.


ABS

ABS(X)             Funktionsübersicht

Die Funktion ABS(X) berechnet den absoluten Wert des Parameters X. Der Parameter X kann eine Ganzzahl, eine Fließkommazahl oder eine andere Funktion sein.

Beispiele:

ABS(-4711)	ergibt 4711

abs(4711)	dito

ABS(TAN(2))	ergibt 2,185


ACOS

ACOS(X)               Funktionsübersicht   Trigonometrie

Die Funktion ACOS berechnet den Arcuskosinus des Arguments X.

Der Wertebereich des Parameters X muß im Bereich von -1 .. +1 liegen.

Das Ergebnis ist der Winkel im Bogenmaß. Um diesen Wert in das Winkelmaß umzurechnen, können Sie die Funktion DEG verwenden.

Beispiele:

ACOS(0,5)	Ergebnis ist 1,047

acos(1)	ergibt 0

deg(acos(0,5))	60 Grad


ACOSH

ACOSH(X)           Funktionsübersicht    Trigonometrie

Die Funktion ACOSH(X) berechnet den Aera Kosinus (Umkehrfunktion von COSH).

Der Parameter X muß positiv und gleich oder größer 1 sein.

Beispiele:

acosh(1)	ergibt 0

acosh(E())	1,657

acosh(0)	Fehlermeldung


Anzahl

Anzahl(Block1;Block2; ... BlockN)      Funktionsübersicht

Die Funktion ermittelt die Anzahl der besetzten Felder innerhalb der angegebenen Blöcken.

Die Anzahl der Blöcke ist variabel und muß sich nicht unbedingt auf das aktuelle Rechenblatt beziehen.

Die Angabe eines einzelnes Felds  gilt immer als besetzt, also als 1. Sie können dies dadurch ändern, daß Sie statt einer Feldadresse ein Block bzw. Bereich mit der Größe eines Felds angeben.

Beispiele:

Anzahl(a1..c20)

Anzahl(b10..f30;e2..h4)

Anzahl(Konto:a1..h23;Mai:b1..b10;a1..c10)

Wenn das Feld B3 leer ist:

Anzahl(B3)	= 1

Anzahl(B3..B3)	= 0


ASin

ASIN(X)          Funktionsübersicht      Trigonometrie

Die Funktion ASIN berechnet den Arcussinus des Arguments X (Umkehrfunktion von SIN).

Der Wertebereich des Parameters X muß im Bereich von -1 .. +1 liegen.

Das Ergebnis ist der Winkel im Bogenmaß. Um diesen Wert in das Winkelmaß umzurechnen, können Sie die Funktion DEG verwenden.

Beispiele:

ASIN(0,5)	Ergebnis ist 0,524

asin(1)	ergibt 1,571

deg(asin(0,5))	30 Grad


ASINH

ASINH(X)          Funktionsübersicht       Trigonometrie

Die Funktion ASINH(X) berechnet den Area Sinus (Umkehrfunktion von SINH).

Der Parameter X muß positiv und gleich oder größer 1 sein.

Beispiele:

asinh(1)	ergibt 0,881

asinh(E())	1,725

asinh(0)	Fehlermeldung


ATAN

ATAN(X)                  Funktionsübersicht      Trigonometrie

Die Funktion ATAN berechnet den arcus tangens (Umkehrfunktion von TAN) des Parameters X.

Das Ergebnis der Winkel im Bogenmaß. Das Ergebnis kann mit der Funktion DEG in Winkelgrad umgerechnet werden.

Beispiele:

ATAN(1)	0,785

DEG(ATAN(1))	45 Grad

ATAN(A1)	0,464 wenn im Feld A1 0,5 steht


ATANH

ATANH(X)                  Funktionsübersicht      Trigonometrie

Die Funktion berechnet den aera tangens (Umkehrfunktion von TANH).

Der Parameter X muß  im Bereich  >-1 .. <1 liegen.

Beispiele:

ATANH(0,5)	= 0,549

ATAN(0,99)	ergibt 2,467

ATAN(-0,2)	= -0,203


ATAN2

ATAN2(X;Y)                   Funktionsübersicht

Die Funktion ATAN2 berechnet den Winkel in Bogenmaß zwischen der X-Achse und der Geraden, die durch den Ursprung und den Punkt (X,Y) verläuft.

Beispiele:

ATAN(1;2)	ergibt 1,107

ATAN(1;1)	= 0.785

DEG(ATAN(1;1))	= 45 Grad


COS

COS(X)             Funktionsübersicht      Trigonometrie

Die Funktion COS(X) berechnet den Kosinus des Winkels X. Der Winkel X wird im Bogenmaß angegeben.

Mit der Funktion RAD kann kann ein Winkel in Bogenmaß umgerechnet werden.

Beispiele:

cos(0,7)	= 0,7648

cos(pi()/3)	= 0,5

cos(rad(30))	= 0,866


COSH

COSH(X)             Funktionsübersicht      Trigonometrie

Die Funktion COSH berechnet den Hyperkosinus des Arguments X.

Beispiele:

COSH(0)	= 0

cosh(e())	= 7,6101

cosh(1)	= 1,5431


Barrel_Liter

BARREL_LITER(X)           Funktionsübersicht

Die Funktion rechnet die in den Parameter X angegebenen Barrel in Liter um.

Das Barrel wird zum Beispiel oft in der Ölwirtschaft verwendet.

Eine Funktion LITER_BARREL gibt es nicht, kann jedoch dadurch nachgebildet werden, daß der Kehrwert der Funktion verwendet wird.

Beispiele:

BARREL_LITER(1)	= 158,8; ein Barrel entspricht 158,8 Liter

100/BARREL_LITER(1)	= 0,6297; 100 Liter entsprechen 0,6297 Barrel


CELSIUS_F

CELSIUS_F(X)                 Funktionsübersicht

Die Funktion CELSIUS_F(X) rechnet die im Parameter angegebene Temperatur in Celsius in Fahrenheit um.

Die dabei verwendete Formel lautet: ºC = 32 + 9/5*X

Mit der Funktion F_CELSIUS können Sie Temperaturangaben von Fahrenheit in Celsius umrechnen

Beispiele:

CELSIUS_F(21)	21 Grad Celsius entsprechen 69,8 Fahrenheit

CELSIUS_F(0)	= 32 Fahrenheit


DEG

DEG(X)                              Funktionsübersicht

Die Funktion DEG rechnet ein Bogenmaß im Parameter X in Winkelmaß (Grad) um.

Beispiele:

DEG(0,5)	= 28,6479

DEG(PI())	= 180


Eulerzahl

E()               Funktionsübersicht

Die Funktion E() gibt die Eulerzahl 2,7183... zurück und hat keine Parameter.

Obwohl diese Funktion keine Parameter hat, müssen die Klammern eingegeben werden.

Beispiel:

E()	= 2,7183


EXP

EXP(X)           Funktionsübersicht

Die Funktion EXP berechnet den Exponentialwert des Parameters X. Die Funktion EXP ist die Umkehrfunktion von LN.

Beispiele:

EXP(0)	= 1

EXP(-1)	= 0,3679

EXP(10)	= 22.026,4658


EXPREG

EXPREG(VarBereich;AbhängigBereich;Ausgabe)
                 Übersicht                     siehe auch:

Die Funktion EXPREG berechnet die Koeffizienten A und B einer Exponentialfunktion der Form

f(x) = A * EXP(B * X)

Es sind zunächst von dieser Funktion nur die Werte der Variablen (X) und die davon die abhängigen Werte (Y) bekannt. Diese Werte können zum Beispiel durch Messungen ermittelt wurden sein.

Die X-Werte und die Y-Werte müssen zunächst in einer Zeile oder in einer Zeile des Rechenblatts geschrieben werden.

Ferner berechnet QuickCalc das Bestimmeitsmaß. Dieser Wert gibt an, wie gut die Funktion den Variablen und den davon abhängigen Werten genügt. Je näher dieser Wert an Eins liegt, um so besser 'paßt' die Funktion.

VarBereich:

Gibt den Block oder Bereich der variablen Werte (X) an.

AbhängigBereich:

Gibt den Block oder Bereich der von den X-Werten abhängigen Werte (Y) an.

Ausgabe:

Eine Feldadresse auf dem Rechenblatt. QuickCalc gibt die Ergebnisse in vier Zeilen mit 2 Spalten aus, beginnend ab dieser Adresse.

Beispiel:

Bei einem Laborversuch wurden die folgenden Wertepaare (x / y) gemessen:

1	10

2,50	15

3,10	28

4,56	50

6,50	88

Als Lösung berechnet QuickCalc die Funktion

f(x) = 6.595*EXP(0.413*X)


FAK

FAK(X)              Funktionsübersicht

Die Funktion FAK berechnet die Fakultät von X.

Der Parameter X sollte eine Ganzzahl zwischen 0 und 170 sein. Ist X kleiner als Null, so liefert diese Funktion den Wert Eins. Bei Fließkommazahlen als Parameter werden die Nachkommastellen abgeschnitten.

Die Fakultät ist definiert als:

FAK = 1 * 2 * 3 * 4 * ... X

wobei FAK(0) = 0

Beispiele:

FAK(0)	= 1

FAK(1)	= 1

FAK(6)	= 720

FAK(6,8)	= 720

fak(20)	= 2,43290201E+18


FALSCH

FALSCH()                 Funktionsübersicht

Die Funktion FALSCH hat keine Parameter und gibt die Konstante falsch ( eine Konstante 0) zurück.


FUSS_CM

FUSS_CM(X)              Funktionsübersicht

Die Funktion FUSS_CM rechnet das im angelsächsischen Raum verbreitete Längenmaß Fuß oder foot in Zentimeter um.

Beispiele:

FUSS_CM(1)	= 38,48;  Fuß entspricht 38,48 cm


F_CELSIUS

F_CELSIUS(X)           Funktionsübersicht

Die Funktion F_CELSIUS rechnet eine Temperaturangabe in Fahrenheit im Parameter X in Celsius um.

Mit der Funktion CELSIUS_F können Sie Temperaturangaben von Grad Celsius in Fahrenheit umrechnen.

Beispiele:

F_CELSIUS(0)	= -17,78 ºC

f_Celsius(70)	= 21,11


GIBTES

GIBTES(X)            Funktionsübersicht

Die Funktion GIBTES liefert 0, wenn das Feld, das im Parameter angegeben ist, leer ist, ansonsten 1.

Der Parameter X muß eine Feldadresse sein.

Beispiele:

Im Felder A1 steht eine Zahl, in B7 ein Text und C12 ist leer.

GibtEs(A1)	= 1

GibtEs(C12)	= 0

GibtEs(B7)	= 1

GibtEs(Kosten:F5)	= 1, wenn da etwas steht


Datum

Datum(Jahr;Monat;Tag)       Funktionsübersicht   Datumsfunktionen

Die Funktion DATUM liefert als Ergebnis eine Zahl, die die Anzahl der Tage zwischen dem 31.12.1600 und dem angegebenen Datum entsprechen.

Wenn das Datum nicht korrekt ist, erfolgt eine Fehlermeldung.

Jahr:

Gibt das Jahr relativ zum 1900 an. 94 entspricht also 1994; das Jahr 2001 erfordert die Angabe 101. (Diese umständliche Angabe ist erforderlich, damit die Funktion Lotus-kompatibel ist).

Monat:

Eine Zahl zwischen eins und zwölf. Feldadressen sind wie immer ebenso möglich.

Tag:

Eine Zahl zwischen 1,28, 29,30 oder 31 je nach Monat und/oder Schaltjahr.

Beispiele:

Datum(94;12;6)	= 34.674,00

Datum(Umsatz:B10;6;5)	= abhängig vom Umsatz:B10

Wochentag(Datum(94;5;13))	= 4, Freitag


GESTERN

GESTERN()          Funktionsübersicht   Datumsfunktionen

Die Funktion GESTERN erzeugt aus dem aktuellen Datum das gestrige Datum. Sie hat keine Parameter.

Nützlich ist diese Funktion in Zusammenhang mit den Funktionen wie zum Beispiel Tag, Monat und so weiter.

Beispiele:

Bei den folgenden Beispielen wird angenommen, daß das aktuelle Datum der 6.12.1994 sei.

gestern()	= 34673

tag(gestern())	= 5

monat(gestern())	= 12

jahr(gestern())	= 1994


HEUTE

HEUTE()       Funktionsübersicht   Datumsfunktionen

Die Funktion HEUTE erzeugt das aktuelle Datum. Die Funktion hat keine Parameter. Das Ergebnis ist kein Datum, sondern nur eine Zahl.

Hilfreich ist sie in erster Linie bei den Funktion TAG, MONAT und JAHR.

Auch kann die Funktion bei der Berechnung von Tagesdifferenzen verwendet werden.

Beispiele:

Bei den Beispielen wird davon ausgegangen, daß das aktuelle Datum der 6.12.1994 sei.

Im Feld A1 soll das Datum &1.1.1994 stehen.

Heute()	= 34674

Tag(Heute())	= 6

Monat(Heute())	= 12

Jahr(Heute())	= 1994

Heute()-A1	= 339 Tage zwischen heute und Jahresanfang


ISTKOMMENTAR

ISTKOMMENTAR(X)        Funktionsübersicht

Die Funktion ISTKOMMENTAR liefert 1 zurück, wenn im Feld, das durch den Parameter X angegeben wird, ein Kommentar steht. Sonst liefert die Funktion eine Null.

Diese Funktion ist in logischen Ausdrücken und beim Suchen nützlich.

Der Parameter X muß ein Feld eines Rechenblatts bezeichnen.

Beispiele:

IstKommentar(g21)

IstKommentar(Jan:b3)


ISTTEXT

ISTTEXT(X)                Funktionsübersicht

Die Funktion ISTTEXT liefert 1 zurück, wenn im Feld, das durch den Parameter X angegeben wird, ein Text steht. Sonst liefert die Funktion eine Null.

Diese Funktion ist in logischen Ausdrücken und beim Suchen nützlich.

Der Parameter X muß ein Feld eines Rechenblatts bezeichnen.

Beispiele:

IstText(g21)

IstText(Jan:b3)


ISTZAHL

ISTZAHL(X)             Funktionsübersicht

Die Funktion ISTZAHL liefert 1 zurück, wenn im Feld, das durch den Parameter X angegeben wird, eine Zahl steht. Sonst liefert die Funktion eine Null.

Diese Funktion ist in logischen Ausdrücken und beim Suchen nützlich.

Der Parameter X muß ein Feld eines Rechenblatts bezeichnen.

Beispiele:

IstZahl(g21)

IstZahl(Jan:b3)


INCH_CM

INCH_CM(X)       Übersicht      Umrechnungen

Die Funktion INCH_CM rechnet die in X angegebene Längenangabe in Inch in Zentimeter um. Hinweis: Ein Inch entspricht ein Zoll.

Beispiele:

Inch_Cm(1)	= 2,54 cm

Inch_cm(10/2)	= 12,7


INT

INT(X)                  Funktionsübersicht

Die Funktion INT schneidet die Nachkommastellen der Zahl ab, die im Parameter X angegeben ist.

Die Zahl wird weder auf- noch abgerundet.

Beispiele:

int(1,9)	= 1

INT(-5,1)	= -5

int(50187,12)	= 50187

int(a1)	= 3, wenn in A1 3,01 steht


JAHR

JAHR(X)              Übersicht     Datumsfunktionen

Die Funktion liefert das Jahr als eine Zahl zurück, das im Kalenderdatum X enthalten ist. Als Parameter sind alle Zahlenangaben erlaubt. Jedoch ergibt die Funktion nur dann sinnvolle Ergebnisse, wenn der Parameter X ein Datum repräsentiert.

Als X können auch die Funktionen HEUTE, GESTERN und MORGEN verwendet werden.

Mit dieser Funktion kann ebenfalls eine Differenz über Jahre gebildet werden, zum Beispiel Jahr(a1) - Jahr(c20), wenn in den Feldern A1 und C20 jeweils Kalenderdaten stehen.

Beispiele:

Alle Beispiele gehen davon aus, daß das aktuelle Datum der 6.12.1994 ist.

Im Feld A1 soll das Datum 2.3.1991 stehen.

Jahr(a1)	= 1991

Jahr(Heute())	= 1994

Jahr( Morgen())	= 1994


KW_PS

KW_PS(X)        Übersicht      Umrechnungen

Die Funktion KW_PS rechnet die im Parameter X angegebene Kilowattzahl in PS um.

Beispiele:

KW_PS(1)	= 1,3596


LINREG

LINREG(VarBereich;AbhängigBereich;Ausgabe<;Ursprung>)
              Übersicht      siehe auch:

Die Funktion LINREG berechnet die Koeffizienten A und B einer linearen Funktion der Form

f(x) = A + B * X

Es sind zunächst von dieser Funktion nur die Werte der Variablen (X) und die davon die abhängigen Werte (Y) bekannt. Diese Werte können zum Beispiel durch Messungen ermittelt worden sein.

Die X-Werte und die Y-Werte müssen zunächst in einer Zeile oder in einer Zeile des Rechenblatts geschrieben werden.

Ferner berechnet QuickCalc das Bestimmeitsmaß. Dieser Wert gibt an, wie gut die lineare Funktion den Variablen und den davon abhängigen Werten genügt. Je näher dieser Wert an Eins liegt, um so besser 'paßt' die Funktion.

VarBereich:

Gibt den Block oder Bereich der variablen Werte (X) an.

AbhängigBereich:

Gibt den Block oder Bereich der von den X-Werten abhängigen Werte (Y) an.

Ausgabe:

Eine Feldadresse auf dem Rechenblatt. QuickCalc gibt die Ergebnisse in vier Zeilen mit 2 Spalten aus, beginnend ab dieser Adresse.

Ursprung:

Wenn dieser optionale Parameter ungleich Null ist, wird erzwungen, daß die Kurve durch den Koordinatenursprung geht. Dies bedeutet, daß der Koeffizient A gleich Null ist. Hat der Parameter den Vorgabewert Null, so berechnet QuickCalc den Koeffizienten A.

Beispiel:

Bei einem Laborversuch wurden die folgenden Wertepaare (x / y) gemessen:

1	5,01

2,10	6,10

3	6,98

3,94	8,25

Als Ergebnis berechnet QuickCalc die Funktion f(x) = 3.853+1.088*X


Prognose

Prognose(X;VarBereich;AbhängigBereich<;Ursprung>)

Die Funktion Prognose berechnet für eine lineare Funktion der Form

f(x) = A + B * X

den Funktionswert.

Es sind zunächst von dieser Funktion nur die Werte der Variablen (X) und die davon die abhängigen Werte (Y) bekannt. Diese Werte können zum Beispiel durch Messungen ermittelt worden sein oder sie stammen aus einer Verkaufsstatistik.

Die X-Werte und die Y-Werte müssen zunächst in einer Zeile oder in einer Zeile des Rechenblatts geschrieben werden.

QuickCalc ermittelt anhand dieser Werte die lineare Funktion und berechnet dann den Funktionswert für den Parameter X.

Die Parameter haben die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion LinReg.

Parameter X:

Für diesen Wert wird die lineare Funktion berechnet. Dies kann ein beliebiger arithmetischer Ausdruck sein.

VarBereich:

Gibt den Block oder Bereich der variablen Werte (X) an.

AbhängigBereich:

Gibt den Block oder Bereich der von den X-Werten abhängigen Werte (Y) an.

Ursprung:

Wenn dieser optionale Parameter ungleich Null ist, wird erzwungen, daß die Kurve durch den Koordinatenursprung geht. Dies bedeutet, daß der Koeffizient A gleich Null ist. Hat der Parameter den Vorgabewert Null, so berechnet QuickCalc den Koeffizienten A.

Beispiel:

Bei einem Laborversuch wurden die folgenden Wertepaare (x / y) gemessen:

1	5,01

2,10	6,10

3	6,98

3,94	8,25

Nun soll der Wert für x = 4,5 gesucht sein.

QuickCalc berechnet dafür den Wert 8,75.

Es ist ebenfalls möglich, Zwischenwerte zu berechnen. Zum Beispiel für x = 2,5

Die Formel Prognose(2,5;B2..B4;C2..C5) = 6,32 erledigt dies für das obige Beispiel.


LN

LN(X)                Funktionsübersicht

Die Funktion berechnet den natürlichen Logarithmus des Parameters X. Die Umkehrfunktion ist die Funktion EXP.

Der Parameter X muß größer als Null sein.

Beispiele:

LN(1)	= 0

LN(100)	= 4,61

LN(e())	= 1


LOG

LOG(X)                 Funktionsübersicht

Die Funktion LOG berechnet den Logarithmus zur Basis 10.

Der Parameter X muß größer als Null sein.

Beispiele:

LOG(1)	= 0

LOG(10)	= 1

LOG(e())	=0,4343


LOGREG

LOGREG(VarBereich;AbhängigBereich;Ausgabe<;Ursprung>)
                   Übersicht            siehe auch:

Die Funktion LOGREG berechnet die Koeffizienten A und B einer logarithmischen Funktion der Form

f(x) = A + B * LN(X)

Es sind zunächst von dieser Funktion nur die Werte der Variablen (X) und die davon die abhängigen Werte (Y) bekannt. Diese Werte können zum Beispiel durch Messungen ermittelt wurden sein.

Die X-Werte und die Y-Werte müssen zunächst in einer Zeile oder in einer Zeile des Rechenblatts geschrieben werden.

Ferner berechnet QuickCalc das Bestimmeitsmaß. Dieser Wert gibt an, wie gut die Funktion den Variablen und den davon abhängigen Werten genügt. Je näher dieser Wert an Eins liegt, um so besser 'paßt' die Funktion.

VarBereich:

Gibt den Block oder Bereich der variablen Werte (X) an.

AbhängigBereich:

Gibt den Block oder Bereich der von den X-Werten abhängigen Werte (Y) an.

Ausgabe:

Eine Feldadresse auf dem Rechenblatt. QuickCalc gibt die Ergebnisse in vier Zeilen mit 2 Spalten aus, beginnend ab dieser Adresse.

Ursprung:

Wenn dieser optionale Parameter ungleich Null ist, wird erzwungen, daß die Kurve durch den Koordinatenursprung geht. Dies bedeutet, daß der Koeffizient A gleich Null ist. Hat der Parameter den Vorgabewert Null, so berechnet QuickCalc den Koeffizienten A.

Beispiel:

Es seien die folgenden Wertepaare (X / Y) gemessen worden:

0,50	6

2	12

3,55	19,50

5	24,50

8,50	26,70

Mit diesen Werten errechnet QuickCalc die Funktion

f(x) = 9.966+7.749*LN(X)


MAX

MAX(Bereich<;...Bereich>)
         Übersicht          Min

Die Funktion MAX ermittelt den größten Wert von dem in den Parametern angegebenen Bereichen, Feldadressen und Ausdrücken.

Die Anzahl der Parameter ist variabel; es muß jedoch mindestens ein Parameter angegeben werden.

Bereich

Gibt einen Bereich auf einem Rechenblatt an. Es können ebenfalls einzelne Feldadressen und beliebige Ausdrücke, die einen Zahlenwert zurückliefern, verwendet werden.

Beispiel:


MEILE_KM
keepn
MEILE_KM(X)

Die Funktion MEILE_KM rechnet die im Parameter angegebenen Meilen in Kilometer um.

Beispiele:

Meile_Km(1)	= 1,6093 Meter


MIN

MIN(Bereich<;...Bereich>)             Übersicht             Max

Die Funktion MIN ermittelt den kleinsten Wert von dem in den Parametern angegebenen Bereichen, Feldadressen und Ausdrücken.

Die Anzahl der Parameter ist variabel; es muß jedoch mindestens ein Parameter angegeben werden.

Bereich

Gibt einen Bereich auf einem Rechenblatt an. Es können ebenfalls einzelne Feldadressen und beliebige Ausdrücke, die einen Zahlenwert zurückliefern, verwendet werden.

Beispiel:


MITTELWERT

MITTELWERT(Bereich<;...Bereich>)       siehe auch

Die Funktion MITTELWERT berechnet den Mittelwert der in den Parametern angegebenen Werten. Der Mittelwert errechnet sich aus der Summe alle Werte dividiert durch die Anzahl der Felder, die nicht leer sind.

Bereich

Eine variable Anzahl von Blöcken in verschiedenen Rechenblättern, einzelnen Feldadressen oder beliebigen Ausdrücken, die einen Zahlenwert zurückliefern.

Beispiel:


Geometrisches Mittel

GEOMITTEL(Bereich;Adressse;Wert<;...>)                        siehe auch:

Die Funktion GEOMITTEL berechnet den geomtrischen Mittelwert der Parameter.

Dabei verwendet QuickCalc die untenstehende Formel:

Parameter:

Als Parameter sind Bereiche, einzelne Werte oder Feldadressen erlaubt. Die Anzahl der Parameter ist beliebig.

Die Werte dürfen nicht negativ sein.

Beispiel:

GeoMittel(5;A1;3) = 5,31, wenn im Feld A1 der Wert 10 steht.


Harmonisches Mittel

HARMITTEL(Bereich;Adressse;Wert<;...>)                 siehe auch:

Die Funktion HARMITTEL berechnet den harmonische Mittelwert der angegebenen Parameter.

Keine der Parameter darf Null sein.

Es wird die untenstehenden Formel zur Berechnung verwendet:

Parameter:

Als Parameter sind Bereiche, einzelne Werte oder Feldadressen erlaubt. Die Anzahl der Parameter ist beliebig. Keiner der Werte darf Null sein.

Beispiel:

HarMittel(5;A1;3) = 4,74, wenn im Feld A1 der Wert 10 steht.


MOD

MOD(X;Y)             Funktionsübersicht

Die Funktion MOD berechnet den Divisionsrest, der bei der Division von X durch Y entsteht. Der Parameter Y muß ungleich 0 sein.

Beispiele:

MOD(10;3)	= 1

MOD(47,11;2,3)	= 1,11

MOD(10;5)	= 0

Mod(10;0)	= Fehlermeldung


MONAT

MONAT(X)             Funktionsübersicht   Datumsfunktionen

Die Funktion MONAT liefert den Monat des Datums, angegeben im Parameter X, zurück. Das Ergebnis ist eine Zahl zwischen Eins und Zwölf.

Als Parameter werden zwar alle möglichen Zahlen akzeptiert, sinnvolle Ergebnisse werden jedoch nur dann geliefert, wenn der Parameter ein Datum ist. (Dies liegt daran, daß Kalenderdaten intern ebenfalls als Zahlen verarbeitet werden).

Es können auch die Funktionen GESTERN, HEUTE und MORGEN verwendet werden.

Beispiele:

Alle Beispiele gehen davon aus, daß das aktuelle Datum der 6.12.1994 sei.

Im Feld A1 soll hier das Datum 3.2.94 stehen.

MONAT(A1)	= 2

Monat(Heute())	= 12 wegen Dezember


MORGEN

MORGEN()       Funktionsübersicht   Datumsfunktionen

Die Funktion MORGEN erzeugt aus dem aktuellen Datum das morgige Datum als Zahl. Die Funktion hat keine Parameter. Das Ergebnis ist kein Datum, sondern nur eine Zahl.

Hilfreich ist sie in erster Linie bei den Funktion TAG, MONAT und JAHR.

Auch kann die Funktion bei der Berechnung von Tagesdifferenzen verwendet werden.

Beispiele:

Bei den Beispielen wird davon ausgegangen, daß das aktuelle Datum der 6.12.1994 sei.

Im Feld A1 soll das Datum &1.1.1994 stehen.

Morgen()	= 34675

Tag(Morgen())	= 6

Monat(Morgen())	= 12

Jahr(Morgen())	= 1994

Morgen()-A1	= 340 Tage zwischen morgen und Jahresanfang


PI

PI()                  Funktionsübersicht

Die Funktion PI liefert die Konstante 3,14... zurück.

Die Funktion hat keine Parameter; die Klammern müssen jedoch trotzdem angegeben werden.


POTREG

POTREG(VarBereich;AbhängigBereich;Ausgabe)
                Übersicht                 siehe auch:

Die Funktion POTREG berechnet die Koeffizienten A und B einer Potenzfunktion der Form

f(x) = A * X ^ B

Es sind zunächst von dieser Funktion nur die Werte der Variablen (X) und die davon die abhängigen Werte (Y) bekannt. Diese Werte können zum Beispiel durch Messungen ermittelt wurden sein.

Die X-Werte und die Y-Werte müssen zunächst in einer Zeile oder in einer Zeile des Rechenblatts geschrieben werden.

Ferner berechnet QuickCalc das Bestimmeitsmaß. Dieser Wert gibt an, wie gut die Funktion den Variablen und den davon abhängigen Werten genügt. Je näher dieser Wert an Eins liegt, um so besser 'paßt' die Funktion.

VarBereich:

Gibt den Block oder Bereich der variablen Werte (X) an.

AbhängigBereich:

Gibt den Block oder Bereich der von den X-Werten abhängigen Werte (Y) an.

Ausgabe:

Eine Feldadresse auf dem Rechenblatt. QuickCalc gibt die Ergebnisse in vier Zeilen mit 2 Spalten aus, beginnend ab dieser Adresse.

Beispiel:

Bei einem Laborversuch wurden die folgenden Wertepaare (x / y) gemessen:

1	8,50

2	16,50

3	27,85

4	45

QuickCalc berechnet die Funktion f(x) = 8.015*X^1.181 als Lösung.


PS_KW

PS_KW(X)           Funktionsübersicht

Die Funktion PS_KW rechnet die PS-Angabe im Parameter X in Kilowatt (kW) um.

Beispiele:

PS_KW(1)	= 0,736

Ps_Kw(55)	= 55 PS entsprechen 40,45 kW


RAD

RAD(X)             Funktionsübersicht

Die Funktion RAD rechnet den Winkel im Parameter X im Bogenmaß um.

Sie ist die Umkehrfunktion von DEG.

Beispiele:

RAD(180)	= 180

rad(30)	= 0,5236

sin(rad(30))	= 0,5


Funktion NumZuHex

NumZuHex(Ausdruck)            Funktionsübersicht

Die Funktion NumZuHex rechnet einen numerischen Wert in einer Hex-Zahl um. Eine Hex-Zahl ist eine Zahl zur Zahlenbasis 16. Die größte mögliche Zahl kann 2^32-1 sein. Ist die Zahl größer, so wird 0 als Ergebnis geliefert.

Ausdruck kann irgendein beliebiger Ausdruck sein, der einen Zahlenwert repräsentiert. Eventuell vorhandene Nachkommastellen werden abgeschnitten, also nicht gerundet.

Das Ergebnis ist eine Zeichenkette.

Mit der Funktion HexZuNum können Sie eine Hex-Zahl in einer Zahl zur Basis 10 umrechnen.

Beispiele:

NumZuHex(255)	= FF

NumZuHex(47,11)	= 2F

NumZuHex(2^40)	= 0	Ausdruck ist zu groß !


Funktion HexZuNum

HexZuNum(Zeichenkette)              Funktionsübersicht

Die Funktion rechnet eine Hex-Zahl, die in der Zeichenkette enthalten ist, in einer Dezimalzahl um.

Die Zeichenkette kann alle Ziffern von 0 - 9 und die Buchstaben A-F, klein und/oder groß, enthalten. Optional ist es erlaubt, daß die Hex-Zahl mit 0x beginnt. Enthält die Zeichenkette ungültige Zeichen, so liefert die Funktion den Wert 0.

Mit der Funktion NumZuHex können Sie einen Wert in eine Hex-Zahl konvertieren.

Beispiele:

HexZuNum("FF")	= 255

HexZuNum("0xFF")	= 255	mit 0x am Anfang

HexZuNum("Abc")	= 2748

HexZuNum("xyz")	= 0	ungültige Zeichen !


RUNDEN

RUNDEN(X;STELLEN)     Funktionsübersicht

Die Funktion rundet den Parameter X auf die in STELLEN angegebene Stellen auf.

Der Parameter STELLEN sollte eine Ganzzahl sein, andernfalls schneidet QuickCalc die Nachkommastellen von STELLEN ab.

Ist Stellen positiv, so werden die Nachkommastellen von X gerundet. Bei negativen Wert von STELLEN rundet QuickCalc auf die Vorkommastellen von X.

Beispiele:

RUNDEN(105,555;2)	= 105,56

RUNDEN(105,555;-1)	= 110

RUNDEN(105,555;-2)	= 100


SUMME

SUMME(Bereich<;...Bereich>)        Funktionsübersicht

Die Funktion SUMME berechnet die Summe aller in den Parametern angegebenen Werten.

Bereich:

Eine variable Anzahl von Blöcken auf einem Rechenblatt, eine Feldadresse oder beliebigen Ausdrücken, die einen Zahlenwert zurückliefern.

Beispiel:


Quicksumme

Mit Quicksumme können Sie schnell eine Summe über einen Block eines beliebigen Rechenblatts bilden.

So gehen Sie dabei vor:

      - Wechseln Sie sofern nötig zum gewünschten Rechenblatt

      - Markieren Sie einen Block.

      - Gehen Sie wieder zum vorherigen Blatt zurück

      - Drücken in der Schalterleiste den entsprechenden Schalter


SIN

SIN(X)           Funktionsübersicht      Trigonometrie

Die Funktion SIN berechnet den Sinus von X. Der Parameter X gibt den Winkel im Bogenmaß an. Sie können die Funktion RAD verwenden, um einen Winkel ins Bogenmaß umzuwandeln.

Beispiele:

sin(pi()/6)	= 0,5

sin(deg(30))	= 0,5

SIN(0,87)	= 0,7643


QUADRAT

QUADRAT(X)             Funktionsübersicht

Die Funktion Quadrat berechnet das Quadrat des Arguments X. Berechnet wird also X * X.

Beispiele:

QUADRAT(2)	= 4

QUADRAT(3,1623)	= 10

quadrat(-0,77)	= 0,59

Quadrat(3*(1+2))	= 81


Vorzeichen

VORZ(X)              Funktionsübersicht

Die Funktion VORZ liefert das Vorzeichen des Parameters X. Als X sind beliebige Ausdrücke erlaubt.

Hat X den Wert Null, liefert VORZ ebenfalls Null, bei negativen Werten -1, sonst +1.

Beispiele:

Vorz(-10)	= -1

Vorz(10)	= 1

Vorz(1-1)	= 0

Vorz(abs(-4711))	= 1, immer


Bruch

Bruch(Ausdruck;Genauigkeit<;Ausgabeadresse>)         siehe auch:

Die Funktion Bruch berechnet den Zähler und den Nenner eines Bruchs, der die Zahl im Ausdruck darstellt. Dabei wird der Bruch so berechnet, daß er sich nicht mehr weiter kürzen läßt.

Ausdruck:

Dies kann ein beliebiger Ausdruck sein, der eine Zahl als Ergebnis hat.

Genauigkeit:

Dieser Parameter gibt die Anzahl der Nachkommastellen an, die bei der Berechnung berücksichtig werden. Er kann die Werte 1 bis 12 annehmen. Liegt der Wert außerhalb dieses Bereichs, so rechnet QuickCalc mit 4 Stellen.

Anmerkung: Die Darstellung einer Zahl innerhalb des Rechners ist niemals beliebig genau. So ergibt 1/3*3 eigentlich niemals 1. So ließe sich aus der Zahl 0,333333 ohne eine Angabe der Genauigkeit niemals der Bruch 1/3 berechnen.

Ausgabeadresse:

Dies ist eine Feldadresse. QuickCalc schreibt das Ergebnis für den Zähler in diesem Feld, und das Ergebnis für den Nenner in dem Feld unterhalb von diesem.

Die Angabe der Adresse ist optional. Fehlt die Angabe, so schreibt QuickCalc die Ergebnisse zwei Spalten neben der Formel.

Beispiele:

Die Zahl 47,11 soll als ein Bruch dargestellt werden. Die Formel

Bruch(47,11;2;c1)

schreibt in der Zelle C1 für den Zähler den Wert 4.287 und in die darunterliegende Zelle C2 den Wert für den Nenner 91,00.

Auch Bruchrechnen ist mit QuickCalc kein Problem : 5/7+1/4*2/3 soll berechnet werden. Die Formel

Bruch(5/7+1/4*2/3;6;b1)

liefert als Ergebnis 37/42 in den Zellen b1 und b2.

Die Formel BRUCH(PI();12;F1) liefert den Bruch, der die Konstante PI auf zwölf Stellen hinter dem Komma angibt, 4.272.943 / 1.360.120.


Größer gemeinsamer Teiler

GGT(A;B)                                siehe auch:

Die Funktion GGT berechnet den größten gemeinsamen Teiler der beiden Wert A und B. Durch diesen Teiler sind beide Werte ohne Rest teilbar.

Für die Parameter sind alle Ausdrücke erlaubt, die einen Zahlenwert zurückliefern. Jedoch werden Nachkommastellen abgeschnitten.

Beispiele:

Ggt(6;9)	= 3

Ggt(17;27)	= 1

Ggt(A1+3;6,5)	= 2, wenn in A1 eine Eins steht


Kleinstes gemeinsames Vielfaches

KGV(A;B)                                    siehe auch:

Die Funktion KGV berechnet das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Werte A und B. Diese Vielfache ist ohne Rest durch die beiden Werte teilbar.

Für die Parameter sind alle Ausdrücke erlaubt, die einen Zahlenwert zurückliefern. Jedoch werden Nachkommastellen abgeschnitten.

Beispiele:

Kgv(6;9)	= 18

Kgv(7,3)	= 21

Kgv(A1+3;12)	= 12, wenn in A1 eine Eins steht


Fib

Fib(N)                             Funktionsübersicht

Die Funktion Fib liefert das nte Element aus der Fibonacci-Reihe 1,1,2,3,5,8 ... Ein Element der Reihe ist immer die Summe der beiden vorherigen Elemente der Reihe. Das erste Element hat die Nummer 1.

Fib(0) liefert den Wert 0. N muß positiv sein.

Beispiele:

Fib(16)	= 987

Fib(0)	= 0

Fib(1)	= 1

Fib(2)	= 1, also wie Fib(1)


SINH

SINH(X)        Funktionsübersicht      Trigonometrie

Die Funktion SINH berechnet den Hyperbelsinus des Parameters X. Die Umkehrfunktion ist ASINH.

Beispiele:

Sinh(0,5)	= 0,479

sinh(pi()/4)	= 0,869


TABELLE

TABELLE(Bereich)       Übersicht

Die Funktion TABELLE erstellt eine Tabelle. Diese Tabelle wird bei Änderungen automatisch aktualisiert.

Bereich:

Gibt den Ort der Tabelle an. Diese muß einen bestimmten Aufbau haben:

- Die obere linke Ecke muß von den Funktionen verwendet werden, diese Ecke wird kurz Variable genannt.

- Die Funktionen stehen in einer Zeile rechts neben dieser Variablen

- Die Werte, für die die Funktionen berechnet werden sollen, müssen in der Spalte unterhalb der Variablen stehen.

Funktionsweise:

QuickCalc setzt nacheinander die Werte in der Spalte unterhalb der Variablen in dieser Variablen ein und berechnet dann die Formeln in der Zeile neben der Variablen neu. Die Formelwerte werden danach in die entsprechenden Zeilen und Spalten eingesetzt.

Beispiel:

In diesem einfachen Beispiel wird eine Tabelle für die Winkelfunktion Sinus, Cosinus und Tangens und für die Werte der Winkel in Radiant angelegt. Das dunkelblaue Feld ist die Variable. In der grünen Spalte stehen die Winkel 0 .. 90 Grad, für diese Werte soll die Tabelle erstellt werden. In der hellblauen Zeile stehen die Formeln.

Die Felder B3 ... E12 werden von der Funktion Tabelle im Feld A14 berechnet.


TAG

TAG(X)            Funktionsübersicht    Datumsfunktionen

Die Funktion TAG liefert aus dem im Parameter angegebenen Datum den Tag. Der Parameter X kann jede beliebige Zahl sein, sinnvolle Ergebnisse liefert diese Funktion jedoch nur, wenn der Parameter ein Kalenderdatum repräsentiert.

Beispiele:

Die Ergebnisse der Beispiele setzen als aktuelles Datum den 6.12.1994. Wenn gerade ein anderes Datum aktuell ist, (was ziemlich wahrscheinlich ist) so lauten die Ergebnisse natürlich anders.

Im Feld A1 soll einfach mal das Datum 5.6.1994 stehen.

TAG(heute())	= 6

Tag(A1)	= 5

Tag(Gestern())	= 5, der 5. Dezember


TAN

TAN(X)        Funktionsübersicht      Trigonometrie

Die Funktion TAN berechnet den Tangens des Parameters X. X gibt den Winkel im Bogenmaß an. Sie können mit der Funktion RAD einen Winkel ins Bogenmaß umrechnen.

Beispiele:

tan(0)	= 0

tan(0,5)	= 0,5463

tan(rad(45))	= 1


TANH

TANH(X)      Funktionsübersicht      Trigonometrie

Die Funktion TANH berechnet den Hyperbeltangens des Parameters X.

ATANH ist die Umkehrfunktion davon.

Beispiele:

TANH(0,5)	= 0,462117

TANH(pi())	= 0,996272


VERWEIß

VERWEIß(Block;Spalte<;Zeile>)           Übersicht

Die Funktion VERWEIß liefert den Wert, der in dem Block liegt und durch die Parameter Spalte und Zeile spezifiziert wird.

Block:

Ein Bereich auf irgend einem Rechenblatt. Die obere linke Ecke hat die Koordinaten 0,0.

Spalte:

Gibt die Spaltennummer im Block relativ zur linken Ecke an. Die kleinste Spaltennummer ist Null.

Zeile:

Optional. Gibt die Zeilennummer im Block relativ zur oberen Ecke an. Wenn dieser Parameter fehlt, nimmt QuickCalc Null an.

Beispiel:


WAHR

WAHR()           Funktionsübersicht

Die Funktion WAHR liefert den konstanten Wert Eins zurück.


WENN

WENN(Bedingung;wahr;falsch)        Übersicht

Die Funktion liefert entweder den Wert des Parameters 'wahr', wenn die Auswertung von 'Bedingung' wahr ist, oder eben den Wert von 'falsch'.

Beispiele:

Die Bundespost gibt ihren Kunden 10 freie Tarifeinheiten. Hat man diese freie Einheiten nicht verbraucht z.B. wegen einen Urlaub, so werden diese Einheiten nicht etwas gutgeschrieben, sondern sie sind einfach futsch. Nun soll in einem Feld des Rechenblatts die vertelefonierten Tarifeinheiten stehen, hier B2. In einem anderen Feld B3 stehen die Kosten für den Telefonanschluß. Die Formel, die daraus nun die gesamten Kosten ausrechnen kann, lautet:

Wenn(B2<=10;B3;B3+0,23*(B2-10))

Andere Ausdrücke sind natürlich auch möglich,  insbesondere die #und#, #oder# und #nicht# Operatoren. Ein Beispiel dazu:

Wenn(A1 > B2 #und# A2 < B23; 2*B18-1; 47,11)


IstPrim

ISTPRIM(Ausdruck)              Übersicht

Bestimmt, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch die Eins oder durch selbst ohne Rest teilbar ist. Dabei gilt die Zwei nicht als Primzahl.

Wenn der Ausdruck eine Primzahl ist, so liefert die Funktion 1 als Ergebnis, sonst 0.

Ausdruck

Dies kann eine Zahl oder ein beliebiger Ausdruck sein, der einen Zahlenwert zurückliefert. Der Wert muß jedoch positiv und kleiner als 4294967296 (2^32) sein.

Beispiele:

IstPrim(11) = 1, also ist 11 eine Primzahl

IstPrim(4711018) = 0, keine Primzahl


WOCHENTAG

WOCHENTAG(X)      Funktionsübersicht    Datumsfunktionen

Die Funktion WOCHENTAG liefert die Nummer des Wochentags von dem Datum im Parameter X. Als Parameter X sind alle Zahlen erlaubt, die Funktion liefert jedoch nur dann sinnvolle Ergebnisse, wenn der Parameter ein Kalenderdatum repräsentiert.

Die Werte der Funktion so zu interpretieren:

0 = Montag

1 = Dienstag

2 = Mittwoch

3 = Donnerstag

4 = Freitag

5 = Samstag

6 = Sonntag

Beispiele:

Das aktuelle Datum soll mal der 7.8.1994 sein. Im Rechenblatt steht im Feld A1 das Datum 11.5.1994.

Wochentag(a1)	= 2, Mittwoch

Wochentag(heute())	= 6, also Sonntag


WURZEL

WURZEL(X)           Funktionsübersicht

Die Funktion Wurzel berechnet die Wurzel des Arguments X. X muß positiv sein.

Beispiele:

wurzel(4)	= 2

wurzel(10)	= 3,1623

Wurzel(-5)	= Fehlermeldung


SPALTEN

SPALTEN(BLOCK)              Funktionsübersicht

Die Funktion SPALTEN liefert die Anzahl der Spalten eines Blocks.

Beispiele:

Spalten(a1..b100)	= 2

Spalten(F10..CF100)	= 79


ZEILEN

ZEILEN(BLOCK)            Funktionsübersicht

Die Funktion ZEILEN liefert die Anzahl der Zeilen eines Blocks.

Beispiele:

Zeilen(a1..b1)	= 1

Zeilen(F10..AB100)	=91


ZUFALLSZAHL

ZUFALLSZAHL()

Die Funktion ZUFALLSZAHL erzeugt eine Zufallszahl im Bereich von größer Null und kleiner 1.

Sie können Zahlen in einen Bereich zwischen Min .. Max erzeugen, in dem Sie die folgende Formel verwenden:

ZUFALLSZAHL()*(max-min)+min

wobei max und min beliebige Werte sind.

Beispiele:

ZUFALLSZAHL()	= Eine Zahl > 0 und < 1

Zufallszahl()*(10-2)+2	= Eine Zahl > 2 und < 10


Version

Version()

Die Funktion Version gibt die aktuelle Versionsnummer von QuickCalc zurück. Derzeit ist die Version 2.0 aktuell.

Beispiel:

"Dies ist QuickCalc " & Folge(Version(),1)

ergibt

Dies ist QuickCalc 2.0


Standardabweichung

STDABW(Liste)        STDABWS      Funktionsübersicht

Die Funktion StdAbw berechnet die Standardabweichung einer Gesamtmenge. Für kleine Datenmengen oder für Stichproben kann die Funktion StdAbws zweckmäßiger sein.

Je kleiner die Standardabweichung ist, um so ähnlicher sind die Werte aus der Gesamtmenge.

Im Parameter Liste können Bereiche, Adressen einzelner Werte und Werte direkt angegeben werden.

Bei der Berechnung werden leere Felder ignoriert. Alle Felder, die keinen Zahlenwert darstellen, werden als Null interpretiert.

Beispiel:


Standardabweichung

STDABWS(Liste)         STDABW             Funktionsübersicht

Die Funktion StdAbws berechnet die Standardabweichung einer Stichprobe. Für Gesamtmengen  StdAbw zweckmäßiger sein.

Je kleiner die Standardabweichung ist, um so ähnlicher sind die Werte aus der Menge.

Im Parameter Liste können Bereiche, Adressen einzelner Werte und Werte direkt angegeben werden.

Bei der Berechnung werden leere Felder ignoriert. Alle Felder, die keinen Zahlenwert darstellen, werden als Null interpretiert.

Beispiel:


Lineare Abschreibung

LINABKosten;Restwert;Lebensdauer)
   PROGABSCHR                Funktionsübersicht

Die Funktion LinAb berechnet den linearen Abschreibungsbetrag für eine Abschreibungsperiode.

Kosten:	 Gibt die Anschaffungskosten zu Beginn der Abschreibung an.

Restwert:	 Der Wert der Anlage nach der Abschreibung

Lebensdauer:	 Die Lebensdauer der Anlage

Beispiel:

Sie haben sich einen neuen Rechner für 3.500 DM gekauft. Nach sechs Jahren hat dieser Rechner nur noch einen Wert von 300 DM. Mit der Formel

LinAbschr(3500;300;6) = 533,33 DM

berechnen Sie den jährlichen Abschreibungsbetrag.


Progressive Abschreibung

PROGAB(Kosten;Restwert;Lebensdauer;Periode)
      LINAB               Funktionsübersicht

Die Funktion ProgAb berechnet für eine Abschreibungsperiode den Abschreibungsbetrag, wobei die Abschreibung progressiv vorgenommen wird. Dadurch ist in den ersten Abschreibungsperioden eine erhöhte Abschreibung möglich.

Kosten:	 Gibt die Anschaffungskosten zu Beginn der Abschreibung an.

Restwert:	 Der Wert der Anlage nach der Abschreibung

Lebensdauer:	 Die Lebensdauer der Anlage

Periode:	 Für diese Periode erfolgt die Berechnung

Beispiel:

Sie haben sich einen neuen Rechner für 3.500 DM gekauft. Nach sechs Jahren hat dieser Rechner nur noch einen Wert von 300 DM. Wie hoch ist der Abschreibungsbetrag nach zwei und nach drei Jahren ? Mit der Formel

ProgAb(3500;300;6;2) = 761,90 DM

Und der Formel

ProgAb(3500;300;6;3) = 609,52 DM

Berechnen Sie die jeweiligen Beträge.


Varianz einer Gesamtmenge

VAR(Liste)        VARS           Funktionsübersicht

Die Funktion Var berechnet die Varianz einer Gesamtmenge. Für kleine Datenmengen oder für Stichproben ist die Funktion Vars eventuell sinnvoller.

Im Parameter Liste können Bereiche, Adressen einzelner Werte und Werte direkt angegeben werden.

Bei der Berechnung werden leere Felder ignoriert. Alle Felder, die keinen Zahlenwert darstellen, werden als Null interpretiert.

Beispiel:


Varianz einer Stichprobe

VARS(Liste)          VAR         Funktionsübersicht

Die Funktion Vars berechnet die Varianz einer Stichprobe. Dadurch sind Rückschlüsse auf die Gesamtmenge möglich.

Im Parameter Liste können Bereiche, Adressen einzelner Werte und Werte direkt angegeben werden.

Bei der Berechnung werden leere Felder ignoriert. Alle Felder, die keinen Zahlenwert darstellen, werden als Null interpretiert.

Beispiel:


Permutation

Permutation(N)                        siehe auch:

Die Funktion Permutation berechnet alle möglichen Aneinanderreihungen von verschiedenen Dingen unter Beachtung der Reihenfolge.

Der Parameter N gibt die Anzahl der Dinge an. Er muß positiv und größer als Null sein.

Die Funktion ist gleich bedeutend mit der Funktion FAK, also der Fakultät.

Beispiel:

Wieviele Möglichkeiten gibt es, 8 Bücher auf einem Bücherregal anzuordnen ?

Die Formel

Permutation(8) = 40.320,00

berechnet 40320 verschiedene Möglichkeiten.


Variation

Variation(K;R<;Wiederholung>)               siehe auch:

Die Funktion Variation berechnet berechnet alle möglichen Anordnungen der Menge R aus der Menge K.

Der Parameter K gibt die Größe der Gesamtmenge der Dinge (Elemente) an.

Der Parameter R stellt die Größe der Teilmenge aus der Gesamtmenge dar.

Für die Parameter K und R gilt, daß K größer als R sein muß und beide müssen größer als Null sein.

Der optionale Parameter Wiederholung gibt an, ob Wiederholungen innerhalb der Teilmenge R berücksichtigt werden sollen oder nicht. Fehlt dieser Parameter, so wird Null angenommen, das heißt, Wiederholungen werden nicht berücksichtigt.

Beispiele zu Wiederholungen:

Wenn ein Element aus einer Menge in der Teilmenge mehrmals auftritt, so spricht man von einer Wiederholung. So weist die Zahlenmenge 3, 5, 9 und 4 keine Wiederholung auf, weil alle Zahlen verschieden sind. Hingegen hat die Zahlenmenge 3, 5, 3 und 7 eine Wiederholung, weil die Zahl 3 mehrmals in der Menge auftritt.

Beispiele:

Wieviele verschiedene Tips für die drei Erstplazierten bei einem Pferderennen mit 10 Pferden gibt es ?

Da ein Pferd nicht gleichzeitig den ersten und den dritten Platz belegen kann, sind Wiederholungen nicht zu berücksichtigen.

Die Formel Variation(10;3) = 720 berechnet also 720 verschiedene Möglichkeiten.

Wieviele verschiedene Wörter mit 4 Buchstaben kann man mit 26 Buchstaben bilden ?

Hier ist es möglich, daß innerhalb eines Worts ein Buchstabe mehrmals vorkommt, also sind die Wiederholgen mit zu berücksichtigen.

Die Formel Variation(26;4;1) = 456.976,00 berechnet 496976 verschiedene Wörter.


Kombination

Kombination(K;R<;Wiederholung>)                  siehe auch:

Die Funktion Kombination berechnet die mögliche Anzahl der Teilmengen R aus der Gesamtmenge K.

Der Parameter K gibt die Größe der Gesamtmenge der Dinge (Elemente) an.

Der Parameter R stellt die Größe der Teilmenge aus der Gesamtmenge dar.

Für die Parameter K und R gilt, daß K größer als R sein muß und beide müssen größer als Null sein.

Der optionale Parameter Wiederholung gibt an, ob Wiederholungen innerhalb der Teilmenge R berücksichtigt werden sollen oder nicht. Fehlt dieser Parameter, so wird Null angenommen, das heißt, Wiederholungen werden nicht berücksichtigt.

Beispiele zu Wiederholungen:

Wenn ein Element aus einer Menge in der Teilmenge mehrmals auftritt, so spricht man von einer Wiederholung. So weist die Zahlenmenge 3, 5, 9 und 4 keine Wiederholung auf, weil alle Zahlen verschieden sind. Hingegen hat die Zahlenmenge 3, 5, 3 und 7 eine Wiederholung, weil die Zahl 3 mehrmals in der Menge auftritt.

Beispiele:

Wieviele Möglichkeiten gibt es beim Zahlenlotto, 6 Kugeln aus 49 Kugeln anzuordnen ?

Jede Kugel kommt nur einmal vor, also sind Wiederholungen nicht zu berücksichtigen.

Die Formel berechnet Kombination(49;6) = 13.983.816,00 verschiedene Möglichkeiten. Will heißen, die Chance auf 6 Richtige sind im Zahlenlotto sind äußerst gering.

Wieviele verschiedene Würfe kann man mit drei Würfeln erzielen ?

Da es ja möglich ist, daß  verschiedene Würfel bei einem Wurf die gleiche Augenzahl erreichen, sind nun die Wiederholungen zu berücksichtigen.

Da ein Würfel bekanntlich 6 Flächen hat, berechnet die Formel

Kombination(6;3;1) = 56

die verschiedenen möglichen Würfe.


Länge

Länge(Zeichenkette)               Zeichenkettenfunktionen

Die Funktion liefert die Anzahl der Zeichen, die in der Zeichenkette enthalten sind. Dabei zählen Leerzeichen mit.

Der Parameter Zeichenkette kann eine konstante Zeichenkette oder die Adresse eines Feldes sein, in dem ein Text steht.

Beispiele:

Länge("Irgendwas")	= 9

Länge(A1)	= 8 ,wenn im Feld A1 der Text QuickCalc steht

Länge("Ein Test"&" A ")	= 11


Code

Code(Zeichenkette)              Zeichenkettenfunktionen

Die Funktion liefert den ANSI-Code des ersten Zeichens der Zeichenkette.

Der Parameter Zeichenkette kann eine konstante Zeichenkette oder die Adresse eines Feldes sein, in dem ein Text steht.

Beispiele:

Code("Abc")	= 65

Code("abc")	= 97

Code(Gross("abc"))	= 65


Gleich

Gleich(Zeichenkette;Zeichenkette)               Zeichenkettenfunktionen

Die Funktion vergleicht zwei Zeichenketten miteinander. Wenn die Zeichenketten gleich sind, so liefert die Funktion 1 zurück, sonst 0.

Die Funktion unterscheidet zwischen Klein- und Großschreibung. Wenn zwischen Klein- und Großschreibung nicht unterschieden werden soll, so kann dazu die Funktion Groß verwendet werden.

Beispiele:

Gleich("QuickCalc";"QuickCalc")	= 1

Gleich("abc";"ABC")	= 0

Gleich(Groß("abc");Groß("ABC"))	= 1


Wert

Wert(Zeichenkette)                     Zeichenkettenfunktionen

Die Funktion liefert den Wert einer Zahl, die in der Zeichenkette enthalten. Dazu muß jedoch die Zeichenkette mit der Zahl beginnen. Leerzeichen sind jedoch möglich. Die Funktion berechnet bis zu der Position in der Zeichenkette, in der eine Umwandlung möglich ist.

Der Parameter Zeichenkette kann eine konstante Zeichenkette oder die Adresse eines Feldes sein, in dem ein Text steht.

Beispiele:

Wert("4711 DM")	= 4711

Wert("  10,5 ")	= 10,5


Links

Links(Zeichenkette;Anzahl)            Zeichenkettenfunktionen

Die Funktion liefert die Anzahl von Zeichen links von der Zeichenkette zurück. Wenn Anzahl größer als die Länge der Zeichenkette ist, so wird die vollständige Zeichenkette zurückgeliefert.

Der Parameter Zeichenkette kann eine konstante Zeichenkette oder die Adresse eines Feldes sein, in dem ein Text steht.

Der Parameter ist eine ganze Zahl größer als Null und kleiner oder gleich der Länge der Zeichenkette.

Beispiele:

Links("QuickCalc";5)	= Mathe

Links(Groß(A1);5)	= MATHE, wenn im Feld A1 QuickCalc steht.


Mitte

Mitte(Zeichenkette;Pos;Anzahl)            Zeichenkettenfunktionen

Die Funktion liefert ab der im Parameter Pos angegebenen Position die im Parameter Anzahl Anzahl Zeichen. Im Gegensatz zu der Funktion Links kann bestimmt werden, ab welcher Position die Zeichen geliefert werden sollen.

Der Parameter Zeichenkette kann eine konstante Zeichenkette oder die Adresse eines Feldes sein, in dem ein Text steht.

Der Parameter Pos ist eine ganze positive Zahl. Wenn Pos größer als die Länge der Zeichenkette ist, so liefert die Funktion eine leere Zeichenkette. Das erste Zeichen in der Zeichenkette ist die Position 0.

Anzahl ist eine ganze positive Zahl. Wenn die Anzahl größer ist als die Zeichenkettenlänge, so liefert die Funktion den Rest der Zeichenkette ab dem Parameter Pos.

Beispiele:

Mitte("QuickCalc";2;4) =	them

Mitte("QuickCalc";0;100) =	QuickCalc


Finden

Finden(Suchtext;Zeichenkette;Pos)             Zeichenkettenfunktionen

Die Funktion FINDEN sucht in der Zeichenkette ab einer Position den Suchtext. Ist dieser Suchtext in der Zeichenkette enthalten, so gibt die Funktion die Position des ersten Zeichens in der Zeichenkette zurück. Das erste Zeichen hat die Position 0.

Wenn der Suchtext nicht in der Zeichenkette enthalten ist, so liefert die Funktion den Wert -1.

Die Funktion berücksichtigt Klein- und Großschreibung. Mit der Funktion Groß kann dies geändert werden.

Die Parameter

Suchtext kann eine Zeichenkettenkonstante oder eine Adressse eines Feldes sein, in dem ein Text steht.

Das obige gilt ebenfalls für die Zeichenkette. Die Zeichenkette sollte länger als der Suchtext sein.

Pos ist eine ganze positive Zahl und sollte kleiner als die Länge der Zeichenkette sein.

Beispiele:

Finden("ef";"abcdefgh";0)	= 4

Finden("Ef";"abcdefgh;1)	= -1

Finden(Groß("Ef");Groß("abcdefgh");1)	= 4

Finden("ef";"abcdefgh";100)	= -1


Ersetzen

Ersetzen(Zeichenkette;Pos;Anzahl;Ersatztext)      Zeichenkettenfunktion

Die Funktion Ersetzen löscht ab der im Parameter Pos angegebenen Position die im Parameter Anzahl angegebenen Anzahl Zeichen und setzt anschließend an der Position den Ersatztext ein.

Die daraus resultierende Zeichenkette kann nicht länger als 255 Zeichen werden.

Die Parameter:

Zeichenkette kann eine Zeichenkettenkonstante oder eine Adressse eines Feldes sein, in dem ein Text steht.

Pos ist eine ganze positive Zahl, die die Position in der Zeichenkette angibt, ab der die Zeichen gelöscht werden. Das erste Zeichen hat die Position 0.

Anzahl ist ebenfalls eine ganze positive Zahl. Ist Anzahl gleich 0, so wird lediglich der Ersatztext an der Position eingefügt, ohne daß es etwas gellöscht wird.

Ersatztext kann wie die Zeichenkette eine Zeichenkettenkonstante oder eine Feldadresse sein. Ist Ersatztext leer, so werden lediglich die angegebenen Zeichen aus der Zeichenkette eintfernt.

Beispiele:

Ersetzen("abcdef";2;1;"x")	= abxdef

Ersetzen("abcdef";2;1;"")	= abdef, c wurde entfernt

Ersetzen("abcdef";3;0;" eingefügt ")	= abc eingefügt def


Groß

Groß(Zeichenkette)                       Zeichenkettenfunktionen

Die Funktion Groß liefert eine Zeichenkette zurück, in der alle Zeichen Großbuchstaben sind. Nationale Sonderzeichen werden dabei mit berücksichtigt.

Der Parameter Zeichenkette kann eine konstante Zeichenkette oder die Adresse eines Feldes sein, in dem ein Text steht.

Beispiele:

Groß("abc")	= ABC

Groß("über")	= ÜBER


Folge

Folge(Wert;Nachkommastellen)                Zeichenkettenfunktionen

Die Funktion Folge wandelt den im Parameter übergebenen Wert in einer Zeichenkette um. Der Parameter Nachkommastellen gibt dabei die Anzahl der Nachkommastellen an.

Beispiele:

Folge(47,11;1)	= 47,1

Folge(25,99;2) & " DM"	= 25,99 DM


Funktion wählen

Funktion auswählen                       Assistent

    STRG+A

Mit dieser Dialogbox können Sie schnell eine Funktion auswählen.

Funktion auswählen:

Wählen Sie zunächst aus der rechten Liste einer Funktionsgruppen.

Geben Sie dann in der linkern Liste so oft den Anfangsbuchstaben der entsprechenden Funktion ein, bis der gewünschte Funktionsname markiert in der Liste erscheint. Die Cursortasten können Sie alternativ ebenfalls benutzen.

Drücken Sie abschließend die Taste Enter.

Innerhalb des Rechenblatts steht der Cursor danach zwischen zwei Klammern, so daß Sie sofort die Parameter für die Funktion eingeben können.

Manche Funktionen verlangen die Angabe einiger Parameter, die man eigentlich gar nicht alle im Kopf behalten kann. Der Funktions-Assistent hilft Ihnen bei dem Erstellen dieser Funktionen.

Wenn Sie Informationen brauchen:

Wählen Sie den Funktionsnamen innerhalb der Liste aus und drücken dann die Taste F1.

Sie können sich auch innerhalb des Rechenblatts Informationen anzeigen lassen. Dazu gehen Sie mit dem Cursor auf den Funktionsnamen und drücken abschließend die Taste F1.


Funktions-Assistent

Assistent für Funktionen

Manche Funktionen benötigen die Angabe einer oder mehrerer Parameter. Die Bedeutung und/oder die Reihenfolge dieser Funktionsparameter braucht man nicht auswendig zu lernen - der Assistent hilft beim Erstellen der Funktionen.

Aufruf des Assistenten

Setzen Sie im Rechenblatt den Cursor auf die Position, an der die Funktion eingefügt werden soll. Drücken Sie dann in der oberen Schalterleiste den Schalter [image] , der die Dialogbox zur Funktionsauswahl öffnet. Nachdem Sie dort die gewünschte Funktion ausgewählt haben, rufen Sie den Assistenten auf.

Funktionsparameter eingeben

In der nun erscheinenden Dialogbox können Sie die Werte für die Funktionsparameter eingeben.

Diese können Sie direkt über die Tastatur eingeben. Sie können aber auch mit der Maus auf der entsprechenden Stelle auf dem Rechenblatt klicken, wenn Sie eine Adresse oder einen Bereich angeben möchten.

Bearbeiten von bereits vorhandenen Formeln

Bewegen Sie den Cursor im Rechenblatt auf die zu bearbeitende Funktion und drücken dann Strg+A oder den Schalter [image]. Es erscheint darauf wieder der Dialog des Assistenten und Sie können nun die Parameter der Funktion bearbeiten.


Nicht Lotus-Kompatibel

Dies brauchen Sie nur dann zu berücksichtigen, wenn Sie vorhaben, ein mit QuickCalc erstelltes Rechenblatt im Lotus 1-2-3 - Dateiformat abzuspeichern.

QuickCalc verfügt über einige zusätzliche Funktionen, die Lotus nicht kennt. Formeln, die diese Funktionen verwenden, können folglich nicht ins Lotus-Format konvertiert werden.

Es ist jedoch möglich, daß anstelle der Formel der Wert der Formel exportiert wird.


Siehe auch:

LogReg Logarithmische Regression

ExpReg Exponentielle Regression

PotReg Potentielle Regression

Prognose


siehe auch:

LinReg Linieare Regression

ExpReg Exponentielle Regression

PotReg Potentielle Regression


Siehe auch:

LinReg Linieare Regression

LogReg Logarithmische Regression

PotReg Potentielle Regression


siehe auch:

LinReg Linieare Regression

ExpReg Exponentielle Regression

LogReg Logarithmische Regression


siehe auch:

Fakultät

Variation

Kombination


siehe auch:

Permutation

Kombination

Statistische Funktionen


siehe auch:

Permutation

Variation

Statistik


siehe auch:

HARMITTEL

GEOMITTEL

Statistik-Funktionen


siehe auch:

HARMITTEL

Mittelwert

Statistische Funktionen


siehe auch:

GeoMittel

Mittelwert

Statistik-Funktionen


siehe auch:

Bruch

KGV

Funktionsübersicht


siehe auch:

Bruch

GGT

Funktionsübersicht


siehe auch:

GGT

KGV

Funktionsübersicht


Bitmap-Grafik

Eine Bitmap-Grafik ist ein Rechteck, das mit meist bunten Punkten ausgefüllt ist.


Komprimiert

Die meisten Datenformate erlauben es, daß die Daten innerhalb der Datei komprimiert gespeichert werden. Insbesondere beim TIFF-Format gibt es dazu zahlreiche verschiedene Verfahren, die QuickCalc jedoch nicht alle unterstützt.


Systemmenü

Das ist das Menü, das Sie mit einem Klick in der oberen linken Fensterecke aktivieren oder mit der Tastenkombination ALT+Leertaste.


Grafikelement

Ein Grafikelement ist zum Beispiel ein Balken, ein Kreissegment innerhalb eines Tortendiagramms und so weiter.


Lokales Menü:

Dieses Menü erreichen Sie, wenn Sie innerhalb des Fensters des Diagrammeditors die rechte Maustaste drücken. Dabei kann es wichtig sein, über was sich gerade der Mauszeiger befindet, da sich das Menü entsprechend verändert.


Instanz

Unter Windows ist es möglich, ein Programm mehrmals zu starten. Ein solcher Programmstart wird als eine Instanz bezeichnet.


ANSI-Zeichensatz

Dieser Zeichensatz verwenden neben Windows auch andere Rechnerbetriebssyteme. Das ANSI-Komitee ist das amerikanische Gegenstück zu dem DIN-Gremium, deren Entwürfe haben aber zumindest im EDV-Bereich meist internationale Bedeutung.

Im PC-Bereich wird unter DOS der OEM-Zeichensatz verwendet. Einige Sonderzeichen, zu denen auch die deutschen Umlaute gehören, liegen bei diesem Zeichensatz an anderer Stelle als beim ANSI-Zeichensatz.


OLE-Client und OLE-Server

An einer OLE-Verbindung sind immer mindestens zwei Programme beteiligt. Da es eigentlich keine vernünftige Übersetzung gibt, finden Sie in diesem Text immer die englischen Orginalbegriffe.

OLE-Client (auch: Container Application)

Sinngemäß übersetzt ist dies der 'Kunde', der ein OLE-Objekt benutzt. Zum Beispiel ist QuickCalc ein OLE-Client, weil QuickCalc OLE-Objekte verwenden kann.

OLE-Server (auch: Object Handler)

So wird das Programm genannt, das die Ole-Objekte liefert. Zum Beispiel ist Paintbrush ein OLE-Server, weil Paintbrush seine Grafiken als OLE-Objekte anderen Programmen zur Verfügung stellen kann.


OLE-Objekt

Ein OLE-Objekt kann irgendwas sein. Zum Beispiel eine Grafik, ein Klang oder ein Videoclip. Diese Objekte werden innerhalb eines Rechenblatts als Grafik oder als ein Symbol dargestellt, was abhängig vom Objekt ist. Mit diesem Objekt können Sie abhängig vom Objekt Tätigkeiten durchführen, zum Beispiel editieren oder abspielen.


Systemmenü

Das Systemmenü öffnen Sie, wenn Sie mit der Maus auf das Rechteck in der oberen linken Ecke des Fensters klicken. Alternativ können Sie auch die Tastenkombination ALT+LEERZEICHEN verwenden.


Hier können Sie den Zeitintervall einstellen, in dem der veränderte Rechenblock automatisch gespeichert wird. Zulässige Werte gehen von 1 Minute bis 120 Minuten.

Hinweis:

Neben der Maus können Sie auch die Cursortasten verwenden, um das Zeitintervall einzustellen.


Ist diese Option angekreuzt, so werden veränderte Rechenblöcke in der oben eingestellten Zeitspanne automatisch gespeichert.


Ist diese Option angekreuzt, so wird die letzte Dateiversion als *.bak-Datei erhalten.

Beispiel:

Wenn eine Datei als Rechnung.clc gespeichert wurde, so hat die vorherige Datei den Namen Rechnung.bak erhalten.


Wenn der Rechenblock bereits ein Kennwort besitzt, so müssen Sie hier das gegenwärtige (alte) Kennwort eingeben. Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn ein altes Kennwort vorhanden ist.


In dieses Feld tragen Sie das neue Kennwort ein. Dieses Kennwort gilt nur den aktuellen Rechenblock. Wenn Sie einen neuen Rechenblock laden oder einen neuen anlegen, so wird dieses Kennwort wieder gelöscht.


Da bei der der Eingabe des Kennworts nur Sternchen erscheinen, geben Sie zur Kontrolle nochmals das neue Kennwort ein, um Tipfehler zu vermeiden.


Mit den drei Schiebern stellen Sie jeweils den Farbanteil der Farben Rot, Grün und Rot (RGB) ein.

Hinweis:

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Farbwerte ohne Rest durch 16 teilbar sind, zum Beispiel 16,32 und 128. Wenn Sie den Reglerhintergrund oben oder unten anklicken, so stellt sich der Regler automatisch auf den nächsten durch 16 teilbaren Wert ein.


Aus dieser aufklappbaren Liste können Sie eine der vordefinierten Farben wählen. Diese Farbe läßt sich dann mit Hilfe der drei Schieberegler weiter bearbeiten.


Hier können Sie einen beliebigen Text für die Diagrammbeschriftung eingeben. Die Beschriftung erscheint oben im Diagramm.

Löschen:

Löschen Sie einfach allen Text aus diesem Feld, so wird die Diagrammbeschriftung entfernt.


Wenn Sie diesen Schalter drücken, so können Sie mit der bekannten Standarddialog die Schriftart und Schriftgröße festlegen.


Hier können Sie den gewünschten Rahmentyp auswählen. Wenn Sie einen neuen Rahmen erzeugen, so wird dieser standardmäßig in schwarzer Farbe dargestellt.

Es ist ebenfalls möglich, einen vorhanden Rahmen einen anderen Rahmentyp zuweisen. Markieren Sie dazu den entsprechenden Rahmen und rufen dann wie gewohnt den Menüpunkt Rahmen auf.


Hier können Sie auswählen, wie der Rahmen dargestellt wird. Standardmäßig zeichnet QuickCalc ein Rechteck in schwarzer Farbe. Einen bereits vorhanden Rahmen können Sie anders darstellen lassen. Markieren Sie dazu den Rahmen, rufen wieder diese Dialogbox auf und wählen Sie dann den gewünschten Typ aus.

Die Farbe kann ebenso nachträglich geändert werden.


Betätigen Sie diesen Schalter, wenn Sie den Rahmen löschen möchten.

Hinweis:

Es ist auch möglich, einen Rahmen wie jedes anderes Element auch zu löschen. Markieren Sie dazu den Bereich auf dem Rechenblatt und geben dann die Tastenkombination Strg+Entf ein. In diesem Fall wird der Rahmen und alle Elemente in diesem markierten Bereich gelöscht. Löschen Sie dagegen den Rahmen über diese Dialogbox, so wird nur der Rahmen entfernt.


Eine Liste mit den verfügbaren Formaten für das gewählte Element auf dem Rechenblatt. Sie können ein Format wählen, das dann von dem Element oder von den markierten Elementen verwendet wird.

Möchten Sie ein Format bearbeiten, so wählen Sie bitte zunächt das entsprechende Format aus der Liste aus.


Erzeugt ein neues Format mit Standardwerten.

Sie können dieses Format sofort bearbeiten oder aber auch unverändert übernehmen.


Löscht das gewählte Format.

Elemente, die dieses Format verwendet haben, bekommen dann das erste Format in der Liste zugewiesen.

Hinweis:

Das erste Format in der Liste kann bearbeitet , jedoch nicht gelöscht werden.


Hier geben Sie an, wie die Elemente auf dem Rechenblatt bezüglich des Gitters ausgerichtet werden sollen:

                    Links

                          Mittig

                               Rechts


Die Beschreibung des Format. Sie können irgendeine für Sie sinnvolle Beschreibung für das Format angeben. Dies kann ein beliebiger Text sein.

Mit Hilfe dieser Beschreibung können Sie später das Format in Auswahllisten identifizieren.


Gibt das Zeichen an, mit dem Tausendergruppen innerhalb von Zahlen getrennt werden. Üblicherweise ist dies ein Punkt.

Wenn Sie nichts angeben, so wird auch kein ein Trennzeichen ausgegeben.

Beispiele:

         4.711,12

        - 1.000.000,- DM


Hier können Sie die Schrift auswählen, mit der die Elemente ausgegeben werden.

Wenn Sie ein neues Format anlegen, so wird als Standard die Schrift genommen, die Sie unter Grundformat ausgewählt haben.


Unter der Formatzeichenkette geben Sie an, wie das Element ausgegeben werden wird.

Das Lattenkreuz # gibt die Stelle an, an das Element eingefügt wird.

Beispiele:

Wenn das Element Ein Text ist:

Formatzeichenkette	Ausgabe

#	Ein Text

# angefügt	Ein Text angefügt

davor # danach	davor Ein Text danach


Hier können Sie die Schrift auswählen, die für negative Zahlen verwendet werden soll.

Tip:

Neben der Schriftart können Sie auch die Schriftfarbe auswählen. Es ist zum Beispiel möglich, negative Zahlen in roter Farbe auszugeben.


Eine Formatzeichenkette ist ein beliebiger Text, in dem die Zahl eingefügt wird. Als Stellvertreterzeichen für die Zahl setzen Sie bitte ein Doppelkreuz '#' in diesen Text ein.

Sie sollten bei diesem Zahlentyp die Vorkommastellen angeben. Geben Sie einfach soviele '#' vor dem Komma an, wie Sie wünschen. Ist der Wert der Zahl zu groß, um mit diesen Vorkommastellen auszukommen, verwendet QuickCalc das E-Format.

Die Anzahl der Nachkommastellen geben Sie dadurch an, daß Sie hinter dem '#' ein Komma ',' und soviele weitere '#' wie Sie Nachkommastellen wünschen.

Sie können explizit das E-Format erzwingen, indem Sie hinter dem letzten '#' ein E oder e schreiben.

Sie können sowohl für positive wie auch für negative Zahlenwerte ein extra Format eingeben. Wenn Sie für negative Werte kein Format angeben, wird das gleiche wie das für positive verwendet.

Beispiele:

Wenn das Element den Wert 47,11 hat:

Formatzeichenkette	Ausgabe

####,## DM	47,11 DM

Umsatz ####,## DM	Umsatz 47,11 DM


Eine Formatzeichenkette ist ein beliebiger Text, in dem das DAtum eingefügt wird. Als Stellvertreterzeichen für das Datum setzen Sie bitte ein Doppelkreuz '#' in diesen Text ein.

Die Angabe erfolgt in der Form TT.MM.JJJJ. Die Anzahl der Doppelkreuze '#' legt dabei die Mindestzahl der auszugebenden Zeichen fest.

Beispiele:

Für die Beispiele soll gelten, daß das entsprechende Datum der 20.6.1996 ist.

Formatzeichenkette	Ausgabe

##.##.####	20.06.1996

##.##.##	20.06.96

#.#.####	20.6.1996


Dies ist ein QuickCalc-Rechenblock. Er besteht aus einem oder aus mehreren Rechenblättern. In diesen stehen üblicherweise Berechnungen.


Hier sind alle vorhandenen Vorlagen aufgelistet.

Eine Vorlage enthält Angaben über Zeilenhöhen, Spaltenbreiten und Formate und so weiter. Sie kann ebenfalls bereits Daten enthalten.

Eine Vorlage ist ein normaler QuickCalc-Rechenblock.


Öffnet einen Dialog, mit dem Sie nach der Vorlagendatei suchen können.


Hier steht der Dateiname, der für die Vorlage verwendet wird. Dies ist ein normaler QuickCalc-Rechenblock.


Hier befindet sich die Beschreibung der Vorlage. Sie können hier zum Beispiel eine kurze Beschreibung der Vorlage eingeben.

Diese Beschreibung erscheint später in der Liste der vorhandenen Vorlagen.


Hiermit können Sie eine neue Vorlage anlegen.


Hiermit löschen Sie die Vorlage. Optional können Sie auch die Vorlagendatei löschen.


Grundlagen

Hier finden Sie die wesentlichen Grundlagen für die Arbeit mit QuickCalc.

Dateneingabe

Datentypen

Markieren von Elementen und Blöcken

Elemente verschieben

Elemente kopieren

Die Adressierungsarten

Eingabe von Adressen

Operatoren

Die folgenden Themen behandeln das Aussehen eines Rechenblatts:

Grundlagen der Formatierung

Rahmen oder Umrandungen

Schattierungen

Spaltenbreiten und Zeilenhöhen

Informationen über die Größe eines Rechenblatts, Rechengenauigkeit und so weiter

Technische Daten


Dateneingabe

Dateneingabe           siehe auch:

Wenn Sie QuickCalc gestartet haben, bewegen Sie den Mauszeiger auf das Feld, in dem Sie etwas eingeben möchten. Klicken Sie dann einmal mit der linken Maustaste auf dieses Feld. Geben Sie nun zum Beispiel 100 ein und drücken die Enter-Taste. In dem Feld erscheint nun die Zahl 100. Sie befinden sich nun unterhalb dieser Zahl. Gehen Sie genauso wie anfangs wieder zum obigen Feld. Daß dies eine Zahl ist, sehen Sie auch in der Statuszeile unten am Fensterrand. Dort gibt nun 'Zahl' den Typ des Elements an.

Oft ist man mit der Tastatur schneller am Ziel. Unter Tastatur finden Sie Information, wie Sie sich mit Hilfe der Tastatur innerhalb eines Rechenblatts bewegen können.

Tippfehler können Sie mit der Taste Backspace (das die Taste oberhalb der Taste Enter) löschen. Oder Sie auch die beiden Cursortasten "nach links" und "nach rechts" verwenden, um eine Position innerhalb des Feldes zu erreichen.


Datentypen

Datentypen              siehe auch:

QuickCalc kennt sechs verschiedene Datentypen:

Zahlen:

Die Zahlen 4,5 und -47,11 sind zum Beispiel Fließkommazahlen. Sie haben, wie der Name schon vermuten läßt, ein Komma.

Sie können das Komma auch weglassen; in diesem Fall sind alle Nachkommastellen Null.

Der Rechenbereich dieser Zahlen liegt im Bereich von -2,2E308 bis +2,2E308.

Formeln:

Ohne diese Dinger wären die obigen Zahlentypen ziemlich sinnlos. Eine Formel hat immer mindestens eine Zelladresse. Beispiele hierfür:

A1+1

sin(a1)+Werte:b2

Dagegen sind folgende Ausdrücke keine Formeln, sondern konstante Werte. Diese Werte werden von QuickCalc in einen der obigen Zahlentypen umgewandelt:

sin(rad(30)) , ergibt eine konstante Zahl mit dem Wert von 0,5.

1+1 , eine Zahl mit dem Wert von zwei.

Damit Sie Ihre Eingaben später noch nachvollziehen können, speichert QuickCalc nicht nur die konstante Werte, sondern auch Ihre Eingaben.

Wenn QuickCalc Ihre Eingabe weder als Zahl noch als Formel interpretieren konnte, so speichert QuickCalc diesen Ausdruck als einen Text.

Texte:

In einigen Kalkulationsprogrammen werden sie auch Labels genannt. Dies sind einfach irgendwelche beliebige Zeichenfolgen. Während QuickCalc automatisch zwischen Zahlen und Formeln unterscheiden kann, ist dies bei Texten nicht möglich.

Kommentare:

Für Kommentare gelten die gleichen Regeln wie bei den Texten. Der wesentliche Unterschied ist der, daß Kommentare nicht ausgedruckt werden.

Kalenderdaten:

Sie repräsentieren ein Kalenderdatum, zum Beispiel Beispiel: 6.12.1994. Kalenderdaten können nicht automatisch erkannt werden, für sie ist dringend das  Präfix '&' erforderlich.

Mit Kalenderdaten kann auch gerechnet werden. Wenn zum Beispiel in den Feldern  A1 und A2 jeweils ein Kalenderdatum eingetragen wurde, so berechnet der Ausdruck A1-A2 die Differenz in Tagen.

Zeichenkettenkonstanten:

Zeichenketten werden in erster Linie bei den Zeichenkettenfunktionen verwendet.

Eine Zeichenkettenkonste beginnt und endet immer mit je ein Anführungszeichen. Zeichenketten können mit dem '&'-Zeichen verbunden werden.

So liefert zum Beispiel der Ausdruck

"Der Umsatz beträgt " & Folge(47,11;2) & " DM"

das Ergebnis: Der Umsatz beträgt 47,11 DM


Tastatur

Auflistung der Tasten nach ihrer Bedeutung:

Bewegen durch ein Rechenblatt:

Cursor nach oben:	Geht ein Feld nach oben

Cursor nach unten:	Geht ein Feld nach unten

Tab:	Ein Feld nach rechts

Umschalt+Tab:	Ein Feld nach links

Bild oben:	Blättert eine Bildschirmseite nach oben

Bild unten:	Blättert eine Seite nach unten

Strg+Bild unten:	Blättert eine Seite nach rechts

Strg+Bild oben:	Blättert eine Seite nach links

Strg+Pos1:	Geht zum Anfang des Rechenblatts

Strg+Ende:	Geht zum Ende des Rechenblatts

Unbenannte Merker:

Strg+K:	Einen Merker setzen

Strg+J:	Zum nächsten Merker nach vorne

Umschalt+Strg+J:	Zum nächsten Merker nach hinten

Alt+J:	Zur letzten Position springen

Tastenkürzel Menü Datei:

Strg+O:	Rechenblock laden

Strg+S:	Rechenblock speichern

F7:	Drucker einrichten

F8:	Rechenblatt ausdrucken

Alt-X:	Rechenblatt speichern und beenden

Tastenkürzel Menü Bearbeiten:

Strg+X:	Schneidet markierte Elemente aus

Strg+C:	Kopiert markierte Elemente zur Ablage

Strg+V:	Fügt Daten von der Ablage ein

Strg+Entf:	Löschte markierte Elemente

Suchen und Ersetzen:

F5:	Zu einem Feld springen

F3:	Letztes Suchen oder Ersetzen wiederholen

Bereiche markieren und Markierung aufheben:

Dazu ist es erforderlich, daß zusätzlich zu den aufgeführten Tasten gleichzeitig die Shift-Taste gedrückt wird.

Cursor nach rechts	Vergrößert den Bereich nach rechts

Cursor nach unten	Vergrößert den Bereich nach unten

ESC:	Hebt die Markierung auf

Sonstiges:

Strg+A:	Funktion auswählen

Strg+B:	Ein Rechenblatt auswählen

Strg+E:	Ruft die Eingabezeile auf

Strg+Enter:	Ruft die Eingabezeile auf

Strg+N:	Fügt eine Leerzeile im Rechenblatt ein

Strg+F:	Folie an/ausschalten

Strg+P:	Präfix für ein Element auswählen

F2:	Wechsel zwischen 'Zeigen'- und 'Bewegen'-Modus

Sonderfunktion der Umschalttaste:

Bei einigen Befehlen erfolgen Nachfragen, ob der betreffende Befehl auch wirklich ausgeführt werden soll. Zum Beispiel löscht der Befehl Strg+DEL die markierten Elemente erst nach einer Bestätigung. Wird hingegen zusätzlich die Umschalttaste gedrückt, so unterbleiben die Nachfragen und der Befehl wird so ausgeführt, als wenn eine Nachfrage mit 'Ja' beantwortet worden wäre.


siehe auch:

Zahlen eingeben

Formeln eingeben

Texte und Kommentare

Kalenderdaten eingeben

Die Eingabezeile


Eingabe von Fliepkommazahlen

Eingabe von Zahlen                   siehe auch:

Eine Zahl besteht aus einem Plus- oder Minuszeichen als Vorzeichen, eine Folge von Ziffern von 0 bis 9, einem Komma und optional aus einem E zur Angabe des Exponenten.

Ans Ende der Zahl kann noch ein Prozentzeichen '%' angefügt werden. Die Zahl wird dann durch 100 dividiert.

Das Präfix für diesen Zahlentyp ist das Gleichheitszeichen =, das jedoch nur dann angegeben werden braucht, wenn Sie dem entsprechenden Feld des Rechenblatts eine Eigenschaft zugewiesen haben.

Sie können auch arithmetische Ausdrücke eingeben - diese faßt QuickCalc zu einer Zahl zusammen. Ihre Eingabe speichert QuickCalc jedoch ebenfalls.

Beispiele:

47,11

11,5E3	entspricht 11500

+0,5

-0,5

1,5e-3	das gleiche wie 0,0015

=10512,1	mit Präfix

Wurzel(30)	eine Konstante 5,477

1,2*(1+3)	Konstante mit dem Wert 4,8

8,5%	ist identisch mit 0,085

3*(2+3)	15


Eingabe von Formeln

Eingabe von Formeln                       siehe auch:

Formeln sind Ausdrücke, in denen mindestens eine Feldadresse vorkommt. Eine Feldadresse ist zum Beispiel B20, A1 oder April:F11.

Formeln haben ein Pluszeichen als Präfix, das jedoch nicht zwingend ist, und können überall in einem Rechenblatt eingetragen werden.

Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Funktionen und/oder konstante Zahlen kann dieser Ausdruck ebenfalls enthalten.

Beispiele:

A1+A2

sin(g20)*1,5+5

(jan:k2+feb:b3+März:a1)/3

Wenn der Ausdruck aufgrund eines Tippfehlers nicht als Formel interpretiert werden konnte, trägt QuickCalc diesen Ausdruck als einen Text im Rechenblatt ein. In diesen Text können Sie dann den Tippfehler korrigieren.

Ob Sie eine Fehlermeldung bekommen, hängt davon ab, ob Sie im Menü Optionen 'Fehlermeldung' mit einem Haken versehen haben.


Eingabe von Texten und Kommentaren

Eingabe von Texten und Kommentaren           siehe auch:

Ein Text ist eine beliebige Folge von Zeichen. Der Text kann jedoch höchstens 255 Zeichen umfassen.

Präfix:

    für Text ist das Präfix ein Hochkomma,

    für Kommentare ein Semikolon

Ein Kommentar wird genauso behandelt wie ein Text, mit den Unterschied, daß ein Kommentar nicht ausgedruckt wird.

Beispiele:

'QuickCalc ist prima	ein Text

;QuickCalc ist doof	ein Kommentar

'10-1	wird nicht ausgerechnet

Da Texte genauso wie Kommentare dargestellt werden, kann man auf den ersten Blick nicht zwischen diesen beiden Typen unterscheiden. Man sollte deshalb für Kommentare ein besonderes Format verwenden, zum Beispiel den Kommentar in spitzen Klammern setzen.


Eingabe von Kalenderdaten

Eingabe von Kalenderdaten                    siehe auch:

Ein Kalenderdatum besteht aus aus der Angabe von Tag, Monat und Jahr. Diese Angaben sind durch einen Punkt voneinander zu trennen.

QuickCalc überprüft nicht nur die Syntax, sondern auch, ob die Wertangaben korrekt sind, insbesondere auch Schaltjahre.

Das Präfixzeichen ist das Zeichen '&' und muß angegeben werden.

Sie müssen das Datum nicht vollständig eingeben. Fehlende Angaben ersetzt QuickCalc aus dem aktuellem Datum.

Für die folgende Beispiele wird angenommen, daß das aktuelle Datum der 6.12.1995 sei.

Beispiele:

&1.5.95

&01.12.95

&29.2.95	Fehlermeldung 'Kein Schaltjahr'

&1.4	wird zu 1.4.1994 erweitert.

&1	wird zu 1.12.1994

&	wird zum aktuellem Daten 6.12.1994 erweitert

Bei fehlerhaften Eingaben trägt QuickCalc Ihre Eingabe als Text ein, den Sie dann korrigieren können.


Markieren

Markieren von Elementen und Blöcken      siehe auch:

Bevor Sie mehrere Elemente auf einmal verschieben, kopieren oder löschen können, müssen Sie sie zuvor markiert haben.

Einen Block markieren:

Klicken Sie zunächst das Feld auf dem Rechenblatt an, das entweder die linke obere Ecke oder die untere rechte Ecke des Bereichs sein soll.

Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Maus nach links oder rechts bzw. Nach unten oder oben. Der markierte Bereich wird schwarz dargestellt. Die Farben der Elemente in diesem Bereich werden in ihren Komplimentärfarben dargestellt.

 Sie können auch einen Block markieren, der nicht vollständig ins Fenster paßt. Ziehen Sie in diesem Fall den Mauszeiger über den Fensterrand hinaus. Das Fenster rollt seinen Inhalt dann selbständig nach oben/unten oder nach links/rechts.

 Einen Block mit der Tastatur markieren

Gehen Sie zunächst zum gewünschten Feld auf dem Rechenblatt. Drücken Sie dann die Shift-Taste und drücken Sie entweder die Taste Cursor nach rechts oder Cursor nach unten.

 Sie können mit den Tasten schnell nur ein Feld markieren: Drücken Sie dazu einfach nur die Taste Cursor nach links oder Cursor nach oben.

Ein Element markieren:

Gehen Sie genauso vor, als wenn Sie einen Block markieren wollten. Ziehen Sie aber, bevor Sie die linke Maustaste wieder loslassen, den Mauszeiger wieder auf das erste Element.

Eine Spalte markieren:

Betätigen Sie einen der Schalter über der Spalte im oberen Rechenblattrand. Die vollständige Spalte wird daraufhin markiert.

Eine Zeile markieren:

Drücken Sie einen der Schalter am linken Rechenblattrand. Die Zeile wird dann vollständig markiert.

Alles markieren:

Wenn Sie den Schalter in der oberen linken Ecke des Rechenblatts drücken, so werden alle Elemente des Rechenblatts markiert.

Die Markierung aufheben:

Klicken Sie einfach mit dem Mauszeiger auf ein beliebiges Feld oder drücken Sie die ESC-Taste.


Elemente verschieben

Elemente verschieben         siehe auch:

Ein Verschieben, bedeutet, daß ein oder mehrere Elemente ihren ursprünglichen Ort auf dem Rechenblatt verlassen und zu einem anderen Ort desselben Rechenblatts kommen. Als Elemete sind alle Dinge gemeint, die sich auf dem Rechenblatt befinden, also auch zum Beispiel Grafiken.

Um Elemente zu verschieben, müssen Sie sie zunächst markiert haben. Klicken Sie dann mit der Maus auf irgendeines dieser markierten Elemente und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Der Mauszeiger nimmt dann die Form [image] an. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld des Rechenblatts, zu dem das ausgewählte Element verschoben werden soll und lassen die Maustaste dort wieder los.

Wenn Sie mit dem Cursor an den Rändern des Rechenblatts kommen, so rollt das Rechenblatt automatisch in der jeweiligen Richtung.

Abbruch: Drücken Sie die ESC-Taste, wenn Sie das Verschieben abbrechen wollen.


Kopieren

Elemente kopieren           siehe auch:

Kopieren bedeutet, daß eine Kopie eines Elements zu einem anderen Feld des aktuellen Rechenblatts kopiert wird. Als Elemente sind alle Typen, die QuickCalc kennt, einschließlich Diagramme und Bilder, erlaubt.

Wenn Sie Elemente kopieren möchten, so müssen Sie sie zuvor markiert haben.

Wählen Sie zuerst ein Element der markierten Elemente aus, in dem Sie es mit der Maus anklicken und die linke Maustaste gedrückt halten. Drücken Sie dann die Strg-Taste halten diese ebenfalls gedrückt. Bewegen Sie den Mauszeiger dann über das Feld des Rechenblatts, in dem das zuvor gewählte Element kopiert werden soll. Lassen Sie dann zuerst die linke Maustaste und dann die Strg-Taste wieder los.

Wenn Sie mit dem Cursor an den Rändern des Rechenblatts kommen, so rollt das Rechenblatt automatisch in der jeweiligen Richtung.

 Entscheidend ist, ob die Strg-Taste gedrückt ist, wenn die Maustaste losgelassen wird. Sie können folglich zwischen verschieben und kopieren wechseln, in dem Sie die Strg-Taste drücken oder loslassen.

Abbruch: Drücken Sie die ESC-Taste, wenn Sie das Kopieren abbrechen möchten.


Adressierungsarten

Die Adressierungsarten            siehe auch:Adresseneingabe

QuickCalc kennt zwei Arten von Adressen: Die relative Adressierung und die absolute Adressierung.

Relative Adressierung:

Das ist die wohl am meist verwendete Art, Felder zu adressieren. Bei einer relativen Adresse verwendet QuickCalc nicht die absolute Adresse, sondern die Entfernung zu dem entsprechenden Feld.

Dies kann man sich so vorstellen, als ob die adressierten Elemente mit einem Gummiband mit der jeweiligen Formel verbunden wäre. Die eigentliche Verbindung besteht aus der Formel und des Elements, nicht des Feldes, in dem das Element ist.

So sieht dies Beispiel vor dem Verschieben aus:

Nach dem Verschieben des Elements im Feld A1 nach C2 hat sich die Adressenangabe in der Formel ebenfalls geändert und zeigt nun auf die neue Feldadresse des verschobenen Elements.

Absolute Adressierung:

Bei einer absoluten Adresse ist die Verbindung zwischen Formel und Element starr. Verschiebt man das Element, so bleibt die Adressenangabe innerhalb der Formel unverändert.

Eine absolute Adresse bezieht sich also immer auf ein bestimmtes Feld im Rechenblatt und nicht auf das eigentliche Element des Feldes.

Bei einer absoluten Adressenangabe muß vor der Spalten- und/oder der Zeilenangabe ein Dollarzeichen '$' stehen. Es sind auch Mischformen erlaubt. Läßt man das Dollarzeichen vor der Spaltenangabe weg, so ändert sich die Spaltenadresse, wird das Element verschoben, die Zeilenadresse bleibt hingegen unverändert.

So sieht das Beispiel einer absoluten Adresse vor dem Verschieben aus:

Nach dem Verschieben des Elements im Feld A1 zum Feld C2:

Die Adressenangabe innerhalb ist immer noch die alte wie vor dem Verschieben.


Adresseneingabe

Adressen eingeben           siehe auch:Adressierungsarten

Adressen beziehen sich immer auf ein Feld eines Rechenblatts.

Dabei besteht eine Adresse aus zwei Teilen; der erste Teil gibt die Spalte an, der zweite die Zeile des Feldes. Zum Beispiel adressiert B20 das Feld, das in der Spalte B in der Zeile 20 liegt.

Wenn das adressierte Feld nicht auf dem gleichen Rechenblatt wie die Formel liegt, die diese Adresse verwendet, so muß man zusätzlich den Blattnamen mit angeben. In diesem Fall kommt zuerst der Blattname, gefolgt von einem Doppelpunkt ':' und danach erst die eigentliche Feldadresse.

Absolute Adressen haben noch mindestens ein Dollarzeichen ($).

Beispiele:

A1	ist ok

März:A1	Feld A1 auf dem Blatt März

20F	falsch

$A$1	eine absolute Adresse

A$1	die Zeilenangabe ist absolut

April:$A1	nur die Spaltenangabe ist absolut

Adressen mit Hilfe der Maus eingeben:

Sie können Adressen einfach dadurch eingeben, daß Sie auf das entsprechende Feld mit dem Mauszeiger klicken. Dazu muß jedoch in der Statuszeile 'zeigen' und nicht 'bewegen' stehen. Mit der Funktionstaste F2 schalten Sie zwischen diesen beiden Modi hin und her.

Eine absolute Adresse geben Sie dadurch ein, daß Sie vor dem Anklicken des Feldes die Strg-Taste drücken und halten.

Bereiche oder Block

Bereiche geben einen Block über mehrere Zellen an. Die erste Adressenangabe bezieht sich auf das linke obere Element, gefolgt von zwei Punkten '..', an die sich die Adresse des rechten unteren Feldes des Blocks anschließt.

Wie bei den Feldadressen ist es möglich, daß vor der Bereichsangabe der Name einer Blatts steht. Wo es sinnvoll ist, ist es möglich, ein Bereich über mehrere Blätter zu bilden. Die einzelnen Blätter werden dabei mit einem Doppelpunkt voneinander abgegrenzt.

Beispiele:

A1..B20	alle Elemente innerhalb A1 und B20

April:A1..B20	dito, jedoch auf dem Blatt April

Summe(a1..b20)	die Summe aller Elemente im Block

Summe(Jan..März:C7)	die Summe von Jan:C7, Feb:C7 und März:C7

Summe(Jan..März:A1..B20)

Bereiche mit Hilfe der Maus eingeben:

Es gelten die gleichen Regeln als wenn Sie eine 'normale' Feldadresse mit der Maus eingegeben möchten. Gehen Sie zunächst mit dem Mauszeiger zunächst über oberen linken Ecke des Bereichs, dessen Adresse Sie eingeben wollen. Drücken Sie dort die linke Maustaste und die Taste Umschalt und halten beide gedrückt. Ziehen Sie den Mauszeiger nun zur rechten unteren Ecke des Bereichs und lassen die Tasten wieder los.


Blattnamen

Blattnamen werden innerhalb von Formel verwendet, wenn ein Feld auf einem anderen Rechenblatt angegeben wird.

Syntax für Blattnamen:

- Der Name muß mit einem Buchstaben beginnen.

- Es sind alle Buchstaben und Ziffern innerhalb eines Blattnames erlaubt.

- Der Name darf keinem Funktionsnamen wie zum Beispiel ABS entsprechen.

- Die maximale Länge beträgt 16 Zeichen

Innerhalb der Formeln wird nicht zwischen Klein- und Großschreibung unterschieden. Statistik ist also gleichbedeutend mit STATISTIK.


Präfixe für Elementtypen
            siehe auch        Eigenschaft festlegen

  STRG+P

Am ersten Zeichen, hier Präfix genannt, im Feld kann QuickCalc erkennen, welchen Typ Sie eingeben möchten.

Dieses Zeichen müssen Sie nur dann eingeben, wenn

- Texte eingegeben werden

- Kalenderdaten eingegeben werden

- für die Zeile oder Spalte ein Typ explizit vorgegeben wurde.

Wählen Sie eines der benötigten Präfixe aus und drücken die Enter-Taste oder den OK-Schalter.


Analysieren

Hiermit können Sie prüfen, ob der Text, auf den gerade der Cursor steht, eine einwandfreie Formel ist.


Operatoren

Formeln verwenden Operatoren, wie zum Beispiel +, -, * und /, die sich auf ein oder zwei Werte auswirken. Formeln enthalten oft mehrere Operationen, wie zum Beispiel

C5 - D12 + F24 * 0,123

Das Ergebnis einer Formel hängt von der Reihenfolge ab, in der die arithmetischen Operationen ausgeführt werden. QuickCalc verwendet die in der Mathematik gebräuchliche Regeln.

Operationen mit gleicher Priorität werden von links nach rechts ausgeführt.

Die folgende Tabelle führt die Operatoren beginnend mit ihrer niedrigsten Prioritäten auf. Operatoren mit der höchsten Priorität werden zuerst durchgeführt.

Operator 	Beschreibung

#UND#, #ODER#	Logisches UND, logisches ODER

#NICHT# 	Logisches NICHT

&	Verknüpfung von Zeichenketten

 =, <>	 	Gleich, ungleich

<, >	Kleiner als, größer als

<=	 	Kleiner gleich

>=	 	Größer gleich

-, +	 	Subtraktion, Addition

*, /	 	Multiplikation, Division

-, +	 	Negativ, positiv

^	 	Potenziert mit

Durch die Verwendung von Klammern in Formeln können Sie die Prioritäten verändern. Stellen Sie den Teil der Formel, der zuerst berechnet werden soll, in Klammern. Sie können die Klammern auch verschachteln.

Beispiele:

4 * 2 + 3 = 11

4 * (2 + 3) = 20

(4*2) + (3 + 5) * 4 = 40

((4*2) + (3 + 5)) * 4 = 64


siehe auch:

Zahlen eingeben

Formeln eingeben

Texte und Kommentare

Kalenderdaten eingeben


siehe auch:

Formeln eingeben

Texte und Kommentare

Kalenderdaten eingeben

Die Eingabezeile


siehe auch:

Zahlen eingeben

Texte und Kommentare

Kalenderdaten eingeben

Die Eingabezeile


siehe auch:

Zahlen eingeben

Formeln eingeben

Kalenderdaten eingeben

Die Eingabezeile


siehe auch:

Zahlen eingeben

Formeln eingeben

Texte und Kommentare

Die Eingabezeile


siehe auch:

Elemente verschieben

Elemente kopieren


siehe auch:

Markieren

Elemente kopieren


siehe auch:

Markieren

Elemente verschieben


Hilfekurzanleitung

Hilfekurzanleitung              Hilfe benutzen

Wenn Sie Hilfe für eine Funktion brauchen:

Bewegen Sie den Cursor vor, auf oder unmittelbar hinter den Funktionsnamen und drücken dann die Taste F1.

Oder Sie rufen mit Strg+A die Auswahlbox auf, wählen dort in der Liste eine Funktion aus und drücken dann die Taste F1.

Objektbezogenen Hilfe:

 Klicken Sie den Schalter in der unteren Schalterleiste oder drücken Sie die Tastenkombination Umschalt+F1 auf der Tastatur. Sie können dann zum Beispiel wie gewohnt einen Menüpunkt wählen, erhalten dann aber zu dem entsprechenden Menüpunkt den Hilfetext.

Ebenso können Sie mit den Schalterleisten verfahren.

Diese Betriebsart der Hilfe können Sie durch drücken der Taste ESC abbrechen.

Wie Sie die Hilfe verlassen:

Drücken Sie einfach die Taste ESC links oben auf Ihrer Tastatur oder klicken auf das Fenster von QuickCalc.


Spaltenbreiten und Zeilenhöhen

Spaltenbreiten und Zeilenhöhen              Eigenschaft

Es kann jeweils für eine Spalte oder eine Zeile des Rechenblatts die Breite bzw. die Höhe eingestellt werden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Bei der einen wird die Breite eines vorhandenen Elements in der betreffenden Spalte / Zeile als Bezug genommen, bei der anderen Möglichkeit wird die Breite / Höhe individuell über die Schalter eingestellt.

Mit einem Element als Bezug

     Klicken Sie das entsprechende Element auf dem Rechenblatt an

     Drücken Sie den [image] Schalter, wenn Sie die Breite der Spalte einstellen möchten,

     oder

     Drücken Sie den [image] Schalter, wenn Sie die Höhe der Zeile einstellen möchten

Mit einem Schalter

Bei dieser Möglichkeit gehen Sie genauso vor, als wenn Sie die Größe eines Fensters ändern wollen.

- Breite:

Bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Schalter in der oberen Reihe am Rechenblattrand bis sich der Mauszeiger in [image] ändert.

Drücken Sie dann die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt.

Bewegen Sie den Mauszeiger, bis die gewünschte Breite erreicht ist und lassen dann die Maustaste wieder los.

- Höhe

Bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Schalter am linken Rechenblattrand bis sich der Mauszeiger in [image] ändert.

Drücken Sie dann die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt.

Bewegen Sie den Mauszeiger, bis die gewünschte Höhe erreicht ist und lassen dann die Maustaste wieder los.

Wiederherstellen der Standardbreite oder Höhe

     Drücken Sie den gewünschten Schalter am Rechenblattrand

     Betätigen Sie dann die rechte Maustaste, um die Eigenschaft einzustellen

     Wählen Sie in der Dialogbox den Schalter 'Standard'


Eingabezeile

Die Eingabezeile

       Strg+E  oder  Strg+Enter

Die Eingabezeile ist eine alternative Form der Dateneingabe. Ihr Einsatz ist vor allem bei der Eingabe von Adressen und Bereichen, die auf anderen Rechenblättern liegen, sehr sinnvoll.

Adressen mit der Maus eingeben:

Nachdem Sie die Eingabezeile aktiviert haben, wählen Sie, sofern nötig, das Rechenblatt aus.

Für eine Feldadresse klicken Sie mit der Maus auf das gewünschte Feld, einen Bereich geben Sie wie unter Adressen eingeben beschrieben, zusammen mit der Umschalt- und der Maustaste und durch Ziehen ein. Für weitere Adressen können Sie, sofern nötig ein anderes Blatt wählen und den letzten Schritt wiederholen.

Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, übernehmen Sie den Text in der Eingabezeile, indem Sie die Taste Enter oder den Ok-Schalter links neben der Eingabezeile drücken. Sie können mit dem Abbruchschalter oder mit der Taste Esc alle Eingaben stornieren. Es ist nicht nötigt, daß Sie zuerst zu dem bei dem Aufruf der Eingabezeile aktiven Blatt wechseln.

Während die Eingabezeile aktiv ist, können Sie keine Befehle über das Menü und der Schalterleiste eingeben. Ausgenommen hiervon sind der Befehl Gehe Zu im Suchen-Menü und die Funktionswahl, die nach wie vor mit Strg+A und dem Schalter in der oberen Leiste aktiviert werden kann.


Technische Daten

Größe eines Rechenblatts:	8192 Zeilen, 255 Spalten

Kleinste und größte Adressen:	A1 und IV8192

Maximale Anzahl Rechenblätter:	127

Rechengenauigkeit:	16 Stellen

Kleinste Zahl:	-2,225073858507201E-308

Größte Zahl:	1,797693134862316E+308


Berührungsempfindlicher Bildschirm

Bewegen Sie den Mauszeiger über das abgebildete Fenster von QuickCalc, bis Sie eine kleine Hand sehen. Drücken Sie dann die linke Maustaste wenn Sie Informationen über den Teil des Fenster wünschen.


AutoCalc

Hier steht, ob AutoCalc aktiv ist oder nicht.

A+

AutoCalc ist aktiv - bei Änderungen werden die entsprechenden Formeln neu berechnet.

A-

AutoCalc ist deaktiviert. Änderungen führen nicht zu einer Aktualisierung der Formeln. Sobald jedoch AutoCalc wieder aktiviert wird, erfolgt auch eine Neuberechnung, soweit erforderlich.


Blattname

Hier finden Sie den Blattnamen des aktuellen Rechenblatts.

Wenn jedoch ein Element selektiert ist, steht hier der Blattname, zu dem das Element gehört. Dies kann das aktuelle Rechenblatt sein, oder aber auch die Folie (das erste Blatt), wenn sie aktiviert wurde.


Feldadresse

Hier finden Sie die Adresse des Elements auf dem Rechenblatt, das gerade selektiert ist.


Register

Mit diesem Register können Sie ein Rechenblatt auswählen. Der Schalter für das aktuelle Rechenblatt wird in der Farbe Gelb dargestellt.

 Lokales Menü mit der rechten Maustaste:

Das lokale Menü für das Register erreichen Sie, indem Sie den Mauszeiger über einen beliebigen Schalter des Registers bewegen und die rechte Maustaste drücken.

Neues Blatt

Umbenennen

Rechenblatt wählen

Folie an


Typ

Zeigt den Datentyp an. Wenn kein Element selektiert ist, steht hier schlicht 'leer'.


Modus

Wenn hier 'zeigen' steht, so können Sie Adressen und Bereiche durch Zeigen mit dem Mauszeiger eingeben.

Steht hier 'bewegen', können Sie schnell zu einem anderen Feld gehen, indem Sie das entsprechende Feld mit der Maus anklicken.

Mit der Funktionstaste F2 schalten Sie zwischen den beiden Modi um.


Horizontale Schalter

Diese Schalter haben verschiedene Aufgaben:

Markieren der vollständigen Spalte:

Wenn ein Schalter mit der linken Maustaste angeklickt wird, so werden alle Elemente in der Spalte markiert.

Eigenschaft der Spalte festlegen:

Drücken Sie die rechte Maustaste, möchten Sie die Eigenschaften der betreffenden Spalte bestimmen.

Breite der Spalte einstellen:

Breite einstellen: Bewegen Sie den Mauszeiger an den linken oder rechten Rand eines Schalters, bis sich der Mauszeiger ändert. Die Vorgehendsweise ist genauso wie bei 'normalen' Fenstern.


Vertikale Schalter

Diese Schalter haben verschiedene Aufgaben:

Markieren der vollständigen Zeile:

Wenn ein Schalter mit der linken Maustaste angeklickt wird, so werden alle Elemente in der Zeile markiert.

Eigenschaft der Zeile festlegen:

Drücken Sie die rechte Maustaste, möchten Sie die Eigenschaften der betreffenden Zeile bestimmen.

Höhe der Spalte einstellen:

Höhe einstellen: Bewegen Sie den Mauszeiger an den oberen oder unteren Rand eines Schalters, bis sich der Mauszeiger ändert. Die Vorgehendsweise ist genauso wie bei 'normalen' Fenstern.


Zentraler Schalter

Wenn Sie diesen Schalter drücken, so werden alle Elemente des Rechenblatts markiert.


Rechenblatt

Hier geben Sie die Daten ein.

 Lokales Menü mit der rechten Maustaste

Das lokale Menü für ein Element öffnen Sie, indem Sie das gewünschte Element auf dem Rechenblatt anklicken und die rechte Maustaste drücken.

Welche Menüpunkte das lokale Menü aufweist, ist abhängig von den Typ des Elements.


Schalterleisten

Mit Hilfe der beiden Schalterleisten können oft benötigte Programmfunktionen aktiviert werden.

Wird über einem der Schalter der Mauszeiger bewegt, so erscheint nach ungefähr einer Sekunde eine kurze Erkärung dieses Schalters.


Zellschutz aktivieren

 Mit der rechten Maustaste über dem Register

Wenn Zellschutz für das Rechenblatt aktiviert ist, so wird beim Löschen oder Verändern von Feldern der Schutz der entsprechenden Felder berücksichtigt.

Wenn Sie dann ein Element bearbeiten möchten, so müssen Sie für das Element den Zellschutz aufheben und anschließend wieder aktivieren. Sind die geplanten Änderungen umfangreicher, so ist es sinnvoll, vorübergehend den Zellschutz für das ganze Rechenblatt aufzuheben.

Sie können dann jedes Element bearbeiten und löschen, ohne dabei den Schutz des Elements erst aufheben zu müssen.

Nach Abschluß der Änderungen können Sie den Schutz für das Rechenblatt wieder aktivieren und alle Elemente mit Zellschutz sind fortan wieder geschützt.


Zellschutz aufheben oder Zellschutz aufheben

Zellen schützen oder Zellschutz aufheben              Zellschutz aktivieren

 oder mit ALT + F10

Sie können einzelne oder alle markierte Felder vor Veränderungen oder vor dem Löschen schützen.

Dies ist dann praktisch, wenn Sie auf dem Rechenblatt zum Beispiel konstante Werte wie einen Umsatzsteuersatz vor versehentlichen Veränderungen schützen möchten.

Sie können alle Elemente bis auf Bitmaps, Diagramme und OLE-Objekte schützen.

Wenn eine Formel geschützt ist, dann bedeutet dies NICHT, daß nun die Formel nicht mehr neu berechnet würde. Sie ist lediglich gegen Ihre Eingaben geschützt.

Leere Felder können Sie nicht schützen.

So schützen ein Feld

- Klicken Sie das gewünschte Feld an.

- Wählen Sie aus dem lokalen Menü den Punkt Zell(en) schützen.

So schützen mehrere Felder

- Markieren Sie zunächst alle gewünschten Felder

- Klicken Sie dann eines der markierten Elements an und wählen aus dem lokalen Menü den Punkt Zell(en) schützen.

So heben Sie den Schutz wieder auf:

- Klicken Sie das entsprechende Feld an

- Wählen Sie dann aus dem lokalen Menü den Punkt Zellschutz aufheben.

So heben Sie den Schutz mehrerer Elemente auf:

- Markieren Sie die entsprechenden Elemente

- Klicken Sie eines der so markierten Elemente an

- Wählen Sie abschließend den Punkt Zellschutz aufheben aus dem lokalen Menü

Der Schutz für die Felder ist nur dann wirksam, wenn der Schutz für das betreffende Rechenblatt aktiviert ist.


Meldung Löschen geschützter Elemente

Geschützte Elemente wurden nicht gelöscht

Alle Elemente, bis auf die geschützten wurden gelöscht.

Wenn Sie auch die geschützten Felder löschen möchten:

Sie können mit dem Menüpunkt Rechenblatt / Zellschutz aktivieren den Schutz für das gesamte Rechenblatt aufheben. Ebenfalls können Sie den Zellschutz nur für die betreffenden Felder einzeln aufheben.