Menu główne

Program Top 10 prezentuje rankingi podzespołów komputerowych testowanych w CHIPLab. Aplikacja ta umożliwia wyłonienie produktów oferujących największe możliwości lub charakteryzujących się najkorzystniejszym stosunkiem możliwości do ceny. Program umożliwia użytkownikowi samodzielne określenie kryteriów oceny poszczególnych urządzeń i tworzenie własnych hierarchii odpowiadających indywidualnym potrzebom  i oczekiwaniom.

Opis głównego okna

Tak jak większość aplikacji pracujących w systemie Windows, okno aplikacji Top 10 ma pasek tytułowy, pasek menu, pasek narzędziowy, obszar roboczy.

W znajdującym się poniżej paska tytułowego menu znajdują się cztery opcje: Ranking, Widok, Parametry, Pomoc.

Pasek narzędziowy składa się listy rozwijanej Ranking i ośmiu przycisków sterujących: Power, Econo, Ceny, Wagi, Kolumny, Menu, Podgląd, Drukuj. Lista Ranking umożliwia natychmiastowe odnalezienie i wyświetlenie interesującej nas kategorii urządzeń. Jest ona dostępna przez cały czas działania aplikacji. Wskazanie kursorem myszy dowolnego z wymienionych klawiszy spowoduje wyświetlenie krótkiej podpowiedzi, informującej o przeznaczeniu wybranego przycisku.

Kliknij interesujący Cię przycisk, aby uzyskać więcej informacji na temat jego funkcji.

Obszar roboczy po uruchomieniu programu zawiera listę odnośników do poszczególnych rankingów. Po wybraniu odpowiedniego odnośnika aplikacja wyświetla tabelę rankingową.

Graficzna lista odnośników znajduje się w środkowej części obszaru roboczego i zawiera odnośniki do odpowiednich grup. Pod nazwą każdej grupy znajduje się nazwa produktu, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii Econo. Po kliknięciu nazwy produktu program wyświetli ranking grupy, w której znajduje się produkt, automatycznie otwarte zostanie oknoprezentujące szczegółowe dane techniczne i wyniki testów wybranego urządzenia.

Tabela rankingowa prezentuje ranking wybranej grupy urządzeń. Zawiera ona także podstawowe parametry techniczne przetestowanych urządzeń.

Domyślnie produkty w tej tabeli są sortowane według kolumny Możliwości/Cena. Użytkownik może jednak przesortować tę tabelę według dowolnie wybranej kolumny. W tym celu trzeba jedynie kliknąć nagłówek interesującej nas kolumny. Aby wyświetlić urządzenia w odwrotnej kolejności należy ponownie kliknąć nagłówek kolumny.


Pasek tytułowy
Pasek tytułowy znajdujący się u góry okna aplikacji, zawiera nazwę  programu (TOP 10), oraz standardowe przyciski, spełniające funkcje: MINIMALZUJ – pozwalającą zmniejszyć aplikację do ikony, PRZYWRÓĆ – przywracającą poprzedni rozmiar, ZAMKNIJ – kończącą działanie aplikacji.


Pasek menu
Pasek menu znajduje się poniżej paska tytułowego. Zawiera wszystkie menu rozwijalne programu a w nich wszystkie dostępne polecenia aplikacji Top 10.


Pasek narzędziowy
Pasek narzędziowy składa się  m.in. listy rozwijalnej Ranking , oraz ośmiu klawiszy Power, Econo, Ceny, Wagi, Kolumny, Start, Podgląd, Drukuj.


Obszar roboczy
Obszar roboczy zawiera po uruchomieniu programu listę graficznych odnośników do odpowiednich rankingów, a po wybraniu odpowiedniego rankingu tabelę rankingową.


POWER
Wciśnięcie przycisku POWER powoduje wyświetlenie wybranej kategorii urządzeń w porządku określonym wartością współczynnika Możliwości, tzn. o kolejności urządzeń decyduje ogólna ocena możliwości bez uwzględnienia kosztu zakupu urządzenia. Klawisze Power i Econo działają w trybie exclusive - tzn. tylko jeden z nim może być wciśnięty.


ECONO
Wciśnięcie przycisku ECONO powoduje wyświetlenie wybranej kategorii urządzeń w porządku określonym wartością współczynnika Możliwości/Cena, tzn. o kolejności urządzeń decyduje nie tylko ocena możliwości, ale także jego cena. Dzięki temu premiowane są produkty o wysokiej jakości i konkurencyjnej  cenie. Klawisze Power i Econo działają w trybie exclusive - tzn. tylko jeden z nim może być wciśnięty.


Cena
Po naciśnięciu tego przycisku o kolejności urządzeń decyduje tylko cena urządzenia podana przez użytkownika. Przycisk jest aktywny tylko w przypadku gdy użytkownik zdefiniował własne ceny.


Wagi
Po naciśnięciu tego przycisku możemy włączyć lub wyłączyć opcję sortowania rankingu wg. samodzielnie zdefiniowanych wag. Przycisk jest aktywny tylko w przypadku wcześniejszego zdefiniowania własnych wag.


Kolumny
Przycisk Kolumny umożliwia uzupełenienie tabeli rankingowej wybranymi informacjami  przez użytkownika z dołączonej bazy danych (np. dokładnymi parametrami technicznymi). Po wciśnięciu przycisku ukazuje się na ekranie okno Wybór kolumn.


Start
Wciśnięcie przycisku  Start powoduje wyświetlenie w obszarze roboczym menu graficznego z odnośnikami do każdej kategorii produktów. Aplikacja będzie wyglądała identycznie jak bezpośrednio po uruchomieniu.


Podglad
Wciśnięcie przycisku  Podgląd powoduje wyświetlenie podglądu wydruku na ekranie monitora. W tym momencie można także sprawdzić ile stron będzie zajmował ranking po wydrukowaniu i w jaki sposób będą rozmieszczone dane. Można także zmieniać parametry wydruku np. orientację strony.


Wydruk
Naciśniecie przycisku Drukuj powoduje wydrukowanie aktualnie przeglądanego rankingu.


Wybór rankingu

Wybór rankingu możliwy jest za pomocą:

1. Menu górnego

2. Listy rozwijanej Ranking

3. Menu graficznego

Po wybraniu rankingu, w części roboczej okna pojawi się tabela rankingowa prezentująca klasyfikację wybranej kategorii urządzeń. Nazwy produktów są sortowane na podstawie kolumny Możliwości. Użytkownik może przesortować ranking według dowolnej innej kolumny klikając jej nagłówek.

Aby wyświetlić inny ranking należy skorzystać z głównego menu aplikacji (opcja Ranking) lub listy rozwijalnej (te dwa elementy są cały czas aktywne). Można także skorzystać z przycisku START znajdującego się w pasku narzędziowym, i z wyświetlonego w ten sposób menu graficznego wybrać odpowiednią kategorię.


Menu gorne - SZ
Pasek menu znajduję się poniżej paska tytułowego. Zawiera on cztery grupy funkcji : Ranking, Widok, Parametry, Pomoc.


Pasek narzedziowy - SZ
Pasek narzędziowy składa się listy rozwijalnej i ośmiu przycisków sterujących : Power, Econo, Ceny, Wagi, Kolumny, Menu, Podgląd, Drukuj. Lista umożliwia natychmiastowe odnalezienie i wyświetlenie interesującej nas kategorii urządzeń. Jest ono dostępne przez cały czas działania aplikacji. Najechanie kursorem myszy na dowolny z wymienionych klawiszy spowoduje wyświetlenie krótkiej podpowiedzi, informującej o przeznaczeniu danego przycisku.

Kliknij interesujący Cię przycisk, aby uzyskać więcej informacji na temat przypisanej do niego funkcji.

Oprócz przycisków  sterujących pasek narzędziowy posiada liste rozwijalną która umożliwia natychmiastowe odnalezienie i wyświetlenie interesującej nas kategorii urządzeń. Jest ona dostępna przez cały czas działania aplikacji.


Menu graficzne SZ
Graficzna lista odnośników znajduję się w środkowej części obszaru roboczego i zawiera odnośniki do odpowiednich grup rankingowych. Pod każdym odnośnikiem znajduję się produkt, który zdobył  pierwsze miejsce w kategorii Econo. Po kliknięciu na produkt program wyświetla ranking grupy, w której znajduję się produkt oraz automatycznie ukazuje szczegółowe dane techniczne i wyniki testowe.


Dodawanie i ukrywanie kolumn w tabeli

W celu dodania lub ukrycia kolumny w tabeli rankingu można skorzystać z okienka Wybór kolumn. Okienko to zostanie wyświetlone po wciśnieciu przycisku Kolumny znajdującego się na pasku narzędziowym lub też wybierając opcję Widok | Kolumny w menu górnym. W trybie przeglądania tabeli rankingowej możemy wywołać to okno za pomocą menu podręcznego dostepnego pod prawym przyciskiem myszki.

Po lewej stronie okna Wybór kolumn wyświetlone jest drzewo zawierające wszystkie dostępne parametry urządzeń. Po prawej znajduje się lista kolumn jakie mają być wyświetlane. Pomiędzy tymi listami znajdują się przyciski umożliwiające dodanie pojedynczego parametru (>), grupy parametrów (>>) lub wszystkich dostępnych parametrów (>>>) do listy wyświetlanych kolumn.

W dolnej części okna między listą wszystkich parametrów, a listą widocznych kolumn znajdują się dwie strzałki umożliwiające ustalanie kolejności wyświetlania kolumn w tabeli rankingowej. W przypadku, gdy zawartość listy widocznych kolumn jest dla nas odpowiednia, zarówno pod względem zawartości, jak i kolejności wystarczy nacisnąć przycisk OK.


Definiowanie wag użytkownika

Okienko Zmiana wag umożliwia samodzielne określenie znaczenia poszczególnych kryteriów testowych. W zależności od potrzeb można np. zwiększyć lub zmniejszyć wpływ wybranego parametru (lub grupy parametrów) na ostateczną ocenę produktu. Okno to należy uaktywnić za pomocą opcji Parametry | Wagi użytkownika znajdującej się w menu głównym programu. Możliwe jest określenie osobnych wag dla każdego z dostępnych rankingów.

W górnej części okna znadują się gotowe wzory określone przez odpowiednie współczynniki znajdujące sie w tabeli poniżej. Tabela ta zawiera nazwę wagi i wartość wag stosowanych w CHIP-Labie, oraz miejsce na wpisanie nowej wartości. Po zatwierdzeniu nowych wartości klawiszem OK, a następnie wciśnięciu klawisza WAGI znajdującego się na pasku narzędziowym, możemy włączyć lub wyłączyć używanie zdefiniowanych przez użytkownika.


Definiowanie cen użytkownika

Każdy użytkownik może określić własne ceny przetestowanych produktów. Ma to na celu minimalizowanie błędów w rankingu powodowanych różnicami cen urządzeń dostarczanych do testów, a cenami tych samych produktów na lokalnym rynku. Definiowanie własnych cen jest możliwe w oknie Zmiana cen.

W oknie tym znajduje się tabela zawierająca nazwę urządzenia oraz dwóch kolumn numerycznych z cenami. W kolumnie Nowa cena użytkownik może wpisać własne ceny. Jeżeli użytkownik wpisze nowe wartości i zatwierdzi klawiszem OK, a następnie wciśnie przycisk Ceny znajdujący się na pasku narzędzi  o kolejności rankingów będzie decydować cena zdefiniowana przez użytkownika.


Szczegóły techniczne urządzenia

Podwójne kliknięcie nazwy produktu (ew. wybranie opcji z menu górnego lub podręcznego ) wywołuje okno ze wszystkimi wynikami testów oraz szczegółowymi parametrami technicznymi podawanymi przez producenta urządzenia.

Odpowiednie poziomy drzewa są oznaczone innymi cechami używanej czcionki w drzewie:

1 Poziom : Czcionka duża, pogrubiona

2 Poziom : Czcionka średnia, pogrubiona

3 Poziom : Czcionka średnia, brak pogrubienia

Wyświetlane drzewo jest podzielone na dwie kolumny zawierające nazwę parametru i jej wartość.