Inhalt

Datenimport aus ProCad


Dialogbox	Folien aus ProCad importieren

Sie erhalten die Dialogbox Folien aus ProCad importieren im Konstruktionsmodus über das Menu Makros.

Quelle	ProCad-Folien

In der linken Hälfte des Dialogs muß zunächst das Verzeichnis der ProCad-Projekt-Daten eingestellt werden. Diese ProCad-Projekt-Daten werden in Ebenen und Folien aufgeschlüsselt (siehe ProCad-Dokumentation). In der ComboBox Ebenen kann eine Ebene gewählt werden, zu der die zugehörigen Folien in der Folienliste angezeigt werden. In dieser Folienliste müssen die Folien, die in ein Geschoß importiert werden sollen, angewählt werden.

Ziel	ArCon Geschoß

In der rechten Hälfte des Dialogs finden Sie eine Liste der ArCon-Geschosse, aus der ein Geschoß als Ziel für den Import angewählt sein muß. Weitere Geschosse können aus dem Dialog heraus, über den Button Neues Geschoß, angelegt werden.

Übertragung

Für die Übertragung, die Sie mit dem Button Übertragen starten, können Sie zwischen zwei Varianten unterscheiden. Übertragen als Konstruktion oder übertragen als Objekt.

Beim Übertragen als Konstruktion werden aus den ProCad-Elementen in ArCon Wände ,Türen und Fenster erzeugt. Das empfiehlt sich für Folien, die Grundrisse und Aussparungen enthalten.

Beim Übertragen als Objekt, wird aus den Oberflächen aller Elemente einer Folie ein Objekt erzeugt und plaziert. Eignet sich also für Folien, deren Elemente nicht konstruktiv übertragen werden können, z. B. Treppen oder Dächer.