LIBRARY           readcli.dll
DESCRIPTION       'ReadClient ISAPI DLL'
HEAPSIZE          0x200000
STACKSIZE         16384
EXPORTS
    GetExtensionVersion
    HttpExtensionProc
    TerminateExtension