Inhalt

Datenimport aus HLI-Format


Dialogbox	HLI-Daten importieren

Sie erhalten die Dialogbox HLI-Daten importieren im Konstruktionsmodus über das Menu Makros.

HLI

Das High Level Interface (HLI) ist ein Schnittstellenformat, in dem Daten zu einem Gebäude in ASCII-Format gespeichert werden können. Entwickelt von der IEZ AG für speedikon, dient es zum Austausch der Daten mit den CAD-Systemen speedikon von IEZ und Spirit von softTech.

Quelle	HLI-Daten

In der linken Hälfte des Dialogs muß zunächst das Verzeichnis der HLI-Daten eingestellt und dann in der ComboBox die Datei und damit das Projekt gewählt werden. In der Listbox erscheinen dann die zugehörigen Daten aufgeteilt in Bauabschnitte und Geschosse. Aus dieser Liste wählen Sie die Daten, die in ein Geschoß importiert werden sollen.

Ziel	ArCon Geschoß

In der rechten Hälfte des Dialogs finden Sie eine Liste der ArCon-Geschosse, aus der ein Geschoß als Ziel für den Import angewählt sein muß. Weitere Geschosse können aus dem Dialog heraus, über den Button Neues Geschoß, angelegt werden.

Übertragung

Die Übertragung wird mit dem Button Übertragen gestartet.

Zur Zeit können Wände, Fenster und Türen übertragen werden.