Copyright: Hilfe zu WinFehler 2.11 * Copyright (c) 1997..99 by Mathias Harbeck. Alle Rechte vorbehalten.


Inhalt

Dies ist die Hilfedatei zu WinFehler. Folgende Hilfethemen stehen zur Auswahl bereit:

Das Hauptfenster

Der Fehler-Editor

Das Auswahlfenster ‘Meldung ändern’

Das Auswahlfenster ‘Meldung löschen’

WinFehler in die Autostart-Gruppe eintragen

WinFehler aus der Autostart-Gruppe entfernen

Hilfe zu WinFehler Version 2.11

Coypright © 1997..99 by Mathias Harbeck

Alle Rechte vorbehalten


Help_Main
Das Hauptfenster

Bitte klicken Sie auf das entsprechende Bedienfeld, um nähere Informationen zu erhalten:

Im Hauptfenster können Sie alle notwendigen Einstellungen vornehmen. Für die Intervalle sind folgende Zeiteinstellungen gleichbedeutend:

Penetrant : ca. alle 10 - 20 Sekunden eine Meldung

Normal : ca. alle 1,5 - 3 Minuten eine Meldung

Wenig : ca. alle 8 - 12 Minuten eine Meldung

Weiterhin können Sie durch einen Klick auf Editor Änderungen an den bestehenden Meldungen vornehmen bzw. neue Meldungen erstellen. Außerdem können Sie sich durch Klick auf ‘About’ Informationen zum Programm sowie den Nutzungsvertrag anzeigen lassen.

Der Button Start wechselt seine Bezeichnung auf Neustart sobald er angeklickt wird.

Um den Fehlergenerator im System zu installieren, wählen Sie zuerst eines der oben aufgeführten Intervalle aus und klicken dann auf ‘Start’. Sie erhalten dann eine Meldung, daß der Timer installiert sei. Der Timer ist in diesem Fall mit einer Art Zufallsgenerator gleichzusetzen, der zu relativ zufälligen Zeitpunkten eine Fehlermeldung ausgibt. Nachdem Sie diese Meldung bestätigt haben, wird das Hauptfenster versteckt und das Programm nimmt seine eigentliche Aufgabe auf.

Um den Fehlergenerator/Timer wieder aus dem System/Speicher zu entfernen, rufen Sie WinFehler einfach nochmal auf. Sie erhalten dann wieder das Hauptfenster, wo Sie WinFehler beenden oder auch den Timer neu starten können.

Fehler-Editor


Help_Editor
Der Fehler-Editor

Bitte klicken Sie auf das entsprechende Bedienfeld, um nähere Informationen zu erhalten:

Nach dem Öffnen des Editors ist keine Meldung geladen und die Eingabefelder sind deaktiviert. Sie müssen erst eine Meldung auswählen bzw. neu erstellen, um etwas eingeben zu können.

Nachdem dies geschehen ist, können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen bzw. die neue Meldung eingeben. Sie können hierbei jederzeit testen, wie die Meldung später aussehen wird. Klicken Sie dazu einfach auf ‘Testen’. Sobald die Meldung Ihren Wünschen entspricht, klicken Sie auf ‘Übernehmen’ und die Meldung wird gespeichert.

Hauptfenster

Auswahlfenster ‘Meldung löschen’

Auswahlfenster ‘Meldung ändern’


Text
Geben Sie hier den Text der Fehlermeldung ein. Dieses Eingabefeld muß mindestens ein Zeichen enthalten, damit die Meldung gespeichert werden kann. Zulässig sind maximal 199 Zeichen. Sie können dabei beliebige Zeichenkombinationen verwenden.


Titel
Geben Sie hier den Titel der Fehlermeldung ein. Zulässig sind maximal 49 Zeichen. Sie können dabei beliebige Zeichenkombinationen verwenden.


Button
In diesem Feld können Sie festlegen, welche Buttonkombination in der Fehlermeldung angezeigt werden soll. Möglich sind dabei ausschließlich die angezeigten Variationen. Mehr wird derzeit nicht von Windows unterstützt.


Icon
In diesem Feld können Sie das angezeigte Icon angeben. Standardmäßig wird keines angezeigt. Für eine Übersicht über die einzelnen Icons klicken Sie bitte hier.


Status
Hier können Sie ablesen, welche Meldung gerade geladen ist. Außerdem wird hier angezeigt, wenn die aktuelle Fehlermeldung neu und noch nicht gespeichert ist.


Uebernehmen
Speichert die vorgenommenen Änderungen bzw.  eine neue Meldung. Dieser Button ist nur verfügbar, wenn Änderungen vorliegen und mindestens ein Zeichen im Eingabefeld ‘Text der Fehlermeldung’ vorhanden ist.


Testen
Testet die aktuell geladene Meldung. Hierbei werden die momentanen Eingaben verwendet. Dieser Button ist nur verfügbar, wenn das Eingabefeld ‘Text der Fehlermeldung’ mindestens ein Zeichen enthält.


Zurueck
Ein Klick auf diesen Button führt zurück zum Hauptfenster. Sollten Änderungen vorliegen, werden Sie gefragt, ob Sie diese vorher speichern möchten.


Neu
Legt eine neue Meldung an. Sollte die aktuelle Meldung geändert und noch nicht gespeichert sein, werden Sie darauf hingewiesen und erhalten die Möglichkeit, dies nachzuholen.


Aendern
Läßt Sie eine bestehende Meldung zum Ändern auswählen. Sollte die aktuelle Meldung geändert und noch nicht gespeichert sein, werden Sie darauf hingewiesen und erhalten die Möglichkeit, dies nachzuholen. Danach öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Sie die zu ändernde Meldung auswählen können. Dieser Button ist nur verfügbar, wenn schon Meldungen zum Ändern vorhanden sind.


Loeschen
Hier können Sie eine Meldung zum Löschen auswählen. Sollte die aktuelle Meldung geändert und noch nicht gespeichert sein, werden Sie darauf hingewiesen und erhalten die Möglichkeit, dies nachzuholen. Danach öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Sie die zu löschende Meldung auswählen bzw. löschen können. Dieser Button ist nur verfügbar, wenn schon Meldungen zum Löschen vorhanden sind.


Iconlist
Übersicht der zur Auswahl stehenden Icons

Angezeigt werden kann eines der folgenden Icons:

Stopzeichen

Fragezeichen

Ausrufezeichen

Informationszeichen

Fehler-Editor


Hilfe
Öffnet diese Online-Hilfe.


Help_Auswahl
Auswahl einer zu ändernden Meldung

Bitte klicken Sie auf einen Bereich des Bildes, um mehr über dessen Funktion zu erfahren:

In diesem Fenster können Sie eine Meldung aus der WinFehler-Datenbank (ERROR.INI) auswählen, um sie im Editor zu modifizieren.

Fehler-Editor


Help_Delete
Löschen einer Meldung

Bitte klicken Sie auf einen Bereich des Bildes, um mehr über dessen Funktion zu erfahren:

In diesem Fenster können Sie eine Meldung aus der WinFehler-Datenbank (ERROR.INI) löschen. Wählen Sie einfach eine Meldung im Auswahlfenster aus und klicken Sie auf ‘Löschen’. Danach erhalten Sie noch eine Sicherheitsabfrage, die Sie bejahen müssen, und dann ist die Meldung gelöscht.

Fehler-Editor


A_Auswahl
Hier können Sie die Meldung auswählen, die Sie ändern möchten. Standardmäßig ist immer die erste Meldung ausgewählt. Angezeigt werden die Nummer der Meldung sowie der Titel. Die komplette Meldung kann durch Klick auf den Button ‘Anzeigen’ angesehen werden. Ein Doppelklick auf eine Meldung hat dieselbe Funktion wie ein Klick auf ‘OK’.


A_OK
Durch einen Klick auf diesen Button wird die aktuell ausgewählte Meldung in den Editor geladen und dieses Fenster geschlossen.


A_Ansicht
Die Meldung wird Ihnen in ihrer Originalform gezeigt, d.h. wie sie später im Programm erscheint.


A_Hilfe
Öffnet diese Online-Hilfe.


A_Abbruch
Schließt dieses Fenster und kehrt zum Editor zurück. Es wird keine Meldung in den Editor geladen.


L_Auswahl
Hier können Sie die Meldung auswählen, die Sie löschen möchten. Standardmäßig ist immer die erste Meldung ausgewählt. Angezeigt werden die Nummer der Meldung sowie der Titel. Die komplette Meldung kann durch Klick auf den Button ‘Anzeigen’ angesehen werden. Ein Doppelklick auf eine Meldung hat dieselbe Funktion wie ein Klick auf ‘Löschen’.


L_OK
Löscht die ausgewählte Meldung. Vor dem Löschen erhalten Sie noch eine Sicherheitsabfrage.


L_Ansicht
Zeigt Ihnen die Meldung in ihrer Originalform, d.h. wie sie später im Programm erscheint.


L_Hilfe
Öffnet diese Online-Hilfe.


L_Abbruch
Verläßt das Fenster und kehrt zum Editor zurück. Es wird keine Meldung gelöscht.


WinFehler
Über WinFehler Version 2.11

WinFehler wurde in Borland C++ (OWL) für Windows 95 geschrieben.

Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen schreiben Sie bitte an den Autor.

Auch neue Meldungen sind sehr willkommen!

Für die Lizenzbedingungen klicken Sie bitte im Hauptfenster des Programmes auf den Button About.

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Hans-Georg Soldat und Axel Hahn bedanken, die mich mit neuen Ideen versorgt haben und beim Beta-Test tatkräftig mithalfen.

Copyright von Programm und Dokumentation: Mathias Harbeck.

Alle Rechte vorbehalten.


Autor
Über den Autor von WinFehler

Anschrift Post:

MHS

Mathias Harbeck Software

Küstersweg 22a

21079 Hamburg

Deutschland

Email-Adresse:

info@mhsoft.de

oder

support@mhsoft.de

Web-Sites:

http://www.mhsoft.de

oder

http://www.datasource.de

Bei Postsendungen legen Sie bitte einen frankierten und adressierten Rückumschlag bei, wenn ich Ihnen eine Antwort senden soll.


Main_Auswahl
Hier können Sie das Intervall aussuchen, innerhalb dessen die Meldungen erscheinen sollen.


Main_Start
Installiert den Fehlergenerator und versteckt das Hauptfenster.


Main_Editor
Öffnet den Editor, in dem Sie Änderungen an den bestehenden Meldungen vornehmen oder neue anlegen können.


Main_About
Zeigt nähere Informationen zum Programm an sowie den Nutzungsvertrag. Der gezeigte Text entspricht haargenau dem, welchen Sie beim ersten Start bestätigen mußten, um das Programm starten zu können.


Main_Ende
Hiermit können Sie das Programm beenden. Der Fehlergenerator wird dabei aus dem System entfernt.


Main_Hilfe
Öffnet diese Online-Hilfe.


Autostart
Wie kann ich WinFehler automatisch bei jedem Start von Windows ausführen lassen?

Um WinFehler bei jedem Start von Windows auszuführen, bietet das Programm Ihnen die Möglichkeit, per Parameter ‘still’, d.h. ohne Bildschirmausgabe, zu starten. Die zulässigen Parameter sind:

/1   -   Penetrant

/2   -   Normal

/3   -   Gering

Um WinFehler in die Autostart-Gruppe von Windows einzubauen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie das Startmenü, wählen Sie den Menüpunkt ‘Einstellungen’ und klicken Sie dort auf ‘Task-Leiste...’

Sie gelangen nun in einen Dialog. Klicken Sie oben im Fenster auf den Registerreiter „Programme im Menü Start” und dort auf „Hinzufügen...”.

Es öffnet sich folgender Dialog, wo Sie den Programmpfad (in Anführungszeichen) angeben müssen („C:\Matzes Eigene\Fehler2\Error.exe” ist nur ein Beispiel, hier müssen Sie den Pfad angeben, in dem Sie WinFehler installiert haben), gefolgt von einem der drei Parameter, welcher hinter dem Anführungszeichen stehen muß:

Nachdem Sie alles eingegeben haben, klicken Sie auf ‘Weiter’. Wenn alle Angaben korrekt waren, öffnet sich das folgende Fenster, wo Sie die Gruppe auswählen müssen, in der die Verknüpfung angelegt werden soll - in unserem Fall also AUTOSTART:

Nachdem Sie die Autostart-Gruppe markiert haben, klicken Sie bitte auf ‘Weiter’. Sie erhalten jetzt das folgende Fenster, wo Sie nur noch den Namen der Verknüpfung angeben müssen:

Damit das Programm nicht sofort erkannt wird, können Sie natürlich auch einen weniger auffälligen Namen wählen.

Klicken Sie dann auf ‘Fertigstellen’ und es ist geschafft.

Jetzt müssen Sie nur noch das noch offene Fenster „Eigenschaften von Task-Leiste” per Klick auf OK schließen.

Fertig!

Entfernen von WinFehler aus der Autostart-Gruppe

Inhalt


Autostart2
Wie kann ich WinFehler wieder aus der Autostart-Gruppe entfernen?

Wenn Sie WinFehler entsprechend der Anleitung in dieser Online-Hilfe in die Autostart-Gruppe gesetzt haben und nun dies wieder rückgängig machen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie das Startmenü, wählen Sie den Menüpunkt ‘Einstellungen’ und klicken Sie dort auf ‘Task-Leiste...’

Sie gelangen nun in einen Dialog. Klicken Sie oben im Fenster auf den Registerreiter „Programme im Menü Start” und dort auf „Entfernen...”.

Es öffnet sich folgender Dialog, wo Sie den Eintrag „Autostart” auswählen und per Doppelklick öffnen. Nun sehen Sie die einzelnen Einträge der Autostart-Gruppe. Markieren Sie den WinFehler-Eintrag und klicken Sie auf ‘Entfernen’.

Danach schließen Sie das Fenster mit einem Klick auf ‘Schließen’.

Jetzt müssen Sie nur noch das noch offene Fenster „Eigenschaften von Task-Leiste” per Klick auf OK schließen.

Fertig!

Einfügen von WinFehler in die Autostart-Gruppe

Inhalt